Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

RFC voix et vidéo

RFC de qualité de service

RFC série (PPP, RNIS, Compression)

Informations connexes

Introduction

Ce document comprend une liste complète de toutes les RFC relatives à la voix, telles que VoIP, QoS et les sujets connexes. Référez-vous à Internet Engineering Task Force (IETF) pour plus d'informations sur les RFC.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

RFC voix et vidéo

Voici une liste complète des RFC voix et vidéo :

- Format de données utiles RTP 2029 du codage vidéo CellB de Sun

- Format de charge utile RTP 2032 pour flux vidéo H.261

- Format de charge utile RTP 2190 pour flux vidéo H.263

- Format de charge utile RTP 2198 pour données audio redondantes

- Format de charge utile RTP 2250 pour vidéo MPEG1/MPEG2

- 2326 Protocole RTSP*

- 2423 Inscription du sous-type MIME de message vocal VPIM

- 2327 SDP : Protocole de description de session*

- Format de charge utile RTP 2343 pour MPEG groupé

- Options 2354 pour la réparation des médias en continu

- 2429 RTP Payload Format pour la version 1998 de ITU-T Rec. Vidéo H.263 (H.263+)

- Format de charge utile RTP du 2431 pour codage vidéo BT.656

- Format de charge utile RTP 2435 pour vidéo compressée J-PEG

- 2542 Objectifs de terminologie pour le fax par Internet*

- Format de charge utile RTP 2658 pour PureVoice (tm) Audio

- 2719 Architecture-cadre pour le transport par signalisation*

- 2733 Format de charge utile RTP pour la correction générique des erreurs de transfert

- 2736 Directives pour les rédacteurs de formats de données utiles RTP*

- Format de charge utile RTP 2793 pour la conversation de texte

- Architecture et exigences 2805 MGCP*

- 2833 Charge utile RTP pour les chiffres DTMF, les tonalités de téléphonie et les signaux de téléphonie*

- 2848 Protocole de service PINT : Postes vers SIP et SDP pour l'accès IP aux services d'appel téléphonique*

- Format de charge utile RTP 2862 pour les pointeurs en temps réel

- 2871 Cadre pour le routage de téléphonie sur IP*

- Schéma de fonctions de contenu 2879 pour télécopie Internet (V2)*

- 2880 Cartographie des fonctionnalités de télécopie Internet T.30*

- 2897 Proposition de package audio avancé MGCP*

- 2959 Base RTP MIB (Real-Time Transport Protocol Management Information Base)*

- 2960 Stream Control Transmission Protocol

- Protocole 2974 d'annonce de session*

- 2976 Méthode SIP INFO*

- Format de charge utile RTP 3016 pour flux audio/visuel MPEG-4

- 3261 SIP : Protocole d'ouverture de session*

- Notification d'événement spécifique au protocole SIP (Session Initiation Protocol) 3265*

- 3309 Modification de la somme de contrôle SCTP (Stream Control Transmission Protocol)

- 3435 MGCP (Media Gateway Control Protocol) v1*

- 3550 RTP Protocole de transport A pour applications en temps réel*

- Profil RTP 351 pour conférences audio et vidéo avec contrôle minimal

- 355 MIME Type Enregistrement des formats de données utiles RTP

- 3556 Modificateurs de bande passante SDP (Session Description Protocol) pour RTP Control Protocol (RTCP) Bande passante

- 3557 RTP Payload Format for European Telecommunications Standards Institute (ETSI) Norme européenne ES 201 108 Distributed Speech Recognition Encoding

- Format de charge utile RTP 3558 pour les codecs EVRC (Enhanced Variable Rate Codecs) et les voix en mode sélectionnable (SMV)

- 3603 Extensions proxy à proxy SIP (Private Session Initiation Protocol) pour la prise en charge de l'architecture de signalisation des appels distribués PacketCable

- 3605 Attribut RTCP (Real Time Control Protocol) dans le SDP (Session Description Protocol)

- 3611 RTP Control Protocol Extended Reports (RTCP XR)

- 3660 Packages MGCP (Basic Media Gateway Control Protocol)*

- Utilisation du code de retour MGCP (Media Gateway Control Protocol) 3661*

- 3663 Données administratives de domaine dans LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)*

- Exemples de flux d'appels de base SIP (Session Initiation Protocol) 3665*

- 3666 Flux d'appels du réseau téléphonique public commuté (RTPC) SIP (Session Initiation Protocol)

- 3673 Lightweight Directory Access Protocol version 3 (LDAPv3)*

- 3674 Découverte de fonctionnalités dans LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)*

- 3680 Package d'événements SIP (Session Initiation Protocol) pour les inscriptions*

- 3687 Règles de correspondance des composants LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) et X.500

- 3690 Exigences en matière de téléphonie IP pour le service de télécommunication d'urgence (ETS)

- 3698 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) : Règles de correspondance supplémentaires

- 3702 Exigences d'authentification, d'autorisation et de comptabilité pour le protocole SIP*

