Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration de Microsoft NetMeeting pour VoIP

Diagramme du réseau

Step-by-Step Instructions

Configuration de la passerelle

Vérification

Dépannage

Lancement d'un appel à l'aide de Microsoft NetMeeting

Informations connexes

Introduction

Microsoft NetMeeting est une application Windows qui permet l'interaction et la collaboration multi-utilisateurs à partir d'un seul ordinateur sur Internet ou sur un intranet. Les clients ou les passerelles peuvent se connecter directement entre eux, si l'adresse IP de destination de l'autre client ou passerelle est accessible.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco AS5300 avec carte contrôleur T1 PRI

- Logiciel Cisco IOS® version 12.1 et ultérieure avec IP Plus

- Microsoft NetMeeting version 3.01

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configuration de Microsoft NetMeeting pour VoIP

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Step-by-Step Instructions

Pour configurer Microsoft NetMeeting pour qu'il fonctionne avec la passerelle VoIP, procédez comme suit :

1. Ouvrez Microsoft NetMeeting et choisissez Outils > Options.

2. Cliquez sur l'onglet Général et saisissez votre prénom, votre nom et votre adresse de messagerie.

3. Dans l'onglet Audio, cliquez sur Avancé.

4. Cochez Configurer manuellement les paramètres de compression et sélectionnez CCITT u-Law, 8.000kHz, 8 Bit, Mono dans la liste déroulante Codec préféré pour la compression audio. Cliquez sur OK dans les deux boîtes de dialogue.

5. Dans le menu Outils de NetMeeting, sélectionnez Options > Général > Appel avancé.

6. Dans la zone Paramètres de la passerelle, cochez Utiliser une passerelle pour appeler des téléphones et des systèmes de vidéoconférence et saisissez 172.16.13.48 dans le champ Passerelle.

Configuration de la passerelle

Pour configurer la VoIP pour prendre en charge Microsoft NetMeeting, créez un homologue VoIP qui contient ces informations :

- Session Target - Adresse IP ou nom DNS (Domain Name System) du PC qui exécute NetMeeting

- CODEC : g711ulaw, g711alaw ou g723r63

Vérification

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour confirmer si votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show run - Émettez cette commande pour vérifier l'adresse IP source de la passerelle.

AS5300 (San Jose)

zshaikh# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname zshaikh

enable password cisco

!

username 3006 password 0 1234

isdn switch-type primary-ni

interface Ethernet0

ip address 172.16.13.48 255.255.255.224

no ip route-cache

no ip mroute-cache

!

interface Serial0:23

no ip address

isdn switch-type primary-ni

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 1

clock source internal

!

voice service voip

!--- Enters voice service configuration mode and specifies a voice encapsulation !--- type as VoIP encapsulation. Voice service configuration mode is used for !--- packet Telephony service commands that affect the gateway globally.

h323

!--- Used to enable the H.323 voice service configuration commands.

h245 caps mode restricted

!--- The h245 caps mode restricted prevents Dual Tone Multifrequency (DTMF) !--- Named Telephone Events (NTEs) as well as T.38 capability indication in the !--- H.245 Terminal Capability Set packet. When these options are present, it !--- can prevent the H.245 negotiation from completing with some devices, !--- specifically with NetMeeting. Without the h245 caps mode restricted !--- command, calls in either direction will fail.

h245 tunnel disable

!--- By default, H.245 tunneling is enabled. This H.323 feature allows any H.245 !--- message to use the existing H.225 TCP session instead of bringing up a !--- second TCP session for H.245. Issue the h245 tunnel disable command to !--- disable this feature.

dial-peer voice 1 voip

!--- Configure Microsoft NetMeeting for Voice over IP.

destination-pattern 1000

codec g711ulaw

!--- CODEC: g711ulaw, g711alaw, or g723r63

session target ipv4:172.16.13.49

!--- Session Target: IP address or DNS name of the PC that is running NetMeeting

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern .T

direct-inward-dial

port 0:D

Dépannage

Pour plus d'informations sur le dépannage, référez-vous à Dépannage des échecs d'appel RNIS provenant de NetMeeting ou de périphériques H.323 tiers similaires.

Remarque : Si vous exécutez le logiciel Cisco IOS Version 12.2(11)T et H.323 version 4 sur votre routeur, vous risquez d'avoir des problèmes avec NetMeeting. Reportez-vous à l'ID de bogue Cisco CSCdw49975 (clients enregistrés uniquement).

Lancement d'un appel à l'aide de Microsoft NetMeeting

Pour passer un appel avec Microsoft NetMeeting, procédez comme suit :

1. Dans l'application Microsoft NetMeeting, cliquez sur l'icône Appel (téléphone) pour ouvrir la boîte de dialogue Appel NetMeeting.

2. Dans la boîte de dialogue d'appel NetMeeting, sélectionnez Call > H.323 gateway.

3. Dans la boîte de dialogue Passer un appel, saisissez le numéro de téléphone dans le champ À, puis cliquez sur Appeler pour lancer un appel vers le routeur de la gamme Cisco AS5300 à partir de Microsoft NetMeeting.

Informations connexes

- Compréhension des homologues de numérotation et des signaux d'appel sur des plates-formes Cisco IOS

- Présentation des homologues de numérotation entrante et sortante sur les plates-formes Cisco IOS

- Présentation du DID (Direct-Inward-Dial) dans les interfaces vocales numériques IOS (T1/E1)

- Identification des appels modem et vocaux sur les passerelles Cisco AS5xxx

- Assistance technique concernant la technologie vocale

- Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées

- Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco

- Support et documentation techniques - Cisco Systems