Contenu

Introduction

Avant de commencer

Conditions requises

Components Used

Conventions

Supervisor Engine 720 de la gamme Cisco Catalyst 6500

Cartes prises en charge et configuration logicielle minimale requise

Supervisor Engine 32 de la gamme Cisco Catalyst 6500

Cartes prises en charge et configuration logicielle minimale requise

Moteur de supervision Cisco Catalyst 6500 32 PISA

Cartes prises en charge et configuration logicielle minimale requise

Supervisor Engine 2 de la gamme Cisco Catalyst 6500

Cartes prises en charge et configuration logicielle minimale requise

GBIC (Gigabit Interface Converters)

Modules pris en charge et configuration logicielle minimale requise

Modules de commutation 10 Gigabit Ethernet

Supervisor Engine pris en charge et configuration logicielle minimale requise

Modules de commutation Ethernet 10/100/1000

Supervisor Engine pris en charge et configuration logicielle minimale requise

Caractéristiques des modules de commutation Ethernet 10/100/1000

Modules de commutation Fast Ethernet

Supervisor Engine pris en charge et configuration logicielle minimale requise

Modules de commutation Ethernet/Fast Ethernet (10/100)

Supervisor Engine pris en charge et configuration logicielle minimale requise

Module de commutation Ethernet

Supervisor Engine pris en charge et configuration logicielle minimale requise

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la relation entre les commutateurs Cisco Catalyst, les modules Supervisor Engine et les cartes de ligne.

Avant de commencer

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Assurez-vous que la version du logiciel que vous exécutez prend en charge la combinaison de module de supervision et de carte de ligne que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez vérifier la compatibilité logicielle avec l'outil Software Advisor (clients enregistrés uniquement).

Conventions

Référez-vous à Conventions des conseils techniques Cisco pour plus d'informations sur les conventions du document.

Supervisor Engine 720 de la gamme Cisco Catalyst 6500

Voici les fonctionnalités du Supervisor Engine 720 :

- la matrice de commutation intégrée 720 Gbit/s

- Périphérique bootflash de 64 Mo ou adaptateur CompactFlash avec carte CompactFlash de 512 Mo (WS-CF-UPG=) :

- Périphérique bootflash de 64 Mo (sup-bootflash:) pris en charge dans toutes les versions

- WS-CF-UPG= (sup-bootdisk:) pris en charge dans le logiciel Cisco IOS Version 12.2(18)SXE5 et ultérieure et dans le logiciel Cisco IOS Version 12.2(18)SXF et ultérieures.

Cartes prises en charge et configuration logicielle minimale requise

Ce tableau répertorie le module de supervision avec les cartes de fonctionnalités de stratégie prises en charge, les cartes MSFC et la configuration logicielle minimale requise.

Product (produit)

Cartes prises en charge

Version logicielle minimale

WS-SUP 720

PFC 3A avec 512 Mo de DRAM MSFC3 avec 512 Mo de DRAM et 64 Mo de bootflash

12.2(14)SX

WS-SUP720-3B

PFC3B avec 512 Mo de DRAM MSFC3 AVEC 512 Mo de DRAM et 64 Mo de bootflash

12,2(17 d)SXB1

WS-SUP720-3BXL

PFC 3BXL avec 1 Go de DRAM MSFC3 avec 1 Go de DRAM et 64 Mo de bootflash

12.2(17b)SXA

VS-S720-10G-3C

Supervisor Engine 720-10GE avec PFC3C

12.2(33)SXH

VS-S720-10G-3CXL

Supervisor Engine 720-10GE avec PFC3CXL

12.2(33)SXH

Il est possible de mettre à niveau la mémoire WS-SUP720-3B en DRAM de 1 Go sur le Supervisor Engine 720 et en DRAM de 1 Go sur le MSFC3. Afin de mettre à niveau la mémoire, mettez à niveau le Supervisor Engine 720, le MSFC3 et tous les modules de commutation équipés de DFC3.

Référez-vous à Note d'installation de la mémoire du processeur de commutation et du processeur de routage Supervisor Engine 720 pour les mises à niveau de la mémoire.