- 3703 Schéma LDAP (Policy Core Lightweight Directory Access Protocol)

- 3761 Application ENUM (Dynamic DDS) E.164 to Uniform Resource Identifiers (URI)

- 3762 Enregistrement du service ENUM (Telephone Number Mapping) pour H.323

- 3764 Enumservice Registration for Session Initiation Protocol (SIP) Address-of-Record*

- 3771 Message de réponse intermédiaire LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

- 3773 Exigences de haut niveau pour la messagerie vocale Internet

- Profil vocal 3801 pour messagerie Internet - Version 2 (VPIMv2)

- 3802 Voix de qualité téléphonique - 32 kbits/s Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM) Sous-type d'enregistrement MIME

- Profil vocal 3804 pour l'adressage VPIM (Internet Mail)

- 3824 Utilisation de numéros E.164 avec le protocole SIP (Session Initiation Protocol)*

- 3939 Identification de la ligne appelante pour les messages vocaux

- Package de redirection et de réinitialisation du protocole MGCP (Media Gateway Control Protocol) 3991

- Comportement du client de messagerie vocale 4024

- 4237 Service d'annuaire de messagerie vocale

- 4238 Service de routage des messages vocaux

- 4239 Messagerie vocale Internet (IVM)

- URI SIP (Session Initiation Protocol) 458 pour les applications, telles que la messagerie vocale et la réponse vocale interactive (IVR)

RFC de qualité de service

Voici une liste des RFC pertinents pour la QoS :

- 1046 Algorithme de mise en file d'attente pour fournir un type de service (ToS) pour les liaisons IP

- 1102 Routage de stratégie dans les protocoles Internet*

- 1104 Modèles de routage basé sur des politiques

- 1363 A Spécification De Flux Proposée

- 1821 Intégration des services en temps réel dans une architecture réseau IP-ATM*

- 2123 Mesure du flux de trafic : Expériences avec NeTraMet

- Protocole RSVP (Resource ReVation Protocol) 2205 - Spécification fonctionnelle de la version 1*

- 2206 Base MIB (Management Information Base) RSVP utilisant SMIv2

- Extensions RSVP 2207 pour flux de données IPSec

- 2208 Resource ReSerVation Protocol (RSVP) - Énoncé d'applicabilité de la version 1 ; Quelques directives sur le déploiement*

- RSVP (Resource ReVation Protocol) 2209 - Règles de traitement des messages de la version 1

- 2210 Utilisation de RSVP avec les services intégrés IETF*

- 2212 Spécification de la qualité de service garantie (QoS)

- 2215 Paramètres généraux de caractérisation des éléments de réseau de services intégrés*

- Modèle de spécification de service d'élément de réseau 2216

- 2309 Recommandations sur la gestion des files d'attente et l'évitement de congestion sur Internet

- Cadre 2330 pour les indicateurs de performances IP

- 2379 Directives de mise en oeuvre de RSVP sur ATM

- 2380 RSVP sur les exigences de mise en oeuvre ATM

- 2382 Cadre pour les services intégrés et RSVP sur ATM*

- 2386 Cadre pour le routage basé sur la QoS sur Internet

- 2430 Architecture de fournisseur pour services différenciés et ingénierie de trafic (PASTE)

- 2474 Définition du champ DS (Differentiated Services Field) dans les en-têtes IPv4 et IPv6

- 2475 Une architecture pour des services différenciés*

- 2490 Modèle de simulation pour multidiffusion IP avec RSVP

- 2676 Mécanismes de routage QoS et extensions OSPF

- 2720 Mesure du flux de trafic : MIB de mètres

- 2721 RTFM : Énoncé d'applicabilité

- 2722 Mesure du flux de trafic : Architecture

- 2723 SRL : Langage de description des flux de trafic et de spécification des actions pour les groupes de flux

- 2724 RTFM : Nouveaux attributs pour la mesure du flux de trafic

- 2745 Messages de diagnostic RSVP*

- 2746 Fonctionnement RSVP sur tunnels IP

- 2747 Authentification cryptographique RSVP

- 2748 Protocole COPS (Common Open Policy Service)*

- Utilisation du COPS 2749 pour les postes RSVP* 2750 RSVP pour le contrôle des politiques*

- Extensions RSVP 2750 pour le contrôle des politiques*

- 2753 Cadre de contrôle des admissions fondé sur des politiques

- Principes 2914 de contrôle de congestion 2990 Étapes suivantes pour l'architecture QoS IP

- 2998 Cadre de fonctionnement des services intégrés sur les réseaux Diffserv*

- 3006 Services intégrés en présence de flux de trafic prévisibles

- Authentification cryptographique RSVP 3097 - Valeur de type de message mise à jour

- 3168 Ajout d'une notification explicite de congestion (ECN) à IP

- 3181 Élément de stratégie de priorité de préemption signalée

- 3182 Représentation d'identité pour RSVP*

- 3260 Nouvelle terminologie et clarifications pour Diffserv

- 3644 Modèle d'information sur la qualité de service (QoS) des politiques

- Modèle d'informations 3670 pour la description des mécanismes de chemin de données QoS des périphériques réseau

- 4323 Spécification de l'interface du système par câble Base d'informations de gestion de la qualité de service (MIB DOCSIS-QoS)

RFC série (PPP, RNIS, Compression)

Voici une liste des RFC pertinents pour les connexions série :

- 1144 Compression des en-têtes TCP/IP pour les liaisons série à bas débit*

- 1332 Protocole Internet PPP ; Protocole de contrôle (IPCP)

- 1547 Configuration requise pour un protocole point à point standard Internet*

- Extensions LCP PPP 1570

- 1618 PPP sur RNIS*

- 1661 Protocole point à point (PPP)*

- PPP 1662 en tramage de type HDLC*

- 1663 Transmission fiable PPP

- Protocole de contrôle de réseau PPP 1841 pour extension LAN

- 1877 Extensions du protocole IPCP (PPP Internet Protocol Control Protocol) pour les adresses de serveur de noms

- Variance 1915 pour le protocole PPP Connection Control Protocol et le protocole PPP Encryption Control Protocol

- 1962 PPP Compression Control Protocol (CCP)

- Protocole SDTP (Serial Data Transport Protocol) PPP 1963

- 1967 PPP LZS-DCP Compression Protocol (LZS-DCP)

- 1968 PPP Encryption Control Protocol (ECP)

- 1989 Surveillance de la qualité des liaisons PPP

- 1990 Protocole PPP multiliaison (MP)

- Protocole de compression FZA PPP Gandalf 1993

- 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)

- 2043 Protocole SNACP (PPP SNA Control Protocol)

- 2097 Protocole NBFCP (PPP NetBIOS Frames Control Protocol)

- 2125 Protocole BAP (PPP Bandwidth Allocation Protocol)/ Protocole BACP (PPP Bandwidth Allocation Control Protocol)

- 2127 Base MIB RNIS utilisant SMIv2*

- Extensions fournisseur PPP 2153

- 2363 PPP sur FUNI

- 2364 PPP sur AAL5

- 2419 Protocole de cryptage DES PPP, version 2 (DESE-bis)

- 2420 Protocole de chiffrement PPP Triple-DES (3DESE)

- 2433 Extensions CHAP PPP Microsoft

- 2484 Option de configuration de l'internationalisation LCP PPP

- 2508 Compression des en-têtes IP/UDP/RTP pour les liaisons série basse vitesse*

- 2516 Méthode de transmission PPP sur Ethernet (PPPoE)

- 2615 PPP sur SONET/SDH

- 2686 L'extension multiclasse vers le protocole PPP multiliaison*

- 2687 PPP dans un cadre orienté HDLC en temps réel*

- 2688 Mappages de services intégrés pour réseaux à faible vitesse*

- 2689 Fourniture de services intégrés sur des liaisons à faible débit*

- 2701 Nortel Networks Multi-link PPP Bundle Discovery Protocol

- 2716 PPP EAP TLS Authentication Protocol

- 2759 Extensions CHAP Microsoft PPP, version 2

- 2823 PPP sur liaison de données simple (SDL) utilisant SONET/SDH avec tramage de type ATM

- 3021 Utilisation de préfixes 31 bits sur des liaisons point à point IPv4

- 3241 Compression d'en-tête robuste (ROHC) sur PPP

- 3518 Protocole PPP (Point-to-Point Protocol) BCP (Bridging Control Protocol)

- 3544 Compression d'en-tête IP sur PPP

- 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)

- 3770 Extensions et attributs de certificat prenant en charge l'authentification dans le protocole PPP (Point-to-Point Protocol) et les réseaux locaux sans fil (WLAN)

- Protocole PPP (Point-to-Point Protocol) du 3772

- 3817 L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) Active Discovery Relay pour PPP over Ethernet (PPPoE)

- 3818 Considérations IANA pour le protocole point à point (PPP)

- 3544 Compression d'en-tête IP sur PPP

- 3578 Mappage de l'utilisateur ISUP (Integrated Services Digital Network) sur le protocole SIP (Session Initiation Protocol)

- 4233 Réseau numérique à intégration de services (RNIS) Q.921 - Couche d'adaptation utilisateur

- 4334 Extensions et attributs de certificat prenant en charge l'authentification dans le protocole PPP (Point-to-Point Protocol) et les réseaux locaux sans fil (WLAN)

- 4638 Hébergement d'une unité de transit/unité de réception maximale (MTU/MRU) supérieure à 1 492 dans le protocole PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

* Particulièrement pertinent pour la technologie de téléphonie IP.

Informations connexes

- Index RFC

- IETF (Internet Engineering Task Force)

- Assistance technique concernant la technologie vocale

- Ressources d'assistance voix et communications unifiées

- Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco

- Support et documentation techniques - Cisco Systems