Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Produits connexes

Conventions

Informations générales

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations Cisco IOS

Configurations CatOS

Vérification

Dépannage

Boucle Spanning Tree due aux téléphones IP Polycom

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des exemples de configuration sur des commutateurs Catalyst afin de se connecter à Polycom IP Conference Station 7935/7936 et Polycom SoundPoint IP 430. Ce document n'inclut pas les configurations en ligne d'alimentation et de qualité de service (QoS).

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- Configuration du téléphone IP

Référez-vous au Guide de démarrage rapide Cisco IP Conference Station 7935 ou Cisco Unified IP Conference Station 7936 Phone Guide pour plus d'informations.

- Configuration du réseau local virtuel

Référez-vous à VLAN/VLAN Trunking Protocol (VLAN/VTP) - Introduction pour plus d'informations.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le commutateur Cisco Catalyst 6500 avec Supervisor Engine 720 et exécutant le logiciel Cisco IOS® Version 12.2(18)SXD6 et le commutateur Cisco Catalyst 6500 avec Supervisor Engine 2 et exécutant le logiciel Cisco CatOS Version 8.4(4).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Produits connexes

Cette configuration peut également être utilisée avec les commutateurs Cisco Catalyst qui exécutent le logiciel Cisco IOS, à l'exception des gammes Cisco 2900XL et 3500XL. Les configurations CatOS peuvent être utilisées avec tous les commutateurs Cisco Catalyst qui exécutent le logiciel Catalyst OS.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Ce document explique la configuration des commutateurs qui connectent les PC et le téléphone IP Polycom SoundPoint IP 430 sur un port de commutateur. Ce document explique également la configuration des commutateurs qui se connectent à un port de commutateur Polycom IP Conference Station 7935/7936.

La station de conférence IP Polycom 7935/7936 dispose d'une seule connexion LAN Ethernet 10/100BaseTx au réseau via une interface de câble RJ-45 et contrairement aux autres téléphones IP Cisco Unified de la gamme 7900, elle ne dispose pas d'une connexion LAN Ethernet 10/100BaseTx pour se connecter à un PC.

En raison de l'absence de disposition permettant de se connecter à un PC avec la connexion LAN Ethernet 10/100BaseTx sur le téléphone de conférence IP Cisco 7935/7936, le concept de VLAN voix ou auxiliaire ne s'applique pas directement et peut causer des problèmes. La connexion LAN Ethernet 10/100BaseTx unique utilisée par la station de conférence IP Cisco 7935/7936 permet de connecter ce périphérique à un port de commutateur. Puisque cette connexion transporte le trafic uniquement pour la voix, le port de commutateur doit appartenir à un VLAN unique.

L'IP 430 de Polycom SoundPoint possède deux ports Ethernet 10/100 Mbits/s. Un port se connecte au commutateur et l'autre à un PC. Dans cette connexion, le port transporte le trafic pour ces deux VLAN :

- Trafic de données (PC)

- Trafic vocal (téléphone IP)

Dans ce scénario, vous avez besoin d'un port agrégé afin de transmettre le trafic pour plus d'un VLAN.

Remarque : La station de conférence Polycom IP 7935/7936 ne dispose pas d'alimentation externe, de sorte que le commutateur doit alimenter ses ports PoE ou qu'un injecteur de puissance distinct doit être utilisé.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : utilisez l'outil de recherche de commandes (clients enregistrés uniquement) afin d'obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations Cisco IOS

Ce document utilise la configuration suivante :

- Catalyst 6500

Catalyst 6500 en mode natif Cisco IOS

Cat6500#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 5869 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname cat6500

!

boot system sup-bootflash:s72033-psv-mz.122-18.SXD6.bin

main-cpu

auto-sync standard

ip subnet-zero

!

!

no ip finger

!

!

!

!

vlan 1

name DataVlan

!

vlan 2

name VoiceVlan

!

interface FastEthernet4/1

no ip address

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 1

switchport trunk allowed vlan 1,2

switchport mode trunk

spanning-tree portfast

!--- Use PortFast only when you connect a single end station to a !--- Layer 2 access port. Otherwise, you create a network loop. !--- Refer to Using Portfast and Other Commands to Fix Workstation Startup !--- Connectivity Delays for more information on how to enable portfast.

!

interface FastEthernet4/2

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

spanning-tree portfast

!--- Use PortFast only when you connect a single end station to a Layer 2 access port. Otherwise, you create a network loop.

!

interface FastEthernet4/3

no ip address

shutdown

!

!--- Output suppressed.

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

Configurations CatOS

Cet exemple explique la configuration des commutateurs en mode hybride qui connectent le PC et le téléphone IP Polycom SoundPoint IP 430 sur un port de commutateur. Ce document explique également la configuration des commutateurs qui se connectent à un port de commutateur Polycom IP Conference Station 7935/7936. Cette configuration utilise le même schéma que l'exemple précédent.

Catalyst 6500 en mode hybride

!--- Set the VLAN Trunk Protocol (VTP) mode. !--- In this example, the mode is set to transparent. !--- Dependent upon your network, set the VTP mode accordingly. !--- Refer to Understanding and Configuring VLAN Trunk Protocol (VTP) !--- for more information on VTP.

Catalyst6500> (enable) set vtp mode transparent

VTP domain modified

!--- Add VLAN 2. VLAN 1 already exists by default.

Catalyst6500> (enable) set vlan 2

VLAN 2 configuration successful

!--- Add port 4/2 to VLAN 2.

Catalyst6500> (enable) set vlan 2 4/2

VLAN 2 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN  Mod/Ports

---- -----------------------

2     4/2

!--- Enable trunking on port 4/1.

Catalyst6500> (enable) set trunk 4/1 1,2 dot1q on

Vlan(s) 1,2 already allowed on the trunk

Please use the 'clear trunk' command to remove vlans from allowed list.

Port(s)  4/1 trunk mode set to on.

Port(s)  4/1 trunk type set to dot1q.

Catalyst6500> (enable)

!--- Enable spanning tree portfast on the ports. Refer to !--- Using Portfast and Other Commands to Fix Workstation Startup Connectivity Delays !--- for more information on how to enable portfast.

Catalyst6500> (enable) set spantree portfast 4/1 enable

Warning: Connecting Layer 2 devices to a fast start port can cause

temporary spanning tree loops. Use with caution.

Spantree port  4/1 fast start enabled.

Catalyst6500> (enable) set spantree portfast 4/2 enable

Warning: Connecting Layer 2 devices to a fast start port can cause

temporary spanning tree loops. Use with caution.

Spantree port  4/2 fast start enabled.

Catalyst6500> (enable)

!--- If you want to ONLY allow VLAN 1 and VLAN 2 on trunk port 4/1, do this. !--- A trunk port allows all VLANs by default.

Catalyst6500> (enable) show trunk 4/1

* - indicates vtp domain mismatch

# - indicates dot1q-all-tagged enabled on the port

$ - indicates non-default dot1q-ethertype value

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

4/1      on           dot1q          not-trunking  1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1

Catalyst6500> (enable) clear trunk 4/1 1-4094

Removing Vlan(s) 1-4094 from allowed list.

Port  4/1 allowed vlans modified to none.

!--- Allow only VLAN 1 and VLAN 2 on trunk port 4/1.

Catalyst6500> (enable) set trunk 4/1 1,2 dot1q on

Adding vlans 1,2 to allowed list.

Port(s)  4/1 allowed vlans modified to 1,2.

Port(s)  4/1 trunk mode set to on.

Port(s)  4/1 trunk type set to dot1q.

Catalyst6500> (enable) show trunk 4/1

* - indicates vtp domain mismatch

# - indicates dot1q-all-tagged enabled on the port

$ - indicates non-default dot1q-ethertype value

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

4/1      on           dot1q          not-trunking  1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1,2

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1

!--- Refer to Configuring Ethernet VLAN Trunks for more !--- information on how to configure trunk ports.

!--- Issue the show config

command !--- in order to check the configuration.

Catalyst6500> (enable) show config 4

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config <mod> all' to show both default and non-default configurations.

.................................

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Thu Jun 21 2007, 23:37:51

!

# default port status is enable

!

!

#module 4 : 16-port 1000BaseX Ethernet

set vlan 2    4/2

clear trunk 4/1  1-9,11-39,41-4094

set trunk 4/1  on dot1q 1,2

set spantree portfast    4/1-2 enable

end

Catalyst6500> (enable)

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Boucle Spanning Tree due aux téléphones IP Polycom

Lorsque vous connectez un téléphone IP à un commutateur, il peut connaître des boucles STP, ce qui fait que le processeur du commutateur augmente jusqu'à 100 % de l'utilisation. Des boucles STP peuvent se produire même si portfast est activé sur le port de commutateur où le téléphone IP est connecté.

1. Vérifiez la configuration du port du commutateur. Si le port sur lequel le téléphone IP est connecté entre dans un état err désactivé et s'il n'y a pas de boucle physique, vous pouvez essayer de récupérer le port à partir de l'état err désactivé. Référez-vous à Récupération de l'état des ports Errdisable sur les plates-formes Cisco IOS pour plus d'informations.

2. Afin d'éviter que le port ne passe dans un état err-disabled lorsqu'il existe un risque que les utilisateurs finaux créent une boucle physique par erreur, vous pouvez activer la récupération err-disable afin qu'il n'est pas nécessaire de réinitialiser manuellement un port qui devient désactivé. Référez-vous à Améliorations du protocole Spanning Tree à l'aide de la protection contre les boucles et des fonctions de détection de distorsion BPDU pour plus d'informations sur la protection contre les boucles STP.

Informations connexes

- Exemple de configuration de la connexion de commutateurs Catalyst IOS à des téléphones IP Cisco

- Présentation de l'algorithme de détection de l'alimentation en ligne Ethernet 10/100 du téléphone IP Cisco

- Présentation de l'alimentation en ligne du téléphone IP sur le commutateur Catalyst 6500/6000

- Support pour les produits LAN

- Prise en charge de la technologie de commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems