Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Processus de migration

Support matériel et logiciel

Chemins de migration

Présentation de la migration

Processus de migration étape par étape

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des informations sur la procédure de migration d'un commutateur autonome de la gamme Cisco Catalyst 6500 vers un système de commutation virtuelle Cisco Catalyst 6500.

Remarque : Ce document fournit les étapes communes requises pour la migration. Les étapes exactes sont basées sur la configuration actuelle du commutateur et peuvent varier légèrement de la procédure mentionnée.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Connaissance des concepts des systèmes de commutation virtuelle (VSS). Pour plus d'informations, consultez Présentation des systèmes de commutation virtuelle.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6500 avec Supervisor VS-S720-10G-3C/XL qui exécute le logiciel Cisco IOS® Version 12.2(33)SXH1 ou ultérieure.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Le système de commutation virtuelle (VSS) est une fonctionnalité nouvelle et novatrice des commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6500 qui permet le groupement de deux châssis physiques dans une entité logique simple. Cette technologie permet de nouvelles améliorations dans tous les domaines du déploiement sur les campus d'entreprises et les centres de traitement de données, et inclut haute disponibilité, évolutivité/performances, gestion et maintenance.

L'implémentation actuelle du VSS vous permet de fusionner deux commutateurs physiques de la gamme Cisco Catalyst 6500 en une entité gérée avec logique. L'illustration suivante est une représentation graphique du concept où deux châssis 6509 peuvent être gérés comme un seul châssis 18 emplacements une fois le VSS activé :

Processus de migration

Support matériel et logiciel

VSS est une fonctionnalité logicielle disponible uniquement avec les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6500. Pour activer et configurer cette fonctionnalité, ceci est requis :

Matériel

VS-S720-10G-3C/XL

le logiciel Cisco IOS

Logiciel Cisco IOS Version 12.2(33)SXH1 ou ultérieure

Châssis pris en charge par Cisco Virtual Switching System

Numéro de modèle

Description

WS-C6503-E

Châssis à 3 logements de la gamme E

WS-C6504-E

Châssis à 4 logements de la gamme E

WS-C6506

Châssis à 6 logements

WS-C6506-E

Châssis à 6 logements de la gamme E

WS-C6509

Châssis à 9 logements

WS-C6509-E

Châssis à 9 logements de la gamme E

WS-C6509-NEB-A

Châssis NEBS (Network Equipment Building Standards) vertical à 9 logements

WS-C6509-V-E

Châssis vertical à 9 logements de la gamme E

WS-C6513

Châssis à 13 logements

Ce tableau fournit une liste complète du châssis pris en charge avec la version initiale de Cisco Virtual Switching System. Pour plus d'informations, référez-vous à Système de commutation virtuelle (VSS) 1440 de la gamme Cisco Catalyst 6500.

Chemins de migration

Le tableau répertorie certains des chemins de migration possibles vers le VSS. Cette liste est seulement suggestive et non exhaustive.

Configuration initiale

Mise à niveau requise

Configuration finale

Deux commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6500 avec superviseurs WS-SUP720-3B.

Mise à niveau matérielle - Supervisors VS-S720-10G-3C/XL Mise à niveau logicielle - Cisco IOS 12.2(33)SXH1 ou ultérieur

VSS

Deux commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6500 avec superviseurs VS-S720-10G-3C/XL.

Mise à niveau logicielle - Cisco IOS 12.2(33)SXH1 ou version ultérieure

VSS

Présentation de la migration

Configuration courante dans un environnement autonome

Fonctionnalités ou protocoles exécutés entre le coeur de réseau de couche 3 (L3) et la distribution de couche 2/L3 :

- Protocoles de routage IP

- Canaux de port de couche 3 ou fonctionnalité EqualCost MultiPath du routage IP

Fonctionnalités ou protocoles exécutés entre la couche de distribution et la couche d’accès L2/L3 :

- protocole STP

- Protocoles de routage de premier saut (FHRP)

- Stratégies : QoS, ACL

- Agrégations de couche 2, VLAN, canaux de port

Migration vers VSS

Il s'agit d'un processus en plusieurs étapes, et chaque étape est expliquée dans cette section.