Supervisor Engine 32 de la gamme Cisco Catalyst 6500

Le Supervisor Engine ne prend pas en charge certaines de ces fonctionnalités :

- Supervisor Engine 32 ne prend pas en charge la SLB de Cisco IOS.

- Réplication multidiffusion en sortie

- Détection du mode de réplication multidiffusion

- Toutes les commandes de configuration du fabric

Cartes prises en charge et configuration logicielle minimale requise

Ce tableau répertorie le module de supervision avec les cartes de fonctionnalités de stratégie prises en charge, les cartes MSFC et la configuration logicielle minimale requise.

Product (produit)

Cartes prises en charge

Version logicielle minimale

WS-SUP32-10GE-3B

PFC 3B avec 256 DRAM pour IP BASE SSH LAN UNIQUEMENT image, 512 Mo de RAM pour toutes les autres images, bootflash de 256 Mo. 10 ports Gigabit Ethernet MSFC2A avec bootflash de 64 Mo

12.2(18)SFX

WS-SUP32-GE-3B

PFC 3B avec 256 DRAM pour IP BASE SSH LAN UNIQUEMENT image, 512 Mo de RAM pour toutes les autres images, bootflash de 256 Mo. MSFC2A avec bootflash de 64 Mo

12.2(18)SFX

Référez-vous au Guide du moteur de supervision du commutateur de la gamme Catalyst 6500 pour le matériel.

Moteur de supervision Cisco Catalyst 6500 32 PISA

Le Supervisor Engine 32 PISA offre les fonctionnalités suivantes :

- Inspection approfondie des paquets et connaissance approfondie des applications

- Architecture programmable

- Sécurité intégrée

- Haute disponibilité

- Facilité de gestion améliorée

- Efficacité des logements

- Gestion du trafic supérieure

Cartes prises en charge et configuration logicielle minimale requise

Product (produit)

Cartes prises en charge

Version logicielle minimale

WS-S32-GE-PISA

Supervisor Engine 32 PISA avec 8 ports Gigabit Ethernet et PFC3B

Logiciel Cisco IOS® Version 12.2(18)ZY

WS-S32-10GE-PISA

Supervisor Engine 32 PISA avec 2 ports 10 Gigabit Ethernet et PFC3B

Logiciel Cisco IOS® Version 12.2(18)ZY

Supervisor Engine 2 de la gamme Cisco Catalyst 6500

Cartes prises en charge et configuration logicielle minimale requise

Ce tableau répertorie le module de supervision avec les cartes de fonctionnalités de stratégie prises en charge, les cartes MSFC et la configuration logicielle minimale requise

Product (produit)

Cartes prises en charge

Version logicielle minimale

WS-X6K-S2U-MSFC2

PFC2 avec 256 Mo de DRAM, 32 Mo de bootflash MSFC2 avec 256 Mo de DRAM

12,2(17 d)SXB

WS-X6K-S2-MSFC2

PFC2 avec 256 Mo de DRAM, 32 Mo de bootflash MSFC2 avec 256 Mo de DRAM

12,2(17 d)SXB

Afin d'utiliser WS-X6K-S2-MSFC2 avec le logiciel Cisco IOS Version 12.2SX, mettez à niveau la mémoire.

- Référez-vous à Note d'installation de mise à niveau de la mémoire DRAM MSFC/MSFC2 de la gamme Catalyst 6000 afin de mettre à niveau la mémoire DRAM MSFC2.

- Référez-vous à Note d'installation de mise à niveau de la DRAM du Supervisor Engine 2 de la gamme Catalyst 6000 afin de mettre à niveau la DRAM du Supervisor Engine 2.

- Référez-vous à Note d'installation de la mise à niveau de la mémoire ROM de démarrage et du périphérique Bootflash du Supervisor Engine 2 de la gamme Catalyst 6500 afin de mettre à niveau la mémoire Flash de démarrage du Supervisor Engine 2.

Remarque : Supervisor Engine 2 prend en charge tous les GBIC pris en charge par le logiciel Cisco IOS Version 12.2(17d)SXB et ultérieure.

