Contenu

Introduction

Présentation de l'opération de gestion de la bande passante

Configuration de la fonctionnalité de gestion de la bande passante sur le contrôleur d'accès Cisco

Commandes Gatekeeper show utilisées pour afficher les informations de bande passante

Messages RAS liés à la bande passante (BRQ/BCF/BRJ)

Messages RAS utilisés pour signaler l'état de la bande passante

Comment la file d'attente BRQ est déclenchée à partir de la passerelle pour avertir le contrôleur d'accès de réduire la bande passante des appels

Exemples

Informations connexes

Introduction

Ce document suppose que le lecteur connaît une compréhension de base des messages RAS (Registration, Admission, and Status) des contrôleurs d'accès et des contrôleurs d'accès du logiciel Cisco IOS® à la passerelle H.225. Référez-vous à Comprendre les contrôleurs d'accès H.323 pour plus d'informations.

Selon la recommandation H.323, les contrôleurs d'accès Cisco IOS doivent prendre en charge ces messages de gestion de bande passante H.225 RAS :

- Demande de bande passante (BRQ)

- Rejet de bande passante (BRJ)

- Messages de confirmation de bande passante (BCF)

Ce concept peut être basé sur la gestion de la bande passante. Il peut également s'agir d'une fonction null qui accepte toutes les demandes de modification de bande passante. En d'autres termes, le contrôleur d'accès peut soit utiliser ces messages pour gérer la bande passante s'il autorise ou rejette des requêtes, soit simplement les ignorer.

Présentation de l'opération de gestion de la bande passante

Le contrôleur d'accès Cisco peut rejeter les appels d'un terminal en raison de limitations de bande passante. Cela peut se produire si le contrôleur d'accès détermine qu'il n'y a pas suffisamment de bande passante disponible sur le réseau pour prendre en charge l'appel. Cette fonction fonctionne également lors d'un appel actif lorsqu'un terminal demande une bande passante supplémentaire ou signale une modification de la bande passante utilisée pour l'appel.

Le contrôleur d'accès Cisco conserve un enregistrement de tous les appels actifs afin de pouvoir gérer les ressources de bande passante dans sa zone. Dans une configuration de cluster, le message d'annonce GUP (Gatekeeper Update Protocol) est échangé chaque intervalle de temps défini et contient des informations sur l'utilisation de la bande passante pour la zone. Cet échange de messages GUP permet aux autres contrôleurs d'accès de gérer correctement la bande passante d'une zone unique, même si les contrôleurs d'accès se trouvent dans des périphériques physiques distincts.

Lorsque vous décidez s'il y a suffisamment de bande passante pour accepter une demande d'admission d'appel (ARQ), le contrôleur d'accès Cisco calcule la bande passante disponible avec cette formule :

Available_bandwidth = (bande passante totale_allouée) - (bande passante_utilisée_localement) - (bande passante_utilisée_par_tous_alternates).

Si la bande passante disponible est suffisante pour l'appel, un ACF (Admission Confirmation) est renvoyé, sinon un ARJ (Admission Reject) est renvoyé.

Les passerelles vocales doivent prendre en compte le codec, l'encapsulation de couche 2 et les fonctionnalités de compression telles que RTP compressé [cRTP] lorsqu'elles demandent de la bande passante au contrôleur d'accès Cisco. Parfois, ces fonctions ne sont pas définies au moment de la configuration de l'appel, auquel cas une demande de modification de la bande passante peut être émise au contrôleur d'accès après la configuration de l'appel afin d'ajuster la quantité de bande passante utilisée par l'appel.

Remarque : Depuis la version 12.2(2)XA du logiciel Cisco IOS, Cisco n'a mis en oeuvre que la fonctionnalité du rapport de toute modification de bande passante lorsque les codecs changent. Reportez-vous à la section : Comment la file d'attente BRQ est déclenchée à partir du modem routeur pour avertir le contrôleur d'accès de réduire la bande passante des appels pour plus d'informations.

Configuration de la fonctionnalité de gestion de la bande passante sur le contrôleur d'accès Cisco

Depuis la version 12.3(1) du logiciel Cisco IOS, ces types de limitations de bande passante de zone peuvent être configurés sur le contrôleur d'accès Cisco :

- La bande passante maximale pour tout le trafic H.323 entre la zone locale et une zone distante spécifiée. Si vous le souhaitez, cette configuration peut être répétée individuellement pour chaque zone distante.

- La bande passante maximale autorisée pour une seule session dans la zone locale, généralement utilisée pour les applications vidéo, et non pour la voix

- La bande passante maximale pour tout le trafic H.323 autorisée collectivement à toutes les zones distantes

- La nouvelle commande bandwidth check-destination vérifie la bande passante du point d'extrémité de destination avant de répondre à ARQ. Cette commande a été introduite dans le logiciel Cisco IOS Version 12.3(1).

Utilisez ces commandes afin de configurer la bande passante de la zone du contrôleur d'accès Cisco :

- bande passante {interzone | total | session} {valeur par défaut | zone nom-zone} bande passante maximale

- bande passante distante max-bandwidth

- bandwidth check-destination

Référez-vous à la commande bandwidth pour plus de détails.

Ces valeurs configurées sont utilisées afin de traiter les ARQ et les BRQ.

Pour un ARQ, le contrôleur d'accès Cisco déduit la bande passante spécifiée dans le message des compteurs de zone et/ou distants appropriés. Si cela entraîne la négative d'un compteur, alors l'appel est refusé et une réponse ARJ est envoyée avec la raison ARJ_REQ_DENIED. Si la demande d'appel dépasse cette bande passante, le contrôleur d'accès Cisco renvoie un refus d'admission (ARJ).

Lorsqu'une file d'attente BRQ demande une augmentation de la bande passante, le contrôleur d'accès Cisco valide la demande par rapport à la zone et/ou à la distance. Si la validation échoue, une réponse BRJ est envoyée avec une raison de BRJ_INSUFFICIENT_RSC et la quantité maximale de bande passante autorisée.

Commandes Gatekeeper show utilisées pour afficher les informations de bande passante

Entrez la commande show gatekeeper zone status afin d'afficher les informations de bande passante pour toutes les zones.

gkb-1#show gatekeeper zone status

GATEKEEPER ZONES

================

GK name      Domain Name   RAS Address     PORT  FLAGS

-------      -----------   -----------     ----- -----

gkb-1        domainB.com   172.16.13.41    1719  LS

BANDWIDTH INFORMATION (kbps) :

Maximum total bandwidth : 512

Current total bandwidth : 128

Current total bandwidth (w/ Alt GKs) : 128

Maximum interzone bandwidth : 512

Current interzone bandwidth : 128

Current interzone bandwidth (w/ Alt GKs) : 128

Maximum session bandwidth : 512

SUBNET ATTRIBUTES :

All Other Subnets : (Enabled)

PROXY USAGE CONFIGURATION :

Inbound Calls from all other zones :

to terminals in local zone gkb-1 : use proxy

to gateways in local zone gkb-1  : do not use proxy

to MCUs in local zone gkb-1  : do not use proxy

Outbound Calls to all other zones :

from terminals in local zone gkb-1 : use proxy

from gateways in local zone gkb-1  : do not use proxy

from MCUs in local zone gkb-1  : do not use proxy

gka-1        domainA.com   172.16.13.35    1719  RS

Entrez la commande show gatekeeper zone cluster afin d'afficher les informations de bande passante, dans le cas où le gatekeeper fait partie d'un cluster.

gkb-1#show gatekeeper zone cluster

LOCAL CLUSTER INFORMATION

=========================

TOT BW   INT BW   REM BW   LAST      ALT GK

LOCAL GK NAME ALT GK NAME   PRI (kbps)   (kbps)   (kbps)   ANNOUNCE  STATUS

------------- -----------   --- ------   ------   ------   --------  ------

gkb-1         gkb-2         0   0        0        0        22s       CONNECTED

Entrez la commande show gatekeeper Calls afin d'afficher les appels actifs autorisés par ce gatekeeper et la quantité de bande passante utilisée par chacun.

gkb-1#show gatekeeper calls

Total number of active calls = 1.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallID                        Age(secs)   BW

3-63466                            9           128(Kbps)

Endpt(s): Alias                 E.164Addr

src EP: gwa-1                 4085272923

Endpt(s): Alias                 E.164Addr

dst EP: gwb-1                 3653

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port

172.16.13.23    1720  172.16.13.23    54670

Messages RAS liés à la bande passante (BRQ/BCF/BRJ)

Le message BRQ est utilisé afin de demander un changement de bande passante au contrôleur d'accès Cisco. Voici la procédure :

1. Le contrôleur d'accès Cisco vérifie la demande du terminalIdentifier afin de localiser le terminal dans la base de données d'enregistrement.

