Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Diagramme du réseau

Configurer UCS

Configuration du Nexus 5000 pour FCoE et NPIV

Vérification

Exemple de zonage (sur les Nexus 5500)

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment configurer la virtualisation N_Port ID (NPIV) ou la virtualisation N_Port (NPV) avec Fibre Channel over Ethernet (FCoE) entre Cisco Unified Computing System (UCS) et un commutateur Nexus 5000.

Conditions préalables

Conditions requises

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- UCS 5108

- UCS 61xx/62xx

- Nexus 5548UP ou 5596UP

Components Used

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration

Diagramme du réseau

Figure 1. Topologie utilisée dans la configuration

Configurer UCS

Deux procédures sont décrites ici pour vous aider à configurer UCS :

- Créer des réseaux de stockage virtuels (VSAN) FCoE.

- Configurez le canal de port UCS FCoE.

Note: Séparez les liaisons ascendantes FCoE et Ethernet entre le commutateur Nexus 5000 et l'interconnexion de fabric. L'UCS se trouve dans le noeud hôte d'extrémité Fibre Channel (FC), appelé mode NPV dans les produits Nexus. Utilisez différents VLAN/VSAN FCoE pour les réseaux de stockage SAN A et SAN B. Le VLAN FCoE ne doit pas être configuré en tant que VLAN natif.

Il est important de noter que l'UCS ne prend pas en charge une carte FC non par défaut en mode VAN. Pour plus d'informations, référez-vous aux ID de bogue Cisco CSCuJ62005 et CSCud78290 :

- CSCuj62005  - FCMAP non par défaut bloque vfc lors de l'initialisation

- CSCud78290 - Ajouter la possibilité de modifier FC-MAP de FI

Créer des VSAN FCoE

Vous devez créer des VSAN et des VLAN FCoE dans UCS afin de transporter le trafic FCoE. L'une des meilleures pratiques, mais non une exigence, consiste à aligner l'ID VSAN sur l'ID VLAN FCoE afin d'aider au suivi et au dépannage.

1. Dans UCSM, accédez à l'onglet SAN dans le volet de navigation, puis sélectionnez SAN Cloud.

2. Dans la fenêtre principale, cliquez sur le bouton vert + à droite afin d'afficher la fenêtre Créer VSAN.

3. Renseignez les champs comme suit :

Name (nom)

Entrez un nom pour le VSAN

Zonage FC

Désactivé : cette option n'est utilisée que lorsque vous mettez en oeuvre des fonctions de zonage locales.

Boutons d'option Fabric

Choisir le fabric A

ID VSAN

Saisissez l'ID VSAN du VSAN créé sur le fabric A. Il doit correspondre à l'ID VSAN qui sera créé sur le Nexus 5000-A.

VLAN FCoE

Entrez l'ID de VLAN FCoE pour le VLAN qui correspond à ce VSAN. Il doit correspondre à l'ID de VLAN qui sera créé sur le Nexus 5000-A.

4. Cliquez sur OK afin d'afficher la fenêtre Créer un succès VSAN. Click OK.

5. Répétez ces étapes pour le fabric B. Dans la fenêtre principale, cliquez sur le bouton vert + à droite afin d'afficher la fenêtre Créer VSAN.

6. Renseignez les champs comme suit :

Name (nom)

Entrez un nom pour le VSAN

Zonage FC

Désactivé : cette option n'est utilisée que lorsque vous mettez en oeuvre des fonctions de zonage locales.

Boutons d'option Fabric

Choisir le fabric B

ID VSAN

Saisissez l'ID VSAN du VSAN créé sur le fabric B. Il doit correspondre à l'ID VSAN qui sera créé sur le Nexus 5000-B.

VLAN FCoE

Entrez l'ID de VLAN FCoE pour le VLAN qui correspond à ce VSAN. Il doit correspondre à l'ID de VLAN qui sera créé sur le Nexus 5000-B.

