Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Installer

Désinstaller

Transfert

Vérification

Dépannage

Dépannage des commandes

Modifications des licences entre versions

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les opérations de licence suivantes :

- Installer

- Désinstaller

- Transfert

- Vérification

- Dépannage

Ce document contient également des informations sur les modifications apportées aux licences entre les versions et des liens vers les guides de configuration.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Installer

Cette section présente les informations nécessaires à l'installation d'une licence Nexus 1000V.

Cette vidéo explique comment installer la licence Nexus 1000V.

Afin d'installer une licence Nexus 1000V, entrez les commandes suivantes :

n1000v#install license bootflash:license_file.lic

Installing license ..done

n1000v#show license file license_file.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 10 \

HOSTID=VDH=1575337335122974806 \

NOTICE="<LicFileID>license_file.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>PAK12345678</PAK>" SIGN=3AF5C2D26E1A

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 10

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 4

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 22

Shortest Expiry : Never

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 3 - Socket 1

VEM 4 - Socket 1

VEM 4 - Socket 2

VEM 5 - Socket 1

----------------------------------------

Désinstaller

Afin de désinstaller une licence Nexus 1000V, entrez les commandes suivantes :

n1000v#show license brief

Enterprise.lic

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 29

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 2

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 43

Shortest Expiry : 01 Jul 2011

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 5 - Socket 1

VEM 5 - Socket 2

----------------------------------------

n1000v#svs license transfer src-vem 3 license_pool

n1000v#clear license Enterprise.lic

Clearing license Enterprise.lic:

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

Do you want to continue? (y/n) y

Clearing license ..done

n1000v(config)#copy running-config startup-config

Transfert

Les licences peuvent également être transférées. Référez-vous à ces documents pour plus d'informations :

- Transférer des licences entre des VEM

- Transférer les licences au pool de licences

- Transférer les licences du pool de licences aux VEM

Vérification

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Afin de vérifier une licence, entrez les commandes suivantes :

n1000v#show license file eval.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 1-dec-2010 16 \

HOSTID=VDH=0871396331270074457 \

NOTICE="<LicFileID>eval.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=E08A38544DBE

n1000v#show license file Enterprise.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 16 \

HOSTID=VDH=0871396331270074457 \

NOTICE="<LicFileID>Enterprise.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=E08A38544DBE

n1000v#show license usage

Feature                      Ins  Lic     Status   Expiry Date    Comments

Count

----------------------------------------------------------------------------

NEXUS_VSN_SERVICES_PKG        No    0   Unused             -

NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG   No    1   In use     None    -

----------------------------------------------------------------------------

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 29

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 2

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 43

Shortest Expiry : 01 Jul 2011

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 5 - Socket 1

VEM 5 - Socket 2

----------------------------------------

n1000v#show module vem license-info

Licenses are Sticky

Mod  Socket Count License Usage Count License Version  License Status

---  ------------ ------------------- ---------------  --------------

3    2            2                   1.0              licensed

4    2            2                   1.0              licensed

n1000v#show module vem 3 license-info

Licenses are Sticky

Mod  Socket Count License Usage Count License Version  License Status

---  ------------ ------------------- ---------------  --------------

3    2            2                   1.0              licensed

Dépannage

Utilisez cette section pour dépanner votre configuration.

Dépannage des commandes

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Remarque : Consulter les renseignements importants sur les commandes de débogage avant d’utiliser les commandes de débogage.

n1000v#show module

Mod  Ports  Module-Type                      Model              Status

--  -----  -------------------------------- ------------------ ------------

1    0      Virtual Supervisor Module        Nexus1000V         active *

5    248    Virtual Ethernet Module          NA                 unlicensed

Mod  Sw               Hw

--  ---------------  ------

1    4.0(4)SV1(1)     0.0

5    4.0(4)SV1(1)     0.4

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

--  --------------------------------------  ----------

1    00-19-07-6c-5a-a8 to 00-19-07-6c-62-a8  NA

5    02-00-0c-00-05-00 to 02-00-0c-00-05-80  NA

Mod  Server-IP        Server-UUID                           Server-Name

--  ---------------  ------------------------------------  --------------------

1    172.23.232.140   NA                                    NA

5    172.23.233.100   33393935-3234-5553-4539-30364e345630  172.23.233.100

n1000v#show module vem license-info

Licenses are Sticky

Mod   Socket Count   License Usage Count   License Version   License Status

---   ------------   -------------------   ---------------   --------------

3     2              -                     -                 unlicensed

n1000v# show license usage

Feature                      Ins  Lic   Status   Expiry Date   Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

