Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Bandes de fréquences UNII

Bandes de fréquences MDS (États-Unis uniquement)

Informations connexes

Introduction

Ce document répertorie les fréquences disponibles que vous pouvez configurer sur la tête de réseau (uBR7200) pour le produit Point-to-Multipoint (P2MP) dans les bandes Unlicense National Information Infrastructure (UNII) et Microwave Multipoint Distribution System (MMDS). Le but est de fournir une fiche de référence rapide qui montre toutes les fréquences disponibles.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Réseaux sans fil

- Utilisation de la ligne de commande

Pour exécuter les tâches de ce document, vous devez disposer d'un accès en mode d'exécution privilégié (« activé ») sur le routeur.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Produits uBR7223, uBR7246, uBR7246VXR

- Toute version du logiciel Cisco IOS® prenant en charge le protocole P2MP sans fil fixe

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Bandes de fréquences UNII

BAND A

Low - 5730000, 5733000, 5736000, 5739000, 5742000, 5745000, 5748000

High - 5778000, 5781000, 5784000, 5787000, 5790000, 5793000, 5796000

BAND B

Low - 5754000, 5757000, 5760000, 5763000, 5766000, 5769000, 5772000

High - 5802000, 5805000, 5808000, 5811000, 5814000, 5817000, 5820000

Bandes de fréquences MDS (États-Unis uniquement)

2503000, 2509000, 2515000, 2521000, 2527000, 2533000, 2539000, 2545000,

2551000, 2557000, 2563000, 2569000, 2575000, 2581000, 2587000, 2593000,

2599000, 2605000, 2611000, 2617000, 2623000, 2629000, 2635000, 2641000,

2647000, 2653000, 2659000, 2665000, 2671000, 2677000, 2683000

Remarque : déterminez le plan de bande pris en charge par le duplexeur, car cela détermine quelles fréquences vous pouvez utiliser.

Informations connexes

- Page de support des produits sans fil

- Page Wireless Technology Support

- Support et documentation techniques - Cisco Systems