7. Cliquez sur OK afin d'afficher la fenêtre Créer un succès VSAN. Click OK.

8. Dans la fenêtre principale, vérifiez que les VSAN ont été créés dans leurs structures correctes :

Note: Une bonne pratique, mais non obligatoire, consiste à configurer différents ID VSAN sur les fabrics A et B.

Configurer le canal de port UCS FCoE

Note: Les canaux de port FCoE fournissent une bande passante agrégée et une résilience de connexion multiple. Le reste de ce document suppose que vous utiliserez des canaux de port FCoE. Les canaux de port nécessitent l'activation de l'agrégation de liaison ascendante FC dans UCS. La liaison ascendante FC est globale et relie tous les VSAN sur toutes les liaisons ascendantes. Le même comportement s'applique aux ports de liaison ascendante FCoE.

1. Créer et configurer des canaux de liaison/port InterSwitch. Créez une liaison ascendante FCoE ou un canal de port FCoE entre les commutateurs Nexus 5000-A et FI-A.

2. Lorsque la fenêtre Cisco Unified Computing System Manager (UCSM) Set Port Channel Name s'affiche, saisissez l'ID de canal de port (dans cet exemple, l'ID de canal de port est 2) et le nom.

3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

4. Lorsque la fenêtre UCSM Add Ports s'affiche, sélectionnez les ports souhaités dans la colonne Port et cliquez sur la flèche droite entre les colonnes afin d'ajouter ces ports au canal de port FCoE.

5. Lorsque les ports de liaison ascendante FCoE ont été déplacés vers la colonne Port Channel, cliquez sur Terminer.

6. Lorsque la fenêtre Create FCoE Port Channel Success s'affiche, cliquez sur OK.

7. Examinez les informations de canal de port FCoE dans la fenêtre principale d'UCSM afin de confirmer que le canal de port FCoE a été créé avec les ports appropriés.

8. Dans le volet de navigation, cliquez sur le canal de port qui vient d'être créé. Dans l'onglet Général de la fenêtre principale d'UCSM, cliquez sur la liste déroulante VSAN et choisissez VSAN FCoE-VSAN100 (100) afin d'attribuer ce canal de port à VSAN100.

9. Cliquez sur Enregistrer les modifications. Lorsque la fenêtre Cisco UCSM Success s'affiche, cliquez sur OK.

10. Répétez les étapes 1 à 9 pour FI-B, mais remplacez Fabric B, FCoE-PortChannel ID 3 et VSAN101 le cas échéant.

Configuration du Nexus 5000 pour FCoE et NPIV

Plusieurs procédures sont nécessaires pour configurer le Nexus 5000 pour FCoE et NPIV :

- Activer la fonction FCoE

- Activer la virtualisation NPIV (N Port Identifier Virtualization) sur le Nexus 5000

- Activer le protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol) sur le Nexus 5000

- Activer la qualité de service (QoS) du Nexus 5000 pour FCoE

- Configurer VLAN

- Configurer VSAN

- Mapper le VLAN au VSAN

Note: Avant de commencer ce processus, vous devez avoir installé la licence FC_FEATURES_PKG (N5010SS ou N5020SS). Si vous activez la fonctionnalité FCoE et que vous n'avez pas installé la licence, elle active une licence de démonstration pendant 180 jours. Cette licence peut être mise à niveau ultérieurement.

