Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Organigramme

Informations connexes

Introduction

Ce document présente l'organigramme du dépannage E1 PRI.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Organigramme

Pour afficher plus d'informations, cliquez sur les zones de commandes. Cliquez sur les informations en rouge pour aller au prochain organigramme.

Informations connexes

- Dépannage de E1

- Dépannage de la couche 1 d'E1

- Dépannage de l'alarme E1

- Dépannage des événements d'erreur E1

- Test de bouclage de la prise matérielle pour les lignes E1

- Support et documentation techniques - Cisco Systems