Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Théorie générale

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Commandes show du Catalyst 2948G

Commandes show du Catalyst 2948G-L3

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document présente et fournit un exemple de configuration de liaison Fast EtherChannel (FEC) et 802.1Q, entre un commutateur Catalyst 2948G-L3 qui exécute le logiciel Cisco IOS® et des commutateurs qui exécutent CatalystOS (tous les modèles, y compris les commutateurs des gammes Catalyst 4000, 5000). ..

Conditions préalables

Conditions requises

Pour obtenir la liste des commutateurs Catalyst qui prennent en charge les encapsulations d'agrégation 802.1Q et ISL, référez-vous à Configuration système requise pour implémenter l'agrégation.

Il existe certaines directives pour la configuration d'EtherChannel et de l'agrégation. Reportez-vous à la documentation de votre logiciel de commutation. Par exemple, si vous exécutez la version 8.2.x du logiciel CatalystOS (CatOS) sur un Catalyst 6500/6000, reportez-vous au Guide de configuration du logiciel de la gamme Catalyst 6500, 8.2 et examinez attentivement les directives et restrictions de configuration dans Configuration des liaisons VLAN Ethernet et sections therChannel.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Catalyst 2948G avec CatOS 7.1.2 installé (802.1Q uniquement)

- Catalyst 2948G-L3 avec le logiciel Cisco IOS Version 12.0(14)W5(20) installé

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Théorie générale

L'utilisation d'EtherChannel peut fournir une bande passante et une redondance accrues. EtherChannel est pratique car il permet d'augmenter la bande passante sans augmenter la complexité de la conception. Spanning Tree traite le bundle EtherChannel comme une liaison unique, de sorte qu'aucune boucle n'est introduite. Les protocoles de routage traitent également l’EtherChannel comme une seule interface routée avec une adresse IP commune. Le regroupement EtherChannel fournit jusqu'à 1 600 Mbits/s FEC (Fast EtherChannel), full duplex ou Gigabit EtherChannel (GEC) 16 Gbits/s. La jonction transporte le trafic de plusieurs VLAN à travers un lien point à point entre deux périphériques. Les deux méthodes d’agrégation sont le protocole ISL (Inter-Switch Link Protocol) ou le protocole 802.1Q (norme IEEE). Ce document traite spécifiquement de l'agrégation 802.1Q.

Configuration

Dans cette section, les configurations présentées incluent une liaison FEC à quatre ports et 802.1Q entre le commutateur 2948G-L3 et un commutateur CatOS.

Remarque : Pour obtenir des informations supplémentaires sur les commandes de ce document, utilisez l'Outil de recherche de commandes (clients enregistrés uniquement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Catalyst 2948G

- Catalyst 2948G-L3

Catalyst 2948G

CatOS (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default

configurations.

............

.......................

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Thu Nov 21 2002, 15:24:27

!

#version 7.1(2)

!

!

#system web interface version(s)

set prompt CatOS

!

#test

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#ip

set interface sc0 1 10.10.10.1/255.255.255.0 10.10.10.255

set interface sl0 down

set interface me1 down

set ip alias default         0.0.0.0

set ip alias cat             10.10.10.2

!

#spantree

#vlan                         <VlanID>

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

clear boot system all

!

!--- Ports 2/1 to 2/4 are assigned to a port channel.

#port channel

set port channel 2/1-4 29

!

#multicast filter

set igmp filter disable

!

#module 1 : 0-port Switching Supervisor

!

!--- The trunking mode is specified as 802.1Q, because it !--- is the only encapsulation that is supported on the !--- 2948G. The mode is set to nonegotiate, because the !--- 2948G-L3 does not support Dynamic Trunking Protocol (DTP).

#module 2 : 50-port 10/100/1000 Ethernet

set trunk 2/1  nonegotiate 802.1Q 1-1005

set trunk 2/2  nonegotiate 802.1Q 1-1005

set trunk 2/3  nonegotiate 802.1Q 1-1005

set trunk 2/4  nonegotiate 802.1Q 1-1005

!--- The channel mode is set to on, because 2948G-L3 !--- does not support Port Aggregation Protocol (PAgP).

set port channel 2/1-4 mode on

end

Catalyst 2948G-L3

2948G-L3# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 2948G-L3

!

enable secret 5 $1$bNvR$33puy1WCyrdKMvlnj61Js.

!

ip subnet-zero

!

!

!--- The logical port-channel interface must be created !--- before you put the physical interfaces into the !--- channel group.interface port-channel1.

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

!--- Specify the native VLAN: VLAN 1 in this example, !--- which is the default. For performance and security !--- reasons, it is recommended that you keep the user !--- traffic off of the native or management VLAN.

interface Port-channel1.1

encapsulation 802.1Q 1 native

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel1.2

encapsulation 802.1Q 2

ip address 10.10.11.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!--- Specify all of the physical ports that are part !--- of the logical port channel interface.

interface FastEthernet1

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 1

!

interface FastEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 1

!

interface FastEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 1

!

interface FastEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 1

!

!--- Output suppressed.

!

ip classless

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

Vérification

Cette section fournit des informations pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Commandes show du Catalyst 2948G

- show port channel : affiche les informations EtherChannel. Il affiche également les informations relatives à l'équilibrage de charge ou au schéma de distribution de trames, au port et au canal de port.