Activer la fonction FCoE

1. Sur le commutateur Nexus 5000-A, saisissez :

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# feature fcoe

FC license checked out successfully

fc_plugin extracted successfully

FC plugin loaded successfully

FCoE manager enabled successfully

FC enabled on all modules successfully

Enabled FCoE QoS policies successfully

2. Afin de confirmer que la fonction est maintenant active, saisissez :

Nexus 5000-A# show feature | include fcoe

Feature Name         Instance State

-------------------- -------- --------

fcoe                 1        enabled

3. Répétez les étapes 1 à 2 sur le Nexus 5000-B.

Activer NPIV sur le Nexus 5000

1. Afin d'activer la fonctionnalité NPIV, saisissez :

Nexus 5000-A# configuration terminal

Nexus 5000-A(config)# feature npiv

2. Afin de confirmer que la fonctionnalité NPIV est maintenant active, saisissez :

Nexus 5000-A# show npiv status

NPIV is enabled

3. Répétez les étapes 1 à 2 sur le Nexus 5000-B.

Activer LACP sur le Nexus 5000

1. Afin d'activer la fonctionnalité LACP, saisissez :

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# feature lacp

2. Afin de confirmer que LACP a été activé, saisissez :

Nexus 5000-A#show feature | include LACP

Feature Name         Instance State

-------------------- -------- --------

lacp                 1        enabled

3. Répétez les étapes 1 à 2 sur le Nexus 5000-B.

Configuration des paramètres QoS FCoE du Nexus 5000

Les fonctions QoS configurables de Cisco NX-OS vous permettent de classer le trafic réseau, de hiérarchiser le flux de trafic et d'éviter les encombrements. La configuration QoS par défaut sur le Nexus 5000 fournit un service sans perte pour le trafic FC et FCoE et un service au mieux pour le trafic Ethernet. Les paramètres QoS FCoE du Nexus 5000 doivent déjà être configurés par défaut.

1. Afin de vérifier les paramètres QoS FCoE, saisissez :

Nexus 5000-A# show startup-config ipqos

2. Dans le résultat, localisez les éléments suivants :

. .

system qos

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

3. Ignorez cette étape si les configurations QoS FCoE de l'étape 2 sont présentes. Si ce n'est pas le cas, entrez cette configuration :

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# system qos

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type qos input

fcoe-default-in-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type queuing input

fcoe-default-in-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type queuing output

fcoe-default-out-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type network-qos

fcoe-default-nq-policy

4. Afin de confirmer que les paramètres QoS FCoE sont maintenant configurés, saisissez :

Nexus 5000-A# show startup-config ipqos

5. Dans le résultat, localisez les éléments suivants :

..

system qos

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

6. Répétez les étapes 1 à 3 sur le Nexus 5000-B.

Créer des VLAN Nexus 5000

Créez deux VLAN pour une utilisation FCoE. Le pair doit être corrélé avec le FI-A et le pair doit être corrélé avec le FI-B. Utilisez les ID de VLAN FCoE spécifiés dans la section Configurer UCS de ce document.

1. Sur le Nexus 5000-A connecté à FI-A, saisissez :

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# vlan 100

Nexus 5000-A(config-vlan)# name FCoE-VLAN100

2. Afin de confirmer que le VLAN a été créé sur le Nexus 5000-A, saisissez :

Nexus 5000-A# show vlan brief

VLAN Name                          Status    Ports

---- ----------------------------- --------- -------------------------------

1    default                       active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

.

100  FCoE-VLAN100                  active

3. Sur le Nexus 5000-B connecté à FI-B, saisissez :

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# vlan 101

Nexus 5000-B(config-vlan)# name FCoE-VLAN101

4. Afin de confirmer que le VLAN a été créé sur le Nexus 5000-B, saisissez :

Nexus 5000-B# show vlan brief

VLAN Name                          Status    Ports

---- ----------------------------- --------- -------------------------------

1    default                       active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

.

100  FCoE-VLAN101                  active

Créer des VSAN Nexus 5000

Créez deux VSAN. Le pair doit être corrélé avec le FI-A et le pair doit être corrélé avec le FI-B. Utilisez les ID VSAN spécifiés dans la section Configurer UCS de ce document.

1. Sur le Nexus 5000-A connecté à FI-A, saisissez :

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)#vsan database

Nexus 5000-A(config-vsan)# vsan 100

Nexus 5000-A(config-vsan)# vsan 100 name FCoE-VSAN100

2. Afin de confirmer que VSAN a été créé sur le Nexus 5000-A, saisissez :

Nexus 5000-A#show vsan 100

vsan 100 information

name:FCoE-VSAN100 state:active

interoperability mode:default

loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

operational state:down

3. Sur le Nexus 5000-B connecté à FI-B, saisissez :

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)#vsan database

Nexus 5000-B(config-vsan)# vsan 101

Nexus 5000-B(config-vsan)# vsan 101 name FCoE-VSAN101

4. Afin de confirmer que VSAN a été créé sur le Nexus 5000-B, saisissez :

Nexus 5000-A# show vsan 101

vsan 101 information

name:FCoE-VSAN101 state:active

interoperability mode:default

loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

operational state:down

Mapper le VLAN au VSAN

1. Afin de mapper les VLAN Nexus 5000-A à leurs VSAN (vers FI-A), saisissez :

Nexus 5000-A#configure terminal

Nexus 5000-A(config)# vlan 100

Nexus 5000-A(config-vlan)#fcoe vsan 100

2. Afin de confirmer le mappage VLAN-à-VSAN sur le Nexus 5000-A, saisissez :

Nexus 5000-A# show vlan fcoe

Original VLAN ID Translated VLAN ID Association State

---------------- ------------------ -----------------

10                100             Operational

3. Afin de mapper les VLAN Nexus 5000-B à leurs VSAN (vers FI-B), saisissez :

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# vlan 101

Nexus 5000-B(config-vlan)# fcoe vsan 101

4. Afin de confirmer le mappage VLAN-à-VSAN sur le Nexus 5000-B, saisissez :

Nexus 5000-B# show vlan fcoe

Original VLAN ID Translated VLAN ID Association State

---------------- ------------------ -----------------

10                101             Operational

Configuration du port de liaison ascendante et du canal de port FCoE du Nexus 5000

1. Afin de configurer et d'ajouter au Port Channel les ports 10GbE qui ont été câblés aux ports FI-A 10GbE sur le commutateur Nexus 5000-A, saisissez :

Nexus 5000-A#configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface ethernet 1/5-6

Nexus 5000-A(config-if-range)# switchport mode trunk

Nexus 5000-A(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 100

Nexus 5000-A(config-if-range)# channel-group 2 mode active

Nexus 5000-A(config-if-range)#no shutdown

Nexus 5000-A(config-if-range)# exit

2. Pour créer des canaux de port, saisissez :

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface port-channel 2

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

3. Afin de confirmer que le Port Channel entre le Nexus 5000-A et FI-A est maintenant actif, saisissez :

Nexus 5000-A# show port-channel database

port-channel2

Last membership update is successful

2 ports in total, 2 ports up

First operational port is Ethernet1/5

Age of the port-channel is 0d:00h:09m:19s

Time since last bundle is 0d:00h:05m:27s

Last bundled member is Ethernet1/6

Time since last unbundle is 0d:00h:05m:38s

Last unbundled member is Ethernet1/6

Ports: Ethernet1/5 [active ] [up] *

Ethernet1/6 [active ] [up]

4. Afin de configurer et d'ajouter au Port Channel les ports 10GbE qui ont été câblés aux ports FI-B 10GbE sur le commutateur Nexus 5000-B, saisissez :

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface ethernet 1/5-6

Nexus 5000-B(config-if-range)# switchport mode trunk

Nexus 5000-B(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 101

Nexus 5000-B(config-if-range)# channel-group 3 mode active

Nexus 5000-B(config-if-range)# no shutdown

Nexus 5000-B(config-if-range)# exit

5. Afin de créer le Port Channel, saisissez :

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B)config)# interface port-channel 3

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

6. Afin de confirmer que le Port Channel entre le Nexus 5000-B et FI-B est maintenant actif, saisissez :

Nexus 5000-B# show port-channel database

port-channel3

Last membership update is successful

2 ports in total, 2 ports up

First operational port is Ethernet1/5

Age of the port-channel is 0d:00h:00m:29s

Time since last bundle is 0d:00h:00m:29s

Last bundled member is Ethernet1/6

Ports: Ethernet1/5 [active ] [up] *

Ethernet1/6 [active ] [up]

Créer Nexus 5000 Virtual Fibre Channel (VFC)

Les cartes VFC doivent être créées et liées aux interfaces Ethernet (canaux de port) qui transportent le trafic FCoE.

Note: Il est recommandé de faire correspondre l'ID VFC à l'ID de canal de port. Cela vous aide à suivre et à dépanner. La configuration par défaut de l'interface VFC Nexus 5000 est le port F ; il s'agit de la configuration correcte lorsque vous vous connectez à UCS en mode hôte final FC.

1. Afin de créer et de lier VFC 2 au Port-Channel 2 sur le Nexus 5000-A, saisissez :

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface vfc 2

Nexus 5000-A(config-if)# bind interface port-channel 2

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode F

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

2. Afin de confirmer la création et la liaison de VFC 2 à Port-Channel 2, saisissez :

Nexus 5000-A# show interface vfc 2

vfc2 is trunking

Bound interface is port-channel2

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:01:54:7f:ee:8b:a6:ff

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (100)

Trunk vsans (up)                       (100)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1020 frames input, 102728 bytes

0 discards, 0 errors

1154 frames output, 478968 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:32:40 2012

3. Afin de créer et de lier VFC 3 au Port-Channel 3 sur le Nexus 5000-B, saisissez :

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface vfc 3

Nexus 5000-B(config-if)# bind interface port-channel 3

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vsan 101

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode F

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

4. Afin de confirmer la création et la liaison de VFC 3 à Port-Channel 3, saisissez :

Nexus 5000-B# show interface vfc 3

vfc3 is trunking

Bound interface is port-channel3

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:02:54:7f:ee:8c:e2:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (101)

Trunk vsans (up)                       (101)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

738 frames input, 69404 bytes

0 discards, 0 errors

763 frames output, 427488 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:47:03 2012

Configuration des ports de stockage sur le Nexus 5000

Connectez les ports de stockage du système de stockage compatible FCoE aux ports désignés des Nexus 5000. Les cartes VFC doivent être créées pour ces ports de stockage et les interfaces associées doivent être configurées.

Note: Les ports de périphérie (ports du système de stockage) doivent être configurés en tant que périphérie de type de port Spanning Tree ? afin de tirer parti des fonctionnalités de PortFast, qui permet au port de passer directement à l'état de transmission et d'ignorer les étapes d'écoute et d'apprentissage. Il est recommandé de numéroter les ID VFC associés aux ports de périphérie afin qu'ils s'alignent sur la carte/le port de l'interface physique. Dans cet exemple, l'interface Ethernet 1/32 serait alignée sur VFC 132.

1. Afin de configurer l'interface Ethernet du port de stockage Nexus 5000-A, saisissez :

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode trunk

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vlan 100

Nexus 5000-A(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

Warning: Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when edge port type

(portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops.

Use with CAUTION

Nexus 5000-A(config-if)# no shut

Nexus 5000-A(config-if)# exit

2. Afin de créer une carte VFC et de lui lier l'interface Ethernet du port de stockage associé sur le Nexus 5000-A, saisissez :

Nexus 5000-A(config)# interface vfc 132

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

Nexus 5000-A(config-if)# bind interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

Nexus 5000-A(config-if)# exit

3. Afin de mapper le port de stockage VFC au VSAN FCoE précédemment configuré sur le Nexus 5000-A, saisissez :

Nexus 5000-A(config)# vsan database

Nexus 5000-A(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc 132

Nexus 5000-A(config-vsan-db)# exit

4. Afin de confirmer que VFC a été créé et lié à l'interface Ethernet et au VSAN corrects sur le Nexus 5000-A, saisissez :

Nexus 5000-A(config)# show interface vfc 132

vfc132 is trunking

Bound interface is Ethernet1/32

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:83:54:7f:ee:8b:a6:ff

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 100

Trunk vsans (admin allowed and active) (100)

Trunk vsans (up)                       (100)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

10 frames input, 1060 bytes

0 discards, 0 errors

11 frames output, 1404 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:37:14 2012

5. Afin de configurer l'interface Ethernet du port de stockage Nexus 5000-B, saisissez :

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-B(config-if)# switchport mode trunk

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vlan 101

Nexus 5000-B(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

Warning: Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected

to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...

to this interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary

bridging loops.

