Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Produits connexes

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Dépannage des commandes

Informations connexes

Introduction

Dans certains environnements, il peut être nécessaire de regrouper plusieurs liaisons série pour agir en tant que liaison unique avec une bande passante agrégée. Ce document décrit comment configurer les routeurs Cisco 4500 pour regrouper quatre interfaces série à l'aide d'une interface de modèle virtuel.

Cette configuration peut être utilisée pour les routeurs connectés via des lignes louées ou des routeurs disposant de l'unité CSU/DSU (Channel Service Unit/Data Service Unit). Vous pouvez ajouter des fonctionnalités supplémentaires à cette configuration en fonction de vos besoins.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et de matériel ci-dessous.

- Routeurs Cisco 4500 dans un environnement de travaux pratiques avec des configurations effacées.

- La version 12.2(10b) de Cisco IOS® était exécutée sur les deux routeurs.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Produits connexes

Cette configuration peut également être utilisée avec les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Deux routeurs avec quatre interfaces série chacune.

- Les interfaces série WIC-1T et WIC-2T peuvent être utilisées.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Configurations

Cette configuration a été testée à l'aide du logiciel Cisco IOS Version 12.2(10b) sur les routeurs de la gamme 4500. Les mêmes concepts de configuration s’appliquent à une topologie de routeur similaire ou à d’autres versions de Cisco IOS.

Ce document utilise les configurations présentées ci-dessous.

Routeur A

version 12.2

!

hostname RouterA

!

!

username RouterB password xxx

ip subnet-zero

multilink virtual-template 1

!

interface loopback 0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered loopback0

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial1

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial2

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial3

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface FastEthernet0

ip address 10.17.1.254 255.255.255.0

!

router rip

network 10.0.0.0

network 192.168.1.0

!

end

Routeur B

version 12.2

!

hostname RouterB

!

username RouterA password xxx

ip subnet-zero

multilink virtual-template 1

!

interface loopback 0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

!

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered loopback0

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial1

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial2

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial3

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.1.1 255.255.0.0

!

router rip

network 172.16.0.0

network 192.168.1.0

!

end

Configurez les éléments suivants pour implémenter la configuration ci-dessus :

- multilink virtual-template

- interface virtual-template

- Multiliaison PPP dans chacune des interfaces série dans lesquelles le regroupement doit être effectué.

- Un protocole RIP comme protocole de routage IP

L'interface de bouclage 0 est configurée de sorte qu'elle ne tombe jamais en panne, et ip unnumbered loopback 0 améliore le regroupement de plus de cinq interfaces série avec la même adresse IP.

Lorsque toutes les interfaces série sont actives et que le trafic utilisateur doit être envoyé, le protocole PPP multiliaison crée une interface d’accès virtuel et la négociation PPP a lieu. La configuration de cette interface d'accès virtuel est clonée à partir du modèle virtuel. Le nombre d'interfaces série actives est regroupé dans cette interface d'accès virtuel et une bande passante agrégée est créée.

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show ip route

- show ip rip database

- show ppp multilink

- show interface virtual-access 1

RouterA#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R  172.16.0.0/16 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:19, Virtual-Access1

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C  10.17.1.0 is directly connected, FastEthernet0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C  192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0

C  192.168.1.2/32 is directly connected, Virtual-Access1

RouterA#show ip route connected

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       10.17.1.0 is directly connected, FastEthernet0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C       192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0

C       192.168.1.2/32 is directly connected, Virtual-Access1

RouterB#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C  172.16.0.0/16 is directly connected, Ethernet0

R  10.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:18, Virtual-Access1

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C  192.168.1.1/32 is directly connected, Virtual-Access1

C  192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0

RouterB#show ip route connected

C    172.16.0.0/16 is directly connected, Ethernet0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C       192.168.1.1/32 is directly connected, Virtual-Access1

C       192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0

RouterA#show ip rip database

10.0.0.0/8    auto-summary

10.17.1.0/24    directly connected, FastEthernet0

172.16.0.0/16    auto-summary

172.16.0.0/16

[1] via 192.168.1.2, 00:00:34, Virtual-Access1

192.168.1.0/24    auto-summary

192.168.1.0/24    directly connected, Loopback0

192.168.1.2/32    directly connected, Virtual-Access1

RouterB#show ip rip database

10.0.0.0/8    auto-summary

10.0.0.0/8

[1] via 192.168.1.1, 00:00:13, Virtual-Access

1172.16.0.0/16    auto-summary

172.16.0.0/16    directly connected, Ethernet0

192.168.1.0/24    auto-summary

192.168.1.0/24    directly connected, Loopback0

192.168.1.1/32    directly connected, Virtual-Access1

RouterA#show ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is RouterB

Bundle up for 17:01:59

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

0xD3C received sequence, 0x1180 sent sequence

Member links: 4 (max not set, min not set)

Serial0, since 17:01:59, last rcvd seq 000D38

Serial1, since 17:01:50, last rcvd seq 000D39

Serial2, since 17:01:46, last rcvd seq 000D3A

Serial3, since 17:01:41, last rcvd seq 000D3B

RouterB#show ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is RouterA

Bundle up for 12:47:33

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

0x1186 received sequence, 0xD40 sent sequence

Member links: 4 (max not set, min not set)

Serial0, since 12:47:33, last rcvd seq 001184

Serial1, since 12:47:27, last rcvd seq 001185

Serial2, since 12:47:23, last rcvd seq 001182

Serial3, since 12:47:20, last rcvd seq 001183

RouterA#show interface virtual-access 1

Virtual-Access1 is up, line protocol is up

Hardware is Virtual Access interface

Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (192.168.1.1)

MTU 1500 bytes, BW 6176 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 5 seconds on reset

LCP Open, multilink Open

Open: IPCP

Last input 00:00:00, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 17:05:41

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

1711 packets input, 163898 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

2256 packets output, 211897 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

RouterB#show interface virtual-access 1

Virtual-Access1 is up, line protocol is up

Hardware is Virtual Access interface

Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (192.168.1.2)

MTU 1500 bytes, BW 6176 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 5 seconds on reset

LCP Open, multilink Open

Open: IPCP

Last input 00:00:20, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 12:54:17

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

2256 packets input, 216460 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

1714 packets output, 160624 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Dépannage des commandes

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

Note : Avant d'émettre des commandes debug, consultez Informations importantes sur les commandes de débogage.

- debug ppp negotiation - Pour voir si un client passe la négociation PPP ; cette commande est utilisée pour vérifier la négociation d'adresse.

- debug ppp authentication - Pour voir si un client passe l'authentification. Si vous utilisez une version du logiciel Cisco IOS antérieure à 11.2, utilisez la commande debug ppp chap à la place.

- debug ppp error - Pour afficher les erreurs de protocole et les statistiques d'erreur associées à la négociation et au fonctionnement de la connexion PPP.

- debug vtemplate - Pour afficher le clonage de modèle virtuel afin de former une interface d'accès virtuel.

- debug ppp multilink events - Pour voir le débogage des événements multilink PPP. Affiche des informations sur les événements affectant les groupes multiliaisons.

- show ppp multilink - Pour voir les membres du bundle multiliaison.

Les résultats suivants ont été obtenus à partir des routeurs Cisco 4500. Ils montrent les routeurs établissant une connexion PPP multiliaison.

RouterA#debug vtemplate

Virtual Template debugging is on

*Dec  1 17:24:16.519: Vi1 VTEMPLATE: Reuse Vi1, recycle queue size 0

*Dec  1 17:24:16.519: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with ip unnumbered

*Dec  1 17:24:16.539: Vi1 VTEMPLATE: Hardware address 00d0.bbfa.f579

*Dec  1 17:24:16.543: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk vtemplate,

now it has vtemplate

*Dec  1 17:24:16.543: Vi1 VTEMPLATE: ********** CLONE VACCESS1 ***********

*Dec  1 17:24:16.543: Vi1 VTEMPLATE: Clone from Virtual-Template1

interface Virtual-Access1

default ip address

no ip address

encap ppp

ip unnumbered loopback0

end

*Dec 1 17:24:16.595: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Virtual-Access1, changed state to up

*Dec 1 17:24:17.515: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial0, changed state to up

*Dec 1 17:24:17.595: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

RouterA#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

Dec 11 19:39:14.523: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0, changed state to reset

Dec 11 19:39:14.523: Se0 LCP: State is Closed

Dec 11 19:39:14.627: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Dec 11 19:39:16.523: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up

Dec 11 19:39:16.523: Se0 PPP: Treating connection as a dedicated line

Dec 11 19:39:16.523: Se0 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.523: Se0 LCP: O CONFREQ [Closed] id 25 len 24

Dec 11 19:39:16.523: Se0 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA693 (0x0506D4CBA693)

Dec 11 19:39:16.523: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.523: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:39:16.535: Se0 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 33 len 25

Dec 11 19:39:16.535: Se0 LCP:    MagicNumber 0x03200E36 (0x050603200E36)

Dec 11 19:39:16.535: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP: O CONFACK [REQsent] id 33 len 25

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    MagicNumber 0x03200E36 (0x050603200E36)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 25 len 24

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA693 (0x0506D4CBA693)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.543: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:39:16.543: Se0 LCP: State is Open

Dec 11 19:39:16.543: Se0 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.555: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.587: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 29

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA6D4 (0x0506D4CBA6D4)

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.591: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

Dec 11 19:39:16.591: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Dec 11 19:39:16.591: Vi1 MLP: Added first link Se0 to bundle RouterB

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.2 (0x0306C0A80102)

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.2 (0x0306C0A80102)

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 10

Dec 11 19:39:16.627: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Dec 11 19:39:16.627: Vi1 IPCP: State is Open

Dec 11 19:39:16.627: Vi1 IPCP: Install route to 192.168.1.2

Dec 11 19:39:17.543: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0,

changed state to up

Dec 11 19:39:17.587: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

RouterB#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP: I CONFREQ [Closed] id 25 len 24

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA693 (0x0506D4CBA693)

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP: Lower layer not up, Fast Starting

Dec 11 19:38:08.975: Se0 PPP: Treating connection as a dedicated line

Dec 11 19:38:08.979: Se0 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP: O CONFREQ [Closed] id 33 len 25

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    MagicNumber 0x03200E36 (0x050603200E36)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP: O CONFACK [REQsent] id 25 len 24

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA693 (0x0506D4CBA693)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:38:08.979: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 33 len 25

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP:    MagicNumber 0x03200E36 (0x050603200E36)

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP: State is Open

Dec 11 19:38:08.987: Se0 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:08.999: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:09.039: Se0 IPCP: Packet buffered while building MLP bundle interface

Dec 11 19:38:09.043: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 30

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP:    MagicNumber 0x03200E78 (0x050603200E78)

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.2 (0x0306C0A80102)

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 MLP: Added first link Se0 to bundle RouterA

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 PPP: Pending ncpQ size is 1

Dec 11 19:38:09.047: Se0 IPCP: Redirect packet to Vi1

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Dec 11 19:38:09.051: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 10

Dec 11 19:38:09.051: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.2 (0x0306C0A80102)

Dec 11 19:38:09.051: Vi1 IPCP: State is Open

Dec 11 19:38:09.051: Vi1 IPCP: Install route to 192.168.1.1

Dec 11 19:38:09.987: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0,

changed state to up

Dec 11 19:38:10.043: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

RouterB#debug ppp multilink events

Multilink events debugging is on

Dec 11 19:41:30.239: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up

Dec 11 19:41:30.243: Se0 MLP: Request add link to bundle

Dec 11 19:41:30.243: Se0 MLP: Adding link to bundle

Dec 11 19:41:30.255: Vi1 MLP: VP: Clone from Vtemplate 1 block=1

Dec 11 19:41:30.299: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

Dec 11 19:41:30.299: Vi1 MLP: Added first link Se0 to bundle RouterA

Dec 11 19:41:31.243: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0,

changed state to up

Dec 11 19:41:31.243: Se0 MLP: cdp packet forwarded to wrong interface

Dec 11 19:41:31.299: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

Informations connexes

- Affichage des statistiques de l'appelant

- Multilink PPP RFC 1717

- Configuration de DDR homologue à homologue avec des profils de numérotation

- Pages d'assistance pour la technologie WAN

- Support technique - Cisco Systems