Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Configuration

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit un problème qui se produit lorsqu'un extendeur de fabric Nexus 2248PQ (FEX) est connecté à un commutateur Nexus 7000 qui ne dispose que de modules F3 40 Go installés.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Configuration de la gamme Cisco Nexus 2000

- Configuration de la gamme Cisco Nexus 7000

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Nexus 7009

- Cisco Nexus 2248PQ

- 6.2(12)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

Les ports de liaison ascendante 2248PQ se présentent sous la forme de quatre ports QSFP (Small Form-Factor Pluggable) à quatre canaux.  Cependant, ces ports ne fonctionnent pas en mode natif à 40 Go ; la seule configuration prise en charge est d'exécuter ces ports en mode 4x10GB.

Configuration

Les ports 40 Go des modules F3 ne sont pas compatibles FEX :

N7K1-Nexus7009# show module 9

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

9    12     10/40 Gbps Ethernet Module          N7K-F312FQ-25      ok

N7K1-Nexus7009# sh int e9/1 capabilities  | i FEX

FEX Fabric:            no

Cependant, ces ports peuvent être utilisés pour les connexions FEX au 2248PQ. Tout d'abord, le port doit être logiquement décomposé :

N7K1-Nexus7009(config)# interface breakout module 9 port 1 map 10g-4x

Après l'éclatement, nous voyons que les ports de 10 Go sont compatibles FEX :

N7K1-Nexus7009# show int e9/1/1 capabilities | i FEX

FEX Fabric:            yes

Vous pouvez ensuite connecter un 2248PQ à ce port à l'aide d'un câble QSFP ou TwinAx de 40 Go ; puis configurez les quatre ports répartis en un port-channel :

N7K1-Nexus7009(config)# interface e9/1/1-4

N7K1-Nexus7009(config-if-range)# channel-group 101 mode active

N7K1-Nexus7009(config-if-range)# interface port-channel 101

N7K1-Nexus7009(config-if)# switchport

N7K1-Nexus7009(config-if)# switchport mode fex-fabric

N7K1-Nexus7009(config-if)# fex associate 101

La FEX a été mise en ligne :

N7K1-Nexus7009# show fex 101

FEX: 101 Description: FEX0101   state: Online

FEX version: 6.2(12) [Switch version: 6.2(12)]

Extender Serial: FOC1709R0H1

Extender Model: N2K-C2248PQ-10GE,  Part No: 73-14775-03

Pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth9/1/1

FCoE Admin: false

FCoE Oper: false

FCoE FEX AA Configured: false

Fabric interface state:

Po101 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/1 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/2 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/3 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/4 - Interface Up. State: Active

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Problème de connexion FEX Nexus 2248PQ avec un port QSFP 40G Nexus 6000

- Support et documentation techniques - Cisco Systems