GBIC (Gigabit Interface Converters)

Modules pris en charge et configuration logicielle minimale requise

Product (produit)

Version logicielle minimale

WDM-GBIC-REC

12.2(18)SXE

DWDM-GBIC

12.2(17a)SX

CWDM-GBIC

12.2(14)SX

WS-G5483

12.2(14)SX

WS-5484

12.2(14)SX

WS-5486

12.2(14)SX

WS-5487

12.2(14)SX

Modules de commutation 10 Gigabit Ethernet

Supervisor Engine pris en charge et configuration logicielle minimale requise

Product (produit)

Supervisor Engine pris en charge

Version logicielle minimale

WS-X6748-SFP

SUP720

12,2(17 d)SXB

WS-X6724-SFP

SUP720

12.2(17a)SX

WS-X6816-GBIC

SUP 720 SUP 2

12.2(14)SX dans SUP720 12.2(17d)SXB dans SUP 2

WS-X6516A-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6516-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6416-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6416-GE-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6316-GE-TX

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6408A-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6408-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Modules de commutation Ethernet 10/100/1000

Supervisor Engine pris en charge et configuration logicielle minimale requise

Product (produit)

Supervisor Engine pris en charge

Version logicielle minimale

WS-X6748-GE-TX

SUP 720

12.2(17a)SX

WS-X6548-GE-TX

SUP 720 SUP 32

12.2(17a)SX 12.2(17d)SXB 12.2(18)SX

WS-X6548V-TX

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6548-GE-45AF

SUP 2

12,2(17 d)SXB

WS-X6148-GE-TX

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 2

WS-X6148-GE-45AF

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 2

WS-X6148V-GE-TX

SUP720 SUP32

12.2(17a)SX 12.2(17d)SXB 12.2(18)SX

WS-X6516-GE-TX

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Caractéristiques des modules de commutation Ethernet 10/100/1000

- Solutions de liaison ISL

- Trames jumbo

- Tunnellisation 802.1Q

- Contrôle des tempêtes de trafic

Modules de commutation Fast Ethernet

Supervisor Engine pris en charge et configuration logicielle minimale requise

Product (produit)

Supervisor Engine pris en charge

Version logicielle minimale

WS-X6148-FE-SFP

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF2

WS-6524-100FX-MM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6324-100FX-SM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6324-100FX-MM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6224-100FX-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Modules de commutation Ethernet/Fast Ethernet (10/100)

Supervisor Engine pris en charge et configuration logicielle minimale requise

Product (produit)

Supervisor Engine pris en charge

Version logicielle minimale

WS-X6548-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6148X2-RJ-21

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148X2-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6148X2-45AF

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6196-RJ-21

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6196-21AF

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6348-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6348-RJ-45V

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6348-RJ-21V

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6248-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6248-TEL

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148A-RJ-45

SUP 720 SUP 32

12.2(18)SXF

WS-X6148A-45AF

SUP 720 SUP 32

12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-45

SUP 720 SUP 32

12.2(17d)SXB 12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-45V

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148-45AF

SUP 2

12,2 (17 d)SXB

WS-X6148-RJ-21

SUP 720 SUP 32

12.2(17d)SXB 12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-21V

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148-21AF

SUP 2

12,2(17 d)SXB

Module de commutation Ethernet

Supervisor Engine pris en charge et configuration logicielle minimale requise

Product (produit)

Supervisor Engine pris en charge

Version logicielle minimale

WS-X6024-10FL-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Informations connexes

- Résolution des problèmes matériels et courants sur les commutateurs des gammes Catalyst 6500/6000 exécutant le logiciel système Cisco IOS

- Messages d'erreur courants sur les commutateurs des gammes Catalyst 6000/6500 exécutant le logiciel Cisco IOS

- Dépannage des commutateurs des gammes Catalyst 6500/6000 exécutant CatOS sur le moteur de supervision et Cisco IOS sur MSFC

- Comment déterminer le type de module de superviseur installé dans les commutateurs Catalyst des gammes 6500/6000

- Taille mémoire/flash prise en charge sur les plates-formes de commutation Catalyst

- Comment mettre à niveau des images logicielles sur des modules de couche 3 de commutateurs Catalyst