Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Console et câbles de port AUX

Quel câble Ethernet RJ-45 dois-je utiliser ?

Câbles aux concentrateurs, aux commutateurs, aux routeurs et aux stations de travail

Connecteurs de câbles les plus courants

Connecteurs GBIC et SFP

Connecteurs de commutateurs Catalyst 6500/6000 et câbles

Connecteurs Catalyst 5500/5000 et câbles

Connecteurs de commutateurs Catalyst 4500/4000 et câbles

Connecteurs Catalyst 3750 et câbles

Connecteurs Catalyst 3560/3560E et câbles

Câble de raccordement de module SFP

Connecteurs Catalyst 3550 et câbles

Connecteurs Catalyst 2970 et câbles

Connecteurs Catalyst 2950/2955 et câbles

Connecteurs Catalyst 2940 et câbles

Connecteurs Catalyst 2900/3500 XL et câbles

Blocs d'alimentation CA, connecteurs et cordons pour commutateurs Catalyst

Blocs d'alimentation et câbles de commutateurs de la gamme Catalyst 6500/6000

Blocs d'alimentation et câbles de commutateurs de la gamme Catalyst 5500/5000

Blocs d'alimentation et câbles de commutateurs de la gamme Catalyst 4500/4000

Blocs d'alimentation et câbles de commutateurs des gammes Catalyst 2900/3500XL, 2940, 2950, 3550 et 3750

Modèle de broches RJ-21 à RJ-45

Informations connexes

Introduction

Ce document est un guide des câbles et des connecteurs pour des modules de commutation des gammes Catalyst 6500/6000, 5500/5000 et 4500/4000, et des commutateurs à configuration fixe des gammes Catalyst 2900/3500 XL, 2940, 2970, 2950/2955, 3550 et 3750. Les blocs d'alimentation CA, connecteurs et cordons pour ces commutateurs sont également couverts.

Conditions préalables

Conditions requises

Vous devez identifier la pièce ou le numéro de modèle de votre commutateur/superviseur, module de commutation ou bloc d'alimentation afin d'utiliser ce document effectivement. Faites ceci par inspection visuelle, ou émettez la commande show module si possible.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Console et câbles de port AUX

Les différents Catalyst Supervisor Engines utilisent un câble enroulé ou direct afin de connecter un terminal ou modem au port de console. Reportez-vous à ces documents pour plus d'informations sur la façon de connecter un terminal ou modem au port de console des commutateurs de la gamme Catalyst :

- Connexion d'un terminal au port pour console sur les commutateurs Catalyst

- Connexion d'un modem au port de console sur les commutateurs Catalyst

Les ports auxiliaires (AUX) sur des commutateurs ou des modules de couche 3 (L3) se comportent plus ou moins de la même manière que des ports AUX sur des routeurs et sont utilisés pour connecter des modems. Référez-vous au Guide de connexion modem-routeur pour plus d'informations sur la façon de connecter un modem à un port AUX.

Quel câble Ethernet RJ-45 dois-je utiliser ?

Une question courante au sujet du câble Ethernet à paire torsadée non blindée (UTP) RJ45 concerne la façon de différencier les câbles enroulés, directs et croisés, et quand les utiliser. Utilisez le guide de comparaison qui figure dans la section Types de câblages RJ-45 du guide de câblage pour console et ports AUX afin de voir la différence entre ces câbles.

Câbles aux concentrateurs, aux commutateurs, aux routeurs et aux stations de travail

Les câbles directs et croisés sont utilisés afin de connecter des ports de commutation ou des interfaces aux équipements réseau. Consultez ce tableau afin de voir quand utiliser chacun de ces types de câble. Recherchez le périphérique dans la colonne à gauche et mettez-le en correspondance avec un autre périphérique dans la ligne supérieure. L'intersection de ces deux périphériques vous donne le type de câble utilisé pour les connecter ensemble.

Concentrateur

Commutateur

Routeur

Station de travail

Concentrateur

Croisé

Croisé

Droite

Droite

Commutateur

Croisé

Croisé

Droite

Droite

Routeur

Droite

Droite

Croisé

Croisé

Station de travail

Droite

Droite

Croisé

Croisé

Remarque : Les ports des commutateurs Catalyst qui exécutent le logiciel Cisco IOS® (natif) peuvent être configurés pour agir en tant que ports de couche 2 (L2) ou de couche 3 (L3). Quand vous connectez le câble RJ-45 d'un port de couche 3, qui agit en tant que port du routeur, à d'autres périphériques, utilisez le tableau précédent. En résumé, les câbles utilisés ne changent pas, que le port soit configuré pour être en mode de couche 2 (port de commutation) ou de couche 3 (port du routeur).

Connecteurs de câbles les plus courants

Ces diagrammes montrent certains des types et des connecteurs de câbles les plus communs utilisés sur des commutateurs Catalyst.

RJ-45

RJ-21 Telco

Utilisé afin de se connecter à des ports Ethernet 10/100 ou 10/100/1000 et GBIC (Gigabit Interface Converter) 1000Base-T ou ports SFP (Small Form-Factor Pluggable) GBIC. Les ports Ethernet 10/100/1000 doivent utiliser quatre câbles à paire torsadée de catégorie 5, 5e ou 6.

Utilisé afin de se connecter aux interfaces telco 10/100BASE-TX RJ-21. Utilisez les câbles de la catégorie 5 UTP avec RJ-21 mâle.

Fibre optique MT-RJ

Fibre optique SC

Utilisé afin de se connecter aux ports fibre optique 100Base-FX. Utilisez les câbles fibre multimode (MMF) avec des connecteurs MT-RJ.

Utilisé afin de se connecter aux ports fibre optique 100Base-FX, 1000Base-SX, Long Wavelength/Long Haul (LX/LH) et ZX ou GBICs. Utilisez le câble MMF ou fibre optique fibre mode unique (SMF).

Fibre optique LC

GigaStack

Utilisé afin de se connecter aux ports fibre optique de module SFP.

Utilisé afin de se connecter aux ports GigaStack GBIC. La technologie Cisco GigaStack utilise des câbles et GBICs de propriété industrielle.

StackWise

Utilisé afin de se connecter aux ports StackWise sur le panneau arrière de commutateurs Catalyst 3750. La technologie Cisco StackWise utilise les connecteurs et les câbles de propriété industrielle.

Connecteurs GBIC et SFP

Beaucoup de commutateurs Catalyst, Supervisor Engines et modules de commutation ont des connecteurs de type GBIC ou SFP amovibles. Ces diagrammes montrent certains des connecteurs GBIC et SFP les plus communs utilisés sur des commutateurs Catalyst.

Remarque : Un commutateur Catalyst 2950 est utilisé à des fins de démonstration.

1000Base-X

1000Base-T

Utilise le connecteur fibre optique SC et le câble MMF ou SMF. Numéros de référence : WS-G5484 (1000Base-SX GBIC) WS-G5486 (1000Base-LX/LH GBIC) WS-G5487 (1000Base-ZX GBIC)

Utilise le connecteur RJ45 et le câble. Numéro de référence : WS-G5483 (1000Base-T GBIC)

WS-X3500-XL GigaStack GBIC

Module SFP

Utilise le connecteur et le câble Cisco Gigastack. Numéro de référence: WS-X3500-XL (GigaStack GBIC)

Utilise le connecteur fibre optique LC ou SFP RJ-45 pour 1000Base-T. Numéros de référence : GLC-T (1000Base-T SFP) GLC-SX-MM (1000Base-SX SFP) GLC-LH-SM (1000Base-LX/LH SFP) GLC-ZX-SM (1000Base-ZX)

La prise en charge de GBIC et SFP dépend de la plate-forme et de la version du logiciel. Référez-vous à ces documents pour connaître la configuration requise pour GigabitEthernet, GBIC, Coarse Wave Division Multiplexer (CWDM) GBIC, Gigastack GBIC et SFP :