Étapes de migration entre la couche coeur de réseau et la couche de distribution :

- Configuration de MultiChassis EtherChannel (MEC)

- Modification de la configuration du routage IP et suppression des commandes, qui ne sont plus requises

Étapes de migration entre la couche de distribution et la couche d’accès :

- Configuration de MEC

- Maintien du protocole Spanning Tree activé

- Modification des commandes FHRP

- Déplacement des politiques QoS et ACL vers MEC (si nécessaire)

- Déplacement de la configuration des liaisons L2 vers MEC

Processus de migration étape par étape

Procédez comme suit :

1. Dans la configuration autonome initiale, le trafic est généralement équilibré en charge entre les commutateurs de distribution en utilisant le partage de charge VLAN et la configuration HSRP.

2. Modifiez la configuration HSRP et STP de sorte que Distribution-1 soit active pour tous les flux, et les périphériques voisins détectent cette modification et envoient tout le trafic à Distribution-1.

3. Arrêtez les interfaces physiques de Distribution-2, afin qu'elles soient isolées du réseau.

.

Une fois la distribution-2 complètement retirée du réseau, elle peut être convertie en mode VSS sans perturber le trafic de production.

4. S'il n'a pas été installé précédemment, installez le nouveau superviseur (VS-SUP720-10G) et vérifiez son état.

Distribution-2#show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

5    5  Supervisor Engine 720 10GE (Active)    VS-S720-10G        SAD104707BB

9   48  CEF 720 48 port 10/100/1000mb Ethernet WS-X6748-GE-TX     SAL1020NGY3

5. Copiez la plate-forme logicielle Cisco IOS compatible VSS sur le sup-bootdisk :

Distribution-2#copy ftp: sup-bootdisk:

Address or name of remote host []? 172.16.85.150

Source filename []? s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin

Destination filename [s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin]?

Accessing ftp://172.16.85.150/s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin...

6. Mettez à jour le bootvar pour charger le logiciel Cisco IOS copié sur le sup-bootdisk :

Distribution-2(config)#boot system flash sup-bootdisk:s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin

7. Pour que le commutateur Distribution-2 fonctionne en mode VSS, une liaison de commutateur virtuel (VSL) est requise. La liaison Port Channel actuelle entre Distribution-1 et Distribution-2 peut être utilisée pour former le VSL.

8. Configurez les attributs du commutateur virtuel :

1. Numéro de domaine du commutateur virtuel (unique sur le réseau)

2. Numéro de commutateur virtuel (unique dans le domaine)

3. Liaison de commutateur virtuel (VSL)

Distribution-2(config)#hostname VSS

VSS(config)#switch virtual domain 100

VSS(config-vs-domain)#switch 1

!--- After conversion Distribution-2 will be noted !--- as Switch 1 in VSS mode.

VSS(config-vs-domain)# exit

VSS(config)#interface port-channel 1

VSS(config-if)#switch virtual link 1

VSS(config-if)#interface TenG 5/4

VSS(config-if)#channel-group 1 mode on

VSS(config-if)#interface TenG 5/5

VSS(config-if)#channel-group 1 mode on

VSS(config-if)# ^Z

VSS#

9. Convertissez le commutateur Distribution-2 en mode VSS.

Remarque : Émettez cette commande via la console du commutateur :

VSS#switch convert mode virtual

This command will convert all interface

names to naming convention "interface-type

switch-number/slot/port",

save the running config to startup-config and

reload the switch.

Do you want to proceed? [yes/no]: yes

Converting interface names

Building configuration...

!--- At this point the switch will reboot

!--- snippet of the console output

System detected Virtual Switch configuration...

Interface TenGigabitEthernet 1/5/4 is member of

PortChannel 1

Interface TenGigabitEthernet 1/5/5 is member of

PortChannel 1

!--- snippet of the console output

00:00:23: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE

processor for this switch

!--- snippet of the console output

00:00:28: %VSL_BRINGUP-6-MODULE_UP: VSL module in slot 5

switch 1 brought up

Initializing as Virtual Switch Active

10. Vérifiez la conversion du commutateur Distribution-2 en mode VSS.

VSS#show switch virtual role

Switch  Switch Status  Preempt    Priority   Role     Session ID

Number         Oper(Conf) Oper(Conf)          Local  Remote

-------------------------------------------------------------------

LOCAL    1     UP      FALSE(N)    110(110)  ACTIVE    0      0

In dual-active recovery mode: No

Le commutateur Distribution-2 est converti et fonctionne en mode VSS. Les étapes de préconfiguration peuvent également être effectuées après la conversion du commutateur Distribution-1. Cependant, la préconfiguration permet de réduire la perte de paquets lors de la migration.

11. Effectuez ces étapes pour préconfigurer le commutateur VSS 1 :

1. Configurez MEC à l’aide des interfaces locales du commutateur 1. Les interfaces du commutateur Switch-2 (actuellement Distribution-1) peuvent être ajoutées à MEC après avoir été converties en mode VSS.

- Configurez MEC.

- Déplacer la configuration d'interface vers MEC.

- Déplacer les stratégies QoS et ACL vers MEC.

Configuration initiale

interface TenGigabitEthernet1/2/1

ip address 192.168.4.2 255.255.255.0

interface GigabitEthernet1/1/2

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 10,20

Problèmes liés à la modification de la configuration

!--- MEC to Core layer

VSS(config)# int ten 1/2/1

VSS(config-if)# no ip address

VSS(config-if)# interface po20

VSS(config-if)# ip address 192.168.4.2 255.255.255.0

VSS(config-if)# no shut

VSS(config-if)# interface ten1/2/1

VSS(config-if)# channel-group 20 mode desirable

!--- MEC to Access layer

VSS(config-if)# interface po10

VSS(config-if)# switchport

VSS(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

VSS(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20

VSS(config-if)# no shut

VSS(config-if)# interface gig1/1/2

VSS(config-if)# switchport

VSS(config-if)# channel-group 10 mode desirable

Configurer des périphériques voisins pour prendre en charge le canal de port

La connexion entre le commutateur VSS Switch-1 et ses périphériques voisins est arrêtée en ce moment. Par conséquent, un canal de port est configuré sans interférer avec le flux de trafic via Distribution-1.

!--- In Core layer devices

Core(config)# int gig 1/1

Core(config-if)# no ip address

Core(config-if)# int po20

Core(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

Core(config-if)# no shut

Core(config-if)# int gig 1/1

Core(config-if)# channel-group 20 mode desirable

!--- In Access layer devices

Access(config)# int po10

Access(config-if)# switchport

Access(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

Access(config-if)# switchport trunk

Access(config-if)# no shut

Access(config-if)# int gig 1/1

Access(config-if)# channel-group 10 mode desirable

2. Dans le VSS, les châssis actif et de secours utilisent l'adresse MAC et l'adresse IP du VLAN brûlés dans le châssis actif. HSRP n'est plus requis.

- Déplacez les adresses IP virtuelles HSRP vers les interfaces VLAN.

- Supprimez la configuration HSRP des interfaces VLAN.

Configuration initiale

interface Vlan10

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

standby 10 ip 10.1.1.1

standby 10 priority 110

!

interface Vlan20

ip address 20.1.1.2 255.255.255.0

standby 20 ip 20.1.1.1

standby 20 priority 110

!

Problèmes liés à la modification de la configuration

VSS(config)# interface Vlan10

VSS(config-if)# no standby 10 ip 10.1.1.1

VSS(config-if)# no standby 10 priority 110

VSS(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

VSS(config-if)# interface Vlan20

VSS(config-if)# no standby 20 ip 20.1.1.1

VSS(config-if)# no standby 20 priority 110

VSS(config-if)# ip address 20.1.1.1 255.255.255.0

Remarque : les périphériques finaux pointent toujours leurs entrées ARP vers l'adresse MAC HSRP initiale. Jusqu'à ce que ces entrées expirent ou qu'un autre ARP soit envoyé pour mettre à jour leur cache, il y a une perte de connectivité.

3. Activez la fonctionnalité NSF-SSO pour les protocoles de routage IP utilisés. VSS simplifie la configuration du routage, de sorte que certaines des instructions réseau ne sont plus nécessaires. Par conséquent, ils peuvent être supprimés.

Commutateur VSS-1

VSS#show running-config | begin ospf

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

network 20.1.1.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

!--- rest of output elided

!--- Previous L3 interfaces are merged as MEC, hence some routing statements are no longer required.

VSS(config)# router ospf 1

VSS(config-router)# nsf

VSS(config-router)# no network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

Coeur

Core#show running-config | begin ospf

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

!--- rest of output elided

!--- Previous L3 interfaces are merged as MEC, hence some routing statements are no longer required.

Core(config)# router ospf 1

Core(config-router)# nsf

Core(config-router)# no network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

4. Modifiez la configuration STP de sorte que VSS Switch-1 devienne la racine de tous les VLAN.

12. Vérifiez la configuration et la connectivité du commutateur VSS Switch-1.

- Activez les interfaces du commutateur VSS Switch-1.

- Vérifiez la connectivité de couche 2 aux périphériques de la couche d’accès.

- Vérifiez la connectivité de couche 3 aux périphériques de la couche coeur de réseau.

13. Une fois la connectivité du commutateur VSS 1 vérifiée, arrêtez les interfaces de Distribution-1 pour basculer le trafic vers VSS.

14. Répétez les étapes de conversion sur le commutateur Distribution-1 pour appliquer cette opération en mode veille VSS préféré.

Distribution-1(config)#hostname VSS

VSS(config)#switch virtual domain 100

VSS(config-vs-domain)#switch 2

!--- After conversion Distribution-1 will be noted !--- as Switch 2 in VSS mode.

VSS(config-vs-domain)# exit

VSS(config)#interface port-channel 2

VSS(config-if)#switch virtual link 2

VSS(config-if)#interface TenG 5/4

VSS(config-if)#channel-group 2 mode on

VSS(config-if)#interface TenG 5/5

VSS(config-if)#channel-group 2 mode on

VSS(config-if)# ^Z

VSS#

VSS#switch convert mode virtual

This command will convert all interface

names to naming convention "interface-type

switch-number/slot/port",

save the running config to startup-config and

reload the switch.

Do you want to proceed? [yes/no]: yes

Converting interface names

Building configuration...

!--- At this point the switch will reboot

!--- snippet of the console output

System detected Virtual Switch configuration...

Interface TenGigabitEthernet 2/5/4 is member of

PortChannel 2

Interface TenGigabitEthernet 2/5/5 is member of

PortChannel 2

!--- snippet of the console output

00:00:23: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE

processor for this switch

!--- snippet of the console output

00:00:28: %VSL_BRINGUP-6-MODULE_UP: VSL module in slot 5

switch 2 brought up

Initializing as Virtual Switch Standby

15. Après le démarrage du commutateur de secours VSS, la configuration active VSS est automatiquement synchronisée avec la configuration de secours VSS. Au démarrage, les interfaces de veille VSS (Switch-2) sont en état d'arrêt.

16. Finaliser la configuration du commutateur virtuel.

Remarque : Cette dernière étape critique ne s'applique qu'à une première conversion. Si le commutateur a déjà été converti ou partiellement converti, vous ne pouvez pas utiliser cette commande. Un message d'erreur est généré si le commutateur est converti ou partiellement converti :

11:27:30: %PM-SP-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig error detected

on Po110, putting Gi9/2 in err-disable state

Vous pouvez émettre cette commande pour configurer automatiquement la configuration du commutateur virtuel de secours sur le commutateur virtuel actif :

VSS#switch accept mode virtual

This command will bring in all VSL configurations from the standby

switch and populate it into the running configuration.

In addition the startup configurations will be updated with the

new merged configurations.

Do you want proceed? [yes/no]: yes

Merging the standby VSL configuration. . .

Building configuration...

Remarque : N'oubliez pas que la commande switch accept mode virtual n'est plus nécessaire dans le logiciel Cisco IOS Version 12.2 SXI, car les configurations sont fusionnées automatiquement.

17. Ajoutez les interfaces Switch-2 à MEC.

- VSS

!--- To Core layer

VSS(config)# interface range tengig 1/2/1, tengig2/2/1

VSS(config-if-range)# channel-group 20 mode desirable

VSS(config-if-range)# no shut

!--- To Access layer

VSS(config)# interface range gig 1/1/2, gig 2/1/2

VSS(config-if-range)# switchport

VSS(config-if-range)# channel-group 10 mode desirable

VSS(config-if-range)# no shut

- Voisin VSS - Coeur
Core(config)# interface range gig 1/1, gig 1/2

Core(config-if-range)# channel-group 20 mode desirable

Core(config-if-range)# no shut

- Voisin VSS - Accès
Access(config)# interface range gig 1/1, gig 1/2

Access(config-if-range)# channel-group 10 mode desirable

Access(config-if-range)# no shut

La migration vers VSS est terminée. À ce stade, les deux commutateurs de VSS fonctionnent et le trafic est équilibré en charge sur toutes les interfaces de liaison ascendante.

Informations connexes

- Configurer les systèmes de commutation virtuels

- Référence de commande du commutateur virtuel de Cisco IOS

- Prise en charge du produit Système de commutation virtuelle 1440 de Cisco Catalyst 6500

- Support pour commutateurs

- Prise en charge de la technologie de commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems