Contenu

Introduction

Tableau 1 - Versions logicielles avec - Support du domaine AP B

Note spéciale concernant l'AP802

Introduction

Commençant le 1er mai, 2016, la Commission Fédérale des Communications (FCC) ont limité la distribution de nouveau - des Points d'accès d'un domaine aux Etats-Unis.  Un nouveau - Le domaine B a été introduit pour être conforme aux nouvelles réglementations de la FCC.  Cisco a relâché nouvel AP UGS pour - domaine B - les expositions de tableau suivant dans lesquelles des versions logicielles - le support de domaine B est introduit.

Pour plus d'informations sur la modification FCC, voyez le nouveau - bulletin de produit de domaine B.

Tableau 1 - Versions logicielles avec - Support du domaine AP B

Gamme AP

7.4.150.0

(15.2(2)JB6)

8.0.132.0

(15.3(3)JA7)

8.2.110.0

(15.3(3)JC1)

8.3.102.0

(15.3(3)JD)

IOS-XE

3.6.5

IOS-XE

3.7.4

IOS-XE

3.8.2

IOS-XE

3.9.0

Étoile polaire

16.1.3

Étoile polaire 16.2.2

Étoile polaire

16.3.1

AP-3700i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2700i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1700i

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3700p

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-700i/w

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1532i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1572

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1552 (IoT)

✓

✓

✓

✓

IW-3702

✓

✓

✓

AP803 (dans IR829)

✓

✓

ASA55xx (AP702 encastré)

✓

✓

Note spéciale concernant l'AP802

L'AP802 (encastré dans la diverse gamme 800 l'ISR modèle) n'est pas disponible dans a - B SKU.  Gamme 800 ISR avec - Un SKU AP802s vendu après le 1er mai, 2016, est conforme avec des réglementations FCC (et prenez en charge seulement les bandes UNII-1 et UNII-3.)