Use with CAUTION

Nexus 5000-B(config-if)# no shut

Nexus 5000-B(config-if)# exit

6. Afin de créer une carte VFC et de lui lier l'interface Ethernet du port de stockage associé sur le Nexus 5000-B, saisissez :

Nexus 5000-B(config)# interface vfc 132

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vsan 101

Nexus 5000-B(config-if)# bind interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

Nexus 5000-B(config-if)# exit

7. Afin de mapper le port de stockage VFC au VSAN FCoE précédemment configuré sur le Nexus 5000-B, saisissez :

Nexus 5000-B(config)# vsan database

Nexus 5000-B(config-vsan-db)# vsan 101 interface vfc 132

Nexus 5000-B(config-vsan-db)# exit

8. Afin de confirmer que VFC a été créé et lié à l'interface Ethernet et au VSAN corrects sur le Nexus 5000-B, saisissez :

Nexus 5000-B(config)# show interface vfc 132

vfc132 is trunking

Bound interface is Ethernet1/32

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:83:54:7f:ee:8c:e2:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 101

Trunk vsans (admin allowed and active) (101)

Trunk vsans (up)                       (101)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 136 bits/sec, 17 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 200 bits/sec, 25 bytes/sec, 0 frames/sec

10 frames input, 1060 bytes

0 discards, 0 errors

11 frames output, 1404 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:50:31 2012

Vérification

Exemple de zonage (sur les Nexus 5500)

Fabric A Configuration

zone name ESXI01_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c1:11

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zone name ESXI02_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c0:c9

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zone name ESXI03_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c2:01

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zoneset name Fabric-A vsan 100

member ESXI01_1

member ESXI02_1

member ESXI03_1

zoneset activate name Fabric-A vsan 100

Vérification du fabric A

Nexus 5000-A# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc2             100   0xab0000  10:00:e4:11:5b:65:c1:11 20:00:e4:11:5b:65:c1:11

vfc2             100   0xab0040  10:00:e4:11:5b:65:c0:c9 20:00:e4:11:5b:65:c0:c9

vfc2             100   0xab0020  10:00:e4:11:5b:65:c2:01 20:00:e4:11:5b:65:c2:01

vfc132           100   0xab00c0  50:01:43:80:11:36:37:5c 50:01:43:80:11:36:37:50

This flogi table shows three hosts (pwwns starting with 10:) and one storage pwwn

(50:01:43:80:11:36:37:5c).

Fabric B Configuration

zone name EVA_1-ESXI01_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c1:12

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zone name EVA_1-ESXI02_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c0:c8

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zone name EVA_1-ESXI03_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c2:04

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zoneset name Fabric-B vsan 101

member EVA_1-ESXI01_2

member EVA_1-ESXI02_2

member EVA_1-ESXI03_2

zoneset activate name Fabric-B vsan 101

Vérification du fabric B

Nexus 5000-B# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc3             101   0xab0000  10:00:e4:11:5b:67:c1:12 20:00:e4:11:5b:65:c1:12

vfc3             101   0xab0040  10:00:e4:11:5b:67:c0:c8 20:00:e4:11:5b:65:c0:c8

vfc3             101   0xab0020  10:00:e4:11:5b:67:c2:04 20:00:e4:11:5b:65:c2:04

vfc132           101   0xab00c0  50:01:43:80:11:36:37:5d 50:01:43:80:11:36:37:50

This flogi table shows three hosts (pwwns starting with 10:) and one storage pwwn

(50:01:43:80:11:36:37:5d).

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.