Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Organigramme

Informations connexes

Introduction

Pour plus d'informations sur les indications d'alarme, reportez-vous à la section Dépannage des alarmes E1. Cliquez sur les informations en rouge pour aller au prochain organigramme.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Organigramme

Informations connexes

- Dépannage de E1

- Dépannage de la couche 1 d'E1

- Dépannage des événements d'erreur E1

- Dépannage de l'accès primaire (PRI) E1

- Test de bouclage de la prise matérielle pour les lignes E1

- Support technique - Cisco Systems