NEXUS_VSG_SERVICES_PKG        No    0   Unused             -

NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG   Yes   16  In use   Never     -

--------------------------------------------------------------------------------

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

--------------------------------------

Feature Usage Info

--------------------------------------

Installed Licenses :    10

Eval Licenses :   0

Max Overdraft Licenses :    16

Installed Licenses in Use :    4

Overdraft Licenses in Use :    0

Eval Licenses in Use :    0

Licenses Available :   22

--------------------------------------

Application

--------------------------------------

VEM 3 - Socket 1

VEM 3 - Socket 2

VEM 4 - Socket 1

VEM 4 - Socket 2

--------------------------------------

n1000v#show int veth1

Vethernet1 is down (VEM Unlicensed)

Port description is VM-Pri, Network Adapter 1

Hardware is Virtual, address is 0050.56b7.1c7b

Owner is VM "VM-Pri", adapter is Network Adapter 1

Active on module 5

VMware DVS port 32

Port-Profile is dhcp-profile

Port mode is access

Rx

5002 Input Packets 4008 Unicast Packets

85 Multicast Packets 909 Broadcast Packets

846478 Bytes

Tx

608046 Output Packets 17129 Unicast Packets

502543 Multicast Packets 88374 Broadcast Packets 0 Flood Packets

38144480 Bytes

20 Input Packet Drops 0 Output Packet Drops

n1000v#show license host-id

License hostid: VDH=8449368321243879080

n1000v#show license file sample.lic

sample.lic:

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 16 \

HOSTID=VDH=8449368321243879080 \

NOTICE="<LicFileID>sample.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=34FCB2B24AE8

n1000v#show license brief

license_file.lic

Modifications des licences entre versions

Informations nouvelles et modifiées dans la version 4.2(1)SV1(5.1)

Aucune nouvelle information n'a été ajoutée au Guide de configuration de la licence Cisco Nexus 1000V 4.2(1)SV1(5.1).

Informations nouvelles et modifiées dans la version 4.2(1)SV1(4a)

- Interfaces vEthernet -  interfaces vEthernet  ne sont plus immédiatement désactivées à l'expiration de leurs licences.

- Surveillance license usage-   Un message système est généré toutes les heures qui répertorie les modules qui ne sont pas sous licence.

Informations nouvelles et modifiées dans la version 4.2(1)SV1(4)

- Surveillance license usage-   Un message système est généré lorsque plus de licences sont utilisées que installées.

- Transférez les licences du pool de licences à VEMsâ   ajouté la commande svs license transfer license_pool dst-vem module. Cette commande transfère les licences du pool de licences aux VEM.

- Afficher les informations de licence -   La commande show module vem module license-info a été ajoutée. Cette commande affiche le mode de licence et l'utilisation des licences par chaque module.

Informations nouvelles et modifiées dans la version 4.0(4)SV1(3)

- Licences d’évaluation -   Un total de 16 licences d’évaluation sont incluses dans l’image logicielle. Des licences d'évaluation supplémentaires peuvent être téléchargées sur Cisco.com et installées séparément. Les licences d'évaluation du logiciel Cisco Nexus 1000V sont valables 60 jours. Les licences d'évaluation téléchargées depuis Cisco.com peuvent être de durée variable.

- #Display license expiration-  La sortie de commande show license usage package_name est mise à jour pour afficher la date d'expiration de la licence la plus proche.

Informations nouvelles et modifiées dans la version 4.0(4)SV1(2)

- Licences d'évaluation -  licences d'évaluation sont disponibles dans le cadre de l'installation ou de la mise à niveau du logiciel. Il n'est plus nécessaire d'installer un fichier de licence d'évaluation distinct.

- #License statistics—  La sortie de commande show license usage package_name est mise à jour pour afficher le nombre de licences d'évaluation et permanentes disponibles, installées et utilisées sur le VSM.

Informations connexes

- Guide de configuration de la licence Cisco Nexus 1000V, version 4.2(1)SV2(1.1)

- Guide de configuration de la licence Cisco Nexus 1000V, version 4.2(1)SV1(5.1)

- Guide de configuration de la licence Cisco Nexus 1000V, version 4.2(1) SV1(4a)

- Guide de configuration de la licence Cisco Nexus 1000V, version 4.2(1) SV1(4)

- Support et documentation techniques - Cisco Systems