!--- Verify that the port channel is UP (connected, on) and that !--- all the physical ports are members (channel ID).

CatOS (enable) show port channel

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

2/1  connected  on                      29   801

2/2  connected  on                      29   801

2/3  connected  on                      29   801

2/4  connected  on                      29   801

Port  Device-ID                       Port-ID                Platform

----- ------------------------------- ---------------------- --------------

2/1  2948G-L3                        FastEthernet1          cisco Cat2948G

2/2   Not directly connected to switch

2/3  2948G-L3                        FastEthernet3          cisco Cat2948G

2/4  2948G-L3                        FastEthernet4          cisco Cat2948G

Remarque : Il est tout à fait normal que le port 2/2 ne soit pas directement connecté au commutateur. La sortie de la commande show port channel sur le commutateur connecté à un routeur ressemble normalement à cet exemple. Comme le routeur ne participe pas à PAgP (utilisé pour négocier des canaux) et que la canalisation est activée, les ports affichent les informations de voisinage FEC à l'aide des données CDP (Cisco Discovery Protocol). Le logiciel Cisco IOS envoie des paquets CDP sur l’interface de canal et les interfaces physiques. Un des ports Catalyst voit plusieurs voisins CDP et des rapports non directement connectés au commutateur. Il s'agit d'un problème cosmétique, et plus d'informations sont disponibles dans l'ID de bogue Cisco CSCdp04017 (clients enregistrés uniquement).

- show port channel statistics : affiche le groupe d'administrateurs du canal de port et indique si PAgP est utilisé sur le canal de port.

Vérifiez que PAgP n'est pas utilisé sur les liaisons.

CatOS (enable) show port channel status

Port  Admin   PAgP Pkts   PAgP Pkts PAgP Pkts PAgP Pkts PAgP Pkts PAgP Pkts

Group   Transmitted Received  InFlush   RetnFlush OutFlush  InError

----- ------- ----------- --------- --------- --------- --------- ---------

2/1       29           0         0         0         0         0         0

2/2       29           0         0         0         0         0         0

2/3       29           0         0         0         0         0         0

2/4       29           0         0         0         0         0         0

- show trunk : affiche le mode d'agrégation, l'encapsulation et le VLAN natif.

Vérifiez que l’agrégation est activée sur les interfaces physiques et sur l’interface de canal de port. Vérifiez également que le mode d'agrégation est correctement défini sur nonegotiate.

Remarque : Sur une agrégation 802.1Q, le VLAN natif doit correspondre des deux côtés.

CatOS (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

2/1      nonegotiate  802.1Q          trunking      1

2/2      nonegotiate  802.1Q          trunking      1

2/3      nonegotiate  802.1Q          trunking      1

2/4      nonegotiate  802.1Q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  -----------------------------------------------------------------

2/1      1-1005

2/2      1-1005

2/3      1-1005

2/4      1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  -----------------------------------------------------------------

2/1      1

2/2      1

2/3      1

2/4      1

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  -----------------------------------------------------------------

2/1      1

2/2      1

2/3      1

2/4      1

Commandes show du Catalyst 2948G-L3

- show interfaces port-channel 1 - Fournit l'état du canal de port et des ports qui sont membres du groupe de canaux de port.

Vérifiez que toutes les interfaces physiques qui font partie de l'EtherChannel peuvent être vues comme des membres.

2948G-L3# show interfaces port-channel 1

Port-channel1 is up, line protocol is up

Hardware is FEChannel, address is 0008.a308.1c07 (bia 0000.0000.0000)

MTU 1500 bytes, BW 400000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Half-duplex, Unknown Speed, Media type unknown

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

No. of active members in this channel: 4

Member 0 : FastEthernet2

Member 1 : FastEthernet1

Member 2 : FastEthernet4

Member 3 : FastEthernet3

Last input 00:00:00, output 00:00:55, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/300, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

596128 packets input, 50714549 bytes, 0 no buffer

Received 7 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 watchdog, 0 multicast

0 input packets with dribble condition detected

44294 packets output, 17498215 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

- show cdp neighbor : répertorie tous les périphériques Cisco directement connectés qui sont détectés via CDP.

Vérifiez que le commutateur de l'autre extrémité est visible par tous les ports physiques.

2948G-L3# show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

JAB032400H2      Port-channel1.1    126         T S       WS-C2948  2/3

JAB032400H2      Port-channel1.1    124         T S       WS-C2948  2/4

JAB032400H2      Port-channel1.1    123         T S       WS-C2948  2/1

JAB032400H2      Port-channel1.1    123         T S       WS-C2948  2/2

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Configuration ISL et mode Trunk ISL/802.1Q entre un commutateur CatOS et un routeur externe (InterVLAN Routing)

- Exemples de configuration de Catalyst 2948G-L3 S - réseau VLAN unique, réseaux VLAN multiples et réseaux VLAN multiples avec couche de distribution connectée au cœur du réseau

- Dépannage matériel des commutateurs Catalyst 2948G-L3/4908G-L3

- Support pour les produits LAN

- Prise en charge de la technologie de commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems