Contenu

Introduction

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit un problème rencontré lors de l'installation d'une licence sur un commutateur Cisco Nexus 7000 et fournit une solution au problème.

Problème

Lorsque vous essayez d'installer une licence sur un commutateur Nexus 7000 via la commande install license, le commutateur renvoie l'erreur suivante :

Nexus7k# install license bootflash:MDSxxxxxxxx.lic

Installing license failed:

SERVER line in license should have "this_host ANY"

Solution

Cette erreur indique qu'il existe un problème de formatage avec le fichier de licence, généralement avec des caractères de retour chariot manquants. Afin de résoudre ce problème, modifiez le fichier de licence avec la procédure suivante :

1. Ouvrez le fichier .lic avec un éditeur de texte.

2. Copiez et collez le contenu du fichier dans un nouveau fichier texte.

3. Assurez-vous que le texte est formaté de la même manière que ceci :
SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT FM_SERVER_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=

MDS_SWIFT

M9200FMS1K9-INTRL

\

HOSTID=VDH=xxxxxxxxxxx \

NOTICE="

xxxxxxxxxxx

1

\

xxxxxxxxx

" SIGN=xxxxxxxx

Note: Dans le logiciel de licence, les retours de transport doivent être utilisés après « ANY » et « cisco » avant le début de « INCREMENT ».

4. Enregistrez le fichier en tant que type tous les fichiers (encodage ANSI).

5. Copiez le nouveau fichier dans le bootflash du commutateur et essayez de l'installer à nouveau à l'aide de la commande install license.
Note: Avec les versions 6.2 et ultérieures du logiciel Nexus Operating System (NX-OS), le commutateur corrigera automatiquement la mise en forme du fichier de licence avant de procéder à l'installation de la licence lorsque la commande install license est exécutée avec le mot clé format facultatif. Pour plus d'informations, consultez l'ID de bogue Cisco CSCtq89835 - Le fichier de licence doit fonctionner même s'il est traité via une adresse MAC.