Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configurations

Step-by-Step Instructions

Configuration CLI TACACS+

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer le système TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) dans un commutateur de la gamme Nexus 4000. L'authentification TACACS+ varie légèrement dans la gamme Nexus 4000 par rapport à un commutateur Cisco Catalyst.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous ayez une connaissance de ce sujet : Commandes de base NX-OS de la gamme Cisco Nexus 7000.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Commutateur Cisco Nexus 4005I

- Cisco Secure Access Control Server (ACS) 5.x

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Reportez-vous aux Conventions des conseils techniques de Cisco pour plus d'informations sur les conventions du document.

Configurations

L'exemple de configuration de cette section décrit comment configurer un commutateur Nexus 4005I et un serveur TACACS+.

Step-by-Step Instructions

Complétez ces étapes afin de configurer le commutateur Nexus et le serveur TACACS+ :

1. Activez la fonctionnalité de protocole TACACS+.

L'adresse IP du serveur ACS doit être configurée avec la clé pré-partagée. S'il existe plusieurs serveurs ACS, les deux hôtes doivent être configurés.

2. Activez le concept AAA et le groupe de serveurs AAA.

Dans cet exemple de configuration, le nom du groupe AAA est « ACS ».

Configuration CLI TACACS+

ASA

!--- Enable TACACS+ on the device.

feature tacacs+

tacacs-server host 10.0.0.1 key 7 Cisco

tacacs-server host 10.0.0.2 key 7 Cisco

tacacs-server directed-request

!--- Provide the name of your ACS server.

aaa group server tacacs+ ACS

!--- Mention the IP address of the tacacs-servers !--- referred to in the "tacacs-server host" command.

server 10.0.0.1

server 10.0.0.2

!--- Telnet and ssh sessions.

aaa authentication login default group ACS local

!--- Console sessions.

aaa authentication login console group ACS local

!--- Accounting command.

aaa accounting default group ACS

Remarque : utilisez la même clé prépartagée « Cisco » dans le serveur ACS pour l'authentification entre le serveur Nexus 4000 et le serveur ACS.

Remarque : Si le serveur TACACS+ est en panne, vous pouvez revenir à l'authentification locale en configurant le nom d'utilisateur et le mot de passe dans le commutateur.

Le système d'exploitation Nexus n'utilise pas le concept de niveaux de privilège au lieu de cela, il utilise des rôles. Par défaut, vous êtes placé dans le rôle opérateur réseau. Si vous souhaitez qu'un utilisateur dispose d'autorisations complètes, vous devez les placer dans le rôle admin-réseau, et vous devez configurer le serveur TACACS pour qu'il désactive un attribut lorsque l'utilisateur se connecte. Pour TACACS+, vous renvoyez un attribut personnalisé TACACS avec une valeur de rôles=« roleA ». Pour un utilisateur à accès complet, vous utilisez : Cisco-av-pair*shell:rôles=« network-admin »

cisco-av-pair*shell:roles="network-admin"(The

* makes it optional)

shell:roles="network-admin"

Vérification

Utilisez les commandes de cette section afin de vérifier la configuration du serveur TACACS+ :

- show tacacs-server : affiche la configuration du serveur TACACS+.

- show aaa authentication [login {error-enable | mschap}] : affiche les informations d'authentification configurées.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Configuration de AAA

- Configuration de TACACS+

- Support et documentation techniques - Cisco Systems