Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Formules

Bandes de fréquences

Gain d’antenne

Sensibilité du récepteur

Quelques points importants à retenir sur les radiofréquences

Graphiques et commandes utiles : (commandes d’interface radio)

Informations connexes

Introduction

Ce document est une référence rapide aux formules et aux informations utiles pour comprendre une connexion de liaison sans fil. Utilisez ces formules et ces graphiques pour vous familiariser et vous aider à dépanner votre liaison sans fil.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. Tous les dispositifs utilisés dans ce document ont démarré par une configuration effacée (par défaut). Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Formules

- Gain ou perte (dB) = 10 log_10 P2/P1

P1 = Puissance d'entrée, P2 = puissance de sortie

- Puissance (dBm) = 10 log_10 (puissance (mW)/1 mW)

ou

Puissance (dBW) = 10 log_10 (puissance (W)/1 W

Note : 0 dBm = 1 mW

Note : 30 dBm = 1 W

Remarque : +30 dBm = 0 dBW

Remarque : -30 dBW = 0 dBm

- SNR (Signal-to-Noise Ratio) en dBm = la quantité de signal dépasse le niveau de bruit

= Niveau de signal (dBm) - Niveau de bruit (dBm)

- EIRP (Effective Isotropical Radiated Power) en dBW/dBm = décrit les performances d'un système de transmission

= Puissance de sortie Tx (dBW/dBm) + gain d'antenne (dBi) - perte de ligne (dB)

- Marge de fondu (dB) = puissance de signal supplémentaire ajoutée à une liaison pour s’assurer qu’elle continue à fonctionner si elle souffre d’effets de propagation du signal

= gain système + antenne. Gain (Tx + Rx) - Perte du chemin d'espace libre - Perte de câble/connecteur (chaque extrémité étant additionnée)

- Gain du système (dBm) = gain total du système radio sans tenir compte des antennes/câbles

= Puissance Tx - Sensibilité Rx

- Perte de chemin d'espace libre (dB) = énergie du signal perdue lors du franchissement d'un chemin dans l'espace libre uniquement sans autre obstruction

= (96,6 + 20 log_10 (distance en miles) + 20 log10 (fréquence en GHz))

= (92,4 + 20 log_10 (distance en kilomètres) + 20 log_10 (fréquence en GHz))

- Niveau Rx (dBm) =

Alimentation Tx - Perte de câble/connecteur + gain d'antenne - FSPL + gain d'antenne - perte de câble/connecteur

Certaines antennes sont spécifiées en dBd

Pour convertir dBd en dBi, ajoutez 2.

Exemple : 20 dBd = 22 dBi

Bandes de fréquences

MDS = 2,150 GHz - 2,162 GHz

MMDS = 2,5 GHz - 2,690 GHz (sous licence)

UNII = 5,725 GHz - 5,825 GHz (sans licence)

LMDS = 27,5 GHz - 28,35 GHz, 29,10 GHz - 29,25 GHz, 31 GHz - 31,30 GHz

Gain d’antenne

Fréquence (GHz)

Taille de l'antenne (en pi)

Gain approximatif (dBi)

2.5

1

14.5

2.5

2

21

2.5

4

27

5.8

1

22.5

5.8

2

28.5

5.8

4

34.5

(Perte par connecteur = ~.25 dB)

Sensibilité du récepteur

Nombre d'antennes

Paramètre de débit

Bande passante (MHz)

Débit du réseau (Mbits/s)

Tolérance de propagation du délai (microsecondes)

Sensibilité minimale (dBm)

1

Élevé

6

22

1.5

-79

2

-82

1

Moyen

6

19

6.8

-79

2

-82

1

Faible

6

11

6.8

-84

2

-87

1

Élevé

12

44

2.4

-76

2

-79

1

Moyen

12

38

7.8

-76

2

-79

1

Faible

12

22

7.8

-81

2

-84

Quelques points importants à retenir sur les radiofréquences

Gain : Indication de la concentration de l'antenne de puissance rayonnée dans une direction donnée.

Propagation : Comment un signal RF passe d'un point à un autre.

Fond multichemin : Appelée atténuation du signal en raison de l'un de ces facteurs :

Note : Également appelé Fondage sélectif, car l'atténuation varie selon la fréquence

- La diffraction se produit lorsqu’un signal rencontre une frontière nette entre une région par laquelle il peut facilement passer et une région d’obstruction réfléchissante. La diffraction fait que le signal se plie autour du coin formé par la frontière.

- La réfraction se produit lorsqu'il y a une variation dans la densité de l'air qui révise ou plie une partie du signal en dehors du récepteur.

- La réflexion se produit lorsque le signal est réfléchi par quelque chose comme un lac ou une fenêtre de verre. Le signal réfléchi déforme, atténue et annule.