2. Il localise l'enregistrement d'appel à l'aide de callReferenceValue afin de trouver un appel associé au point de terminaison avec le même callReferenceValue.

3. S'il localise l'enregistrement d'appel, il calcule ensuite la modification de la bande passante, puis ajoute ou soustrait de la bande passante de la zone globale, si nécessaire. Il en fait de même pour les ressources de proxy ou de passerelle utilisées.

4. Un message BCF ou BRJ est renvoyé au point de terminaison, qui dépend de la réussite ou de l'échec.

Messages RAS utilisés pour signaler l'état de la bande passante

Le champ Information Request Response (IRR) « Non Standard Data » contient également des informations sur la bande passante utilisée actuelle sur une passerelle ou un proxy.

Comment la file d'attente BRQ est déclenchée à partir de la passerelle pour avertir le contrôleur d'accès de réduire la bande passante des appels

Avant la version 12.2(2)XA du logiciel Cisco IOS sur la passerelle Cisco H.323, les appels étaient toujours signalés afin de nécessiter une bande passante de 64 kbits/s. Il s'agit de la bande passante unidirectionnelle d'un codec Cisco G.711. Si les terminaux de l'appel ont choisi d'utiliser un codec plus efficace, cela n'a pas été signalé au contrôleur d'accès Cisco. Dans la version 12.2(2)XA du logiciel Cisco IOS de la passerelle Cisco H.323 ou ultérieure, conforme à la version 3 de H.323, la bande passante signalée est bidirectionnelle. Initialement, 128 Ko sont réservés. Si les points d'extrémité de l'appel sélectionnent un codec plus efficace, le contrôleur d'accès Cisco est averti du changement de bande passante.

Remarque : Configurez la passerelle Cisco H.323 avec cette commande en mode de configuration globale afin d'utiliser le comportement de bande passante signalé utilisé avant la version 12.2(2)XA du logiciel Cisco IOS pour la gestion de la bande passante de zone :

Router(config-gateway)#emulate cisco h323 bandwidth

Exemples

Cette section présente les deux exemples suivants :

- Gestion de la bande passante dans une topologie de cluster

- Utiliser BRQ pour générer des rapports sur la bande passante

Exemple 1 : Gestion de la bande passante dans une topologie de cluster

Reportez-vous aux débogages capturés à partir d'un contrôleur d'accès Cisco dans un cluster. Le débogage affiche les messages ARQ et ACF, qui incluent la bande passante requise pour l'appel. Après réception de ces messages, le contrôleur d'accès Cisco met à jour les autres contrôleurs d'accès du cluster à propos de cette modification de la bande passante.

Remarque : ces commandes sont utilisées afin de capturer ce résultat : debug h225 asn1, debug ras, debug gatekeeper gup asn1, debug gatekeeper gup events.

Mar  2 23:59:26.802:

Mar  2 23:59:26.802: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionRequest :

!--- ARQ is received.

{

requestSeqNum 5928

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"6196296800000001"}

destinationInfo

{

e164 : "3653"

}

srcInfo

{

e164 : "4085272923",

h323-ID : {"gwa-1"}

}

srcCallSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D0F'H

port 11002

}

bandWidth 1280

!--- Intial bandwidth of 128k is requested.

callReferenceValue 14

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008800180'H

}

conferenceID 'C8C66C7D168011CC800C8828285B8DF6'H

activeMC FALSE

answerCall TRUE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'C8C66C7D168011CC800D8828285B8DF6'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

Mar  2 23:59:26.810: ARQ (seq# 5928) rcvd

Mar  2 23:59:26.810: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 80 00000880

0180

Mar  2 23:59:26.810:

Mar  2 23:59:26.810: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value ARQnonStandardInfo ::=

{

sourceAlias

{

}

sourceExtAlias

{

}

callingOctet3a 128

}

parse_arq_nonstd: ARQ Nonstd decode succeeded, remlen = 129

Mar  2 23:59:26.814: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionConfirm :

!--- ACF is sent back.

{

requestSeqNum 5928

bandWidth 1280

!--- BW value is included.

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

Mar  2 23:59:26.818: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 2B 00172740 050000AC

100D1706 B800EF1A 00C00100 020000

Mar  2 23:59:26.818:

Mar  2 23:59:26.818:  IPSOCK_RAS_sendto:   msg length 24 from

172.16.13.41:1719 to 172.16.13.23: 51874

Mar  2 23:59:26.822:       RASLib::RASSendACF: ACF (seq# 5928) sent to

172.16.13.23

Mar  2 23:59:36.046: GUP OUTGOING PDU ::=

value GUP_Information ::=

!--- GUP update message is sent to all gatekeepers in the cluster.

{

protocolIdentifier { 1 2 840 113548 10 0 0 2 }

message announcementIndication :

{

announcementInterval 30

endpointCapacity 46142

callCapacity 68793

hostName '676B622D31'H

percentMemory 25

percentCPU 0

currentCalls 1

currentEndpoints 2

zoneInformation

{

{

gatekeeperIdentifier {"gkb-1"}

altGKIdentifier {"gkb-2"}

totalBandwidth 1280

!--- BW info is included.

interzoneBandwidth 1280

remoteBandwidth 1280

}

}

}

}

Mar  2 23:59:36.050: GUP OUTGOING ENCODE BUFFER::= 00 0A2A8648 86F70C0A

00000220 001E40B4 3E80010C B904676

B 622D3132 00010002 01420000 67006B00 62002D00 31080067 006B0062

002D0032 40050040 05004005 00

Mar  2 23:59:36.054:

Mar  2 23:59:36.054: Sending GUP ANNOUNCEMENT INDICATION to 172.16.13.16

Exemple 2 : Utiliser BRQ pour générer des rapports sur la bande passante

Recherchez les débogages d'un contrôleur d'accès Cisco dans une configuration où la bande passante du contrôleur d'accès distant est limitée à 144 kbits/s. Vous voyez dans le débogage que l'ARQ demandé est une bande passante initiale de 128 kpbs. Lorsque l'appel est configuré, le point d'extrémité signale la modification de la bande passante avec un message BRQ et la bande passante utilisée en 16 kbits/s, ce qui signifie que l'appel a été configuré avec le codec Cisco G729. Ensuite, un autre appel est demandé et traité de la même manière.

Notez que si le deuxième appel est arrivé avant que le point d'extrémité ne demande la modification de la bande passante pour le premier appel, le contrôleur d'accès Cisco rejette cet appel, puisque 128+128=256 kpbs et que cela représente plus de 144 kpbs configurés.

!

!

!

gatekeeper

zone local gka-1 domainA.com 172.16.13.35

zone remote gkb-1 domainB.com 172.16.13.41 1719

zone prefix gkb-1 36*

zone prefix gka-1 53*

gw-type-prefix 1#* default-technology

bandwidth remote 144

no shutdown

endpoint ttl 120

!

Cette sortie a été capturée avec les commandes debug h225 asn1 et debug ras :

gka-1#show logging

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 messages rate-limited, 0

flushes, 0 overruns)

Console logging: disabled

Monitor logging: level debugging, 1076 messages logged

Buffer logging: level debugging, 203860 messages logged

Logging Exception size (4096 bytes)

Trap logging: level informational, 66 message lines logged

Log Buffer (9999999 bytes):

Mar 14 20:18:06.385: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 27 88039700 F0003800

31004600 36004100 38003900 38003000 30003000 30003000 30003000 31010180

69860140 04006700 77006100 2D003140 0500000B 40B50000 12138000 0008A001

800B1249 53444E2D 564F4943 45DA4A9C E21FCF11 CC802093 7822E08B 6308E020

00018011 00DA4A9C E21FCF11 CC802193 7822E08B 630100

Mar 14 20:18:06.401:

Mar 14 20:18:06.405: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionRequest :

!--- ARQ is received.

{

requestSeqNum 920

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

destinationInfo

{

e164 : "3653"

}

srcInfo

{

h323-ID : {"gwa-1"}

}

bandWidth 1280

!--- Intial BW of 128 kpbs is requested.

callReferenceValue 11

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008A001800B124953444E2D564F494345'H

}

conferenceID 'DA4A9CE21FCF11CC8020937822E08B63'H

activeMC FALSE

answerCall FALSE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'DA4A9CE21FCF11CC8021937822E08B63'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

Mar 14 20:18:06.425: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 80 000008A0

01800B12 4953444E 2D564F49 4345

Mar 14 20:18:06.429:

Mar 14 20:18:06.429: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value ARQnonStandardInfo ::=

{

sourceAlias

{

}

sourceExtAlias

{

}

callingOctet3a 128

interfaceSpecificBillingId "ISDN-VOICE"

}

Mar 14 20:18:06.433: H225 NONSTD OUTGOING PDU ::=

value LRQnonStandardInfo ::=

{

ttl 6

nonstd-callIdentifier

{

guid 'DA4A9CE21FCF11CC8021937822E08B63'H

}

callingOctet3a 128

gatewaySrcInfo

{

h323-ID : {"gwa-1"}

}

}

Mar 14 20:18:06.437: H225 NONSTD OUTGOING ENCODE BUFFER::= 82 86B01100

DA4A9CE2 1FCF11CC 80219378 22E08B63 01800D01 40040067 00770061 002D0031

Mar 14 20:18:06.445:

Mar 14 20:18:06.445: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= locationRequest :

{

requestSeqNum 2061

destinationInfo

{

e164 : "3653"

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '8286B01100DA4A9CE21FCF11CC8021937822E08B...'H

}

replyAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D23'H

port 1719

}

sourceInfo

{

h323-ID : {"gka-1"}

}

canMapAlias TRUE

}

Mar 14 20:18:06.461: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 4A 80080C01 01806986

40B50000 12258286 B01100DA 4A9CE21F CF11CC80 21937822 E08B6301 800D0140

04006700 77006100 2D003100 AC100D23 06B70B80 0D014004 0067006B 0061002D

00310180

Mar 14 20:18:06.469:

Mar 14 20:18:06.473: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= requestInProgress :

{

requestSeqNum 920

delay 9000

}

Mar 14 20:18:06.473: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 80 05000397 2327

Mar 14 20:18:06.473:

Mar 14 20:18:06.477: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 4F 080C00AC 100D1706

B800AC10 0D17DC0E 40B50000 12390001 40040067 00770062 002D0031 08006700

6B006200 2D003101 10014004 00670077 0062002D 003100AC 100D1706 B8000000

00000000 00000010 40080880 013C0501 0000

Mar 14 20:18:06.489:

Mar 14 20:18:06.489: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= locationConfirm :

{

requestSeqNum 2061

callSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

rasAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 56334

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '00014004006700770062002D0031080067006B00...'H

}

destinationType

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

}

Mar 14 20:18:06.509: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 00 01400400

67007700 62002D00 31080067 006B0062 002D0031 01100140 04006700 77006200

2D003100 AC100D17 06B80000 00000000 00000000

Mar 14 20:18:06.517:

Mar 14 20:18:06.521: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value LCFnonStandardInfo ::=

{

termAlias

{

h323-ID : {"gwb-1"}

}

gkID {"gkb-1"}

gateways

{

{

gwType voip : NULL

gwAlias

{

h323-ID : {"gwb-1"}

}

sigAddress

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

resources

{

maxDSPs 0

inUseDSPs 0

maxBChannels 0

inUseBChannels 0

activeCalls 0

bandwidth 0

inuseBandwidth 0

}

}

}

}

Mar 14 20:18:06.537: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionConfirm :

!--- ACF is sent back.

{

requestSeqNum 920

bandWidth 1280

!--- BW is included.

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

Mar 14 20:18:06.549: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 2B 00039740 050000AC

100D1706 B800EF1A 00C00100 020000

Mar 14 20:18:06.553:

Mar 14 20:18:06.677: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 32 0003981E 00380031

00460036 00410038 00390038 00300030 00300030 00300030 00300031 DA4A9CE2

1FCF11CC 80209378 22E08B63 000B00A0 15080011 00DA4A9C E21FCF11 CC802193

7822E08B 630100

Mar 14 20:18:06.685:

Mar 14 20:18:06.689: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= bandwidthRequest :

!--- BRQ message to request bandwidth to be changed to 16 kpbs.

{

requestSeqNum 921

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

conferenceID 'DA4A9CE21FCF11CC8020937822E08B63'H

callReferenceValue 11

bandWidth 160

!--- 16 kpbs is requested.

callIdentifier

{

guid 'DA4A9CE21FCF11CC8021937822E08B63'H

}

answeredCall FALSE

}

Mar 14 20:18:06.697: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= bandwidthConfirm :

!--- BCF is sent back approving the bandwidth request change.

{

requestSeqNum 921

bandWidth 160

}

Mar 14 20:18:06.697: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 34 039800A0

Mar 14 20:18:06.701:

Mar 14 20:18:12.066: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 0E 40039906 0008914A

00030000 0100AC10 0D0FE511 00040067 006B0061 002D0031 00B50000 12288F00

0002003B 0180211E 00380031 00460036 00410038 00390038 00300030 00300030

00300030 00300031 01000180

Mar 14 20:18:12.074:

Mar 14 20:18:12.078: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationRequest :

{

requestSeqNum 922

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

discoveryComplete FALSE

callSignalAddress

{

}

rasAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AC100D0F'H

port 58641

}

}

terminalType

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

gatekeeperIdentifier {"gka-1"}

endpointVendor

{

vendor

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

}

timeToLive 60

keepAlive TRUE

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

willSupplyUUIEs FALSE

maintainConnection TRUE

}

Mar 14 20:18:12.098: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationConfirm :

{

requestSeqNum 922

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

callSignalAddress

{

}

gatekeeperIdentifier {"gka-1"}

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

alternateGatekeeper

{

}

timeToLive 60

willRespondToIRR FALSE

maintainConnection TRUE

}

Mar 14 20:18:12.106: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 12 40039906 0008914A

00030008 0067006B 0061002D 00311E00 38003100 46003600 41003800 39003800

30003000 30003000 30003000 3000310F 8A010002 003B0100 0180

Mar 14 20:18:12.114:

Mar 14 20:18:14.586: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 5A C0039A08 80013C05

04010020 40078000 38003100 46003600 41003800 39003800 30003000 30003000

30003000 30003100 AC100D0F E5110100 AC100D0F 06B80140 04006700 77006100

2D003101 C100B500 00120570 2BA39307 000BDA4A 9CE21FCF 11CC8020 937822E0

8B630000 A003C000 1100DA4A 9CE21FCF 11CC8021 937822E0 8B630E20 0100

Mar 14 20:18:14.602:

Mar 14 20:18:14.602: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= infoRequestResponse :

!--- IRR message is received and it includes the bandwidth used on the gateway.

{

requestSeqNum 923

endpointType

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

rasAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D0F'H

port 58641

}

callSignalAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AC100D0F'H

port 1720

}

}

endpointAlias

{

h323-ID : {"gwa-1"}

}

perCallInfo

{

{

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '702BA39307'H

}

callReferenceValue 11

conferenceID 'DA4A9CE21FCF11CC8020937822E08B63'H

h245

{

}

callSignaling

{

}

callType pointToPoint : NULL

bandWidth 160

callModel direct : NULL

callIdentifier

{

guid 'DA4A9CE21FCF11CC8021937822E08B63'H

}

}

}

needResponse FALSE

}

Mar 14 20:18:14.646: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 70 2BA39307

Mar 14 20:18:14.646:

Mar 14 20:18:14.646: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value IRRperCallnonStandardInfo ::=

{

startTime 732140295

}

Mar 14 20:18:28.008: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 27 88039B00 F0003800

31004600 36004100 38003900 38003000 30003000 30003000 30003000 31010180

69860140 04006700 77006100 2D003140 0500000C 40B50000 12030000 00000000

00000000 00000000 00000000 0008E020 00018011 00000000 00000000 00000000

00000000 000100

Mar 14 20:18:28.024:

Mar 14 20:18:28.024: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionRequest :

{

requestSeqNum 924

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

destinationInfo

{

e164 : "3653"

}

srcInfo

{

h323-ID : {"gwa-1"}

}

bandWidth 1280

callReferenceValue 12

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '000000'H

}

conferenceID '00000000000000000000000000000000'H

activeMC FALSE

answerCall FALSE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

Mar 14 20:18:28.044: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 00 0000

Mar 14 20:18:28.044:

Mar 14 20:18:28.044: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value ARQnonStandardInfo ::=

{

sourceAlias

{

}

sourceExtAlias

{

}

}

Mar 14 20:18:28.048: H225 NONSTD OUTGOING PDU ::=

value LRQnonStandardInfo ::=

{

ttl 6

nonstd-callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

gatewaySrcInfo

{

h323-ID : {"gwa-1"}

}

}

Mar 14 20:18:28.056: H225 NONSTD OUTGOING ENCODE BUFFER::= 82 86901100

00000000 00000000 00000000 00000000 0D014004 00670077 0061002D 0031

Mar 14 20:18:28.060:

Mar 14 20:18:28.060: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= locationRequest :

{

requestSeqNum 2062

destinationInfo

{

e164 : "3653"

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '8286901100000000000000000000000000000000...'H

}

replyAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D23'H

port 1719

}

sourceInfo

{

h323-ID : {"gka-1"}

}

canMapAlias TRUE

}

Mar 14 20:18:28.076: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 4A 80080D01 01806986

40B50000 12238286 90110000 00000000 00000000 00000000 0000000D 01400400

67007700 61002D00 3100AC10 0D2306B7 0B800D01 40040067 006B0061 002D0031

0180

Mar 14 20:18:28.084:

Mar 14 20:18:28.088: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= requestInProgress :

{

requestSeqNum 924

delay 9000

}

Mar 14 20:18:28.088: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 80 0500039B 2327

Mar 14 20:18:28.088:

Mar 14 20:18:28.097: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 4F 080D00AC 100D1706

B800AC10 0D17DC0E 40B50000 12390001 40040067 00770062 002D0031 08006700

6B006200 2D003101 10014004 00670077 0062002D 003100AC 100D1706 B8000000

00000000 00000010 40080880 013C0501 0000

Mar 14 20:18:28.105:

Mar 14 20:18:28.109: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= locationConfirm :

{

requestSeqNum 2062

callSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

rasAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 56334

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '00014004006700770062002D0031080067006B00...'H

}

destinationType

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

}

Mar 14 20:18:28.129: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 00 01400400

67007700 62002D00 31080067 006B0062 002D0031 01100140 04006700 77006200

2D003100 AC100D17 06B80000 00000000 00000000

Mar 14 20:18:28.133:

Mar 14 20:18:28.137: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value LCFnonStandardInfo ::=

{

termAlias

{

h323-ID : {"gwb-1"}

}

gkID {"gkb-1"}

gateways

{

{

gwType voip : NULL

gwAlias

{

h323-ID : {"gwb-1"}

}

sigAddress

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

resources

{

maxDSPs 0

inUseDSPs 0

maxBChannels 0

inUseBChannels 0

activeCalls 0

bandwidth 0

inuseBandwidth 0

}

}

}

}

Mar 14 20:18:28.153: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionConfirm :

{

requestSeqNum 924

bandWidth 1280

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

Mar 14 20:18:28.169: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 2B 00039B40 050000AC

100D1706 B800EF1A 00C00100 020000

Mar 14 20:18:28.169:

Mar 14 20:18:28.289: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 32 00039C1E 00380031

00460036 00410038 00390038 00300030 00300030 00300030 00300031 00000000

00000000 00000000 00000000 000C00A0 15080011 00000000 00000000 00000000

00000000 000100

Mar 14 20:18:28.301:

Mar 14 20:18:28.301: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= bandwidthRequest :

{

requestSeqNum 925

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

conferenceID '00000000000000000000000000000000'H

callReferenceValue 12

bandWidth 160

callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

answeredCall FALSE

}

Mar 14 20:18:28.309: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= bandwidthConfirm :

{

requestSeqNum 925

bandWidth 160

}

Mar 14 20:18:28.313: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 34 039C00A0

Mar 14 20:18:28.313:

Informations connexes

- Contrôle d'admission des appels VoIP

- Contrôleur d'accès hautes performances Cisco

- Améliorations de l'évolutivité et de l'interopérabilité de Cisco H.323

- VoIP avec contrôleur d'accès

- Assistance technique concernant la technologie vocale

- Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées

- Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco

- Support et documentation techniques - Cisco Systems