- L'absorption se produit lorsque les objets absorbent l'énergie du signal et que la puissance totale prévue du signal n'atteint pas le récepteur. Les arbres sont réputés pour absorber l'énergie du signal.

Bande passante : Bande de fréquences dans laquelle une antenne ou un système fonctionne de manière acceptable.

Largeur de faisceau : Largeur totale en degrés du lobe de rayonnement principal d'une antenne.

Polarisation : Les antennes d'une même liaison sans fil doivent toutes deux avoir la même polarisation pour fonctionner efficacement.

Perte de câble : Il y a toujours une perte d'énergie RF avec les câbles.

- La perte d'énergie RF est proportionnelle à la longueur et à la fréquence des câbles.

- La perte d’énergie RF est inversement proportionnelle au diamètre du câble.

- Les types de câbles plus flexibles subissent plus de pertes.

Graphiques et commandes utiles : (commandes d’interface radio)

Commandes de configuration initiale

Il s'agit des commandes nécessaires que vous devez activer pour rendre votre liaison sans fil opérationnelle.

- radio channel-setup

- bande de fonctionnement radio

- antennes de réception radio

- puissance de transmission radio

- maître radio ou esclave

- perte de câble radio

Dépannage des commandes

boucle radio {IF | RF}

Exemple : bouclage local IF main

- Si le bouclage échoue, le problème est une carte de ligne sans fil défectueuse.

- Si le bouclage RF échoue mais si le bouclage ne fonctionne pas, le problème se situe quelque part entre la carte de ligne et le transverter, ou avec le transverter lui-même.

commande : alignement de l'antenne radio

Tension CC par rapport au niveau Rx (lecture de tension à partir de l'ODU)

Niveau Rx (dBm)

Tension CC (volts)

-26

2.27

-36

1.93

-46

1.51

-56

1.06

-66

0.69

-76

0.30

commande : show int radio slot/port arq

Latence/débit

12 MHz

Faible

Moyen

Élevé

Latence minimale

7 ms

6 ms

5 ms

6 MHz

Faible

Moyen

Élevé

Latence minimale

11 ms

7 ms

7 ms

(valeur par défaut : 11 ms)

- Les deux extrémités doivent avoir les mêmes paramètres arq configurés pour que la liaison fonctionne.

- La latence des données et de la voix est identique.

Commandes de surveillance

radio metric-threshold :

show int radio slot/port metrics-threshold

- EFS - seconde sans erreur

- ES - seconde erreur

- SES - deuxième erreur grave

- CSES - deuxième erreur consécutive

- DS - deuxième dégradé

- DM - minute dégradée

mesures de liaison :

- show int radio slot/port link-metrics

- show int radio slot/port 24 heures-metrics

- show int radio slot/port 1hour-metrics

- show int radio slot/port 1minute-metrics

- show int radio slot/port 1second-metrics

Delta à la fin de la commande indique le changement ; sinon, les données sont cumulatives. Cette commande affiche les erreurs pré- et post-ARQ.

histogramme radio :

radio histogram

- Mesures effectuées à partir de valeurs min, moyenne, max. données à partir de l'histogramme

- Variation de la constellation =

SNR = -10 Log10 (valeur de variation de constellation de l'histogramme/86016)

- Gain total pour l'antenne = formule pour calculer le niveau de signal Rx à partir du gain total =

Puissance en réception (dBm) = (valeur de gain totale de l'histogramme)/2 - 96 dBm

- IN pour l'antenne =

SNR = -10 Log10 (valeur IN de l'histogramme/65536) + 9

DEL :

show int radio slot/port led

Vous pouvez modifier la couleur des DEL selon vos préférences.

Commandes de débogage :

debug radio log verbose

debug radio messages

Avant d'essayer ces commandes de débogage, référez-vous à Informations importantes sur les commandes de débogage.

Calculer la puissance du signal

La carte modem sans fil ne calcule pas ou n'affiche pas actuellement la puissance du signal reçu. La solution de contournement consiste à utiliser cette procédure pour calculer une estimation de la puissance du signal reçu :

1. Mesurez l'atténuation AGC totale du système à l'aide de l'histogramme radio totalGain <n> 1 2 50 coll 10 par 10 sum true, où <n> est le numéro d'antenne (1 ou 2).

2. Recherchez la valeur moyenne du gain total dans les données d'histogramme affichées.

3. Calculez la puissance estimée du signal reçu (en dBm) avec le calcul suivant :

puissance estimée du signal reçu = (gain total moyen) / 2) - 96 dBm

Informations connexes

- Guide de dépannage sans fil

- FAQ et liste de contrôle sur le dépannage sans fil

- Sorties De Débogage Sans Fil Des Problèmes De Connexion Physique Possibles

- Support technique - Cisco Systems