- Configuration requise pour l'implémentation de Gigabit Ethernet sur des commutateurs Catalyst

- Guide d'installation de Catalyst GigaStack GBIC

- Notes d'installation de 1000BASE-T GBIC

- Spécifications et informations d'installation sur les modules GBIC (Gigabit Interface Converter) et GBIC SFP (Small Form-Factor Pluggable)

Connecteurs de commutateurs Catalyst 6500/6000 et câbles

Identifiez le numéro de référence du module de commutation et du châssis du commutateur. Utilisez ce tableau afin de faire correspondre le numéro de référence au type du connecteur et au câble utilisés.

Remarque : Ce guide ne couvre pas les câbles du module OSM (Optical Services Module) Catalyst 6000 ni les câbles de carte de port de la carte FlexWAN.

Référez-vous à Note d'installation et de vérification du module de services optiques pour les spécifications et le câblage OSM.

Référez-vous au Guide d'installation des modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN pour plus d'informations sur les cartes de ports FlexWAN.

Numéro de référence du module de commutation

Type de connecteur

Description du câble

WS-X6148-RJ45V WS-X6248-RJ45 WS-X6348-RJ45 WS-X6348-RJ45V WS-X6548-RJ45 48 Ports Ethernet d'alimentation en ligne WS-X6148-GE-TX WS-X6548-GE-TX WS-X6148V-GE-TX WS-X6548-GE-TX WS-X6548V-GE-TX 48 10 Ports Ethernet 100/1000 ou 10/100/1000 d'alimentation en ligne (1000Base-T) WS-X6748-GE-TX 48 ports Ethernet 10/100/1000 (utilisés avec Supervisor 7202000) uniquement)

RJ-45 (pour ports 10/100 et 1000Base-T)

UTP de catégorie 5, 5e ou 6

Ports Gigabit Ethernet WS-X6516-GE-TX 16 10/100/1000 Base-T

RJ-45 (pour 1000Base-T GBIC)

UTP de catégorie 5, 5e ou 6

Ports Ethernet 10/100 de port WS-X6148-RJ21V WS-X6248-TEL WS-X6248A-TEL WS-X6348-RJ21V WS-X6548-RJ21 48

RJ-21 telco (4 connecteurs)

Câble UTP de catégorie 5

WS-X6024-10FL-MT 24 ports 10Base-FL WS-X6224-100FX-MT WS-X6324-100FX-MM WS-X6324-100FX-WS 24 ports 100Base-FX-X6524-100FX-MM

Fibre optique MT-RJ

Fibre optique SMF/MMF

Ports Ethernet WS-X6416-GE-MT 16 100Base-FX (1000 Mbits/s)

Fibre optique MT-RJ

Fibre optique MMF

Emplacements de module GBIC WS-X6408-GBIC WS-X6408A-GBIC WS-X6416-GBIC WS-X6516-GBIC WS-X6516A-GBIC WS-X6816-GBIC 8 ou 16

RJ-45 (pour 1000Base-T GBIC)

UTP de catégorie 5, 5e, 6

Fibre optique SC 1 (GBIC 1000BaseSX/LX/ZX et CWDM)

Fibre optique MMF

WS-X6501-10GEX4 1 port 10 Gigabit Ethernet WS-X6502-10GE avec module d'interface optique (OIM) 1 port 10 Gigabit Ethernet WS-X6704-10GE 4 ports 10 Gigabit Ethernet (utilisé avec ou 720 uniquement)

Fibre optique SC

Fibre optique SMF ou SMF de compensation décalée

Emplacements de module WS-X6724-SFP 24 SFP (utilisés avec superviseur 720 seulement)

RJ-45 (pour 1000Base-T SFP)

UTP de catégorie 5, 5e, 6

Fibre optique LC (pour 1000Base-SX/LX/ZX SFP)

Fibre optique SMF/MMF

1 Les GBIC LX/LH nécessitent un câble de conditionnement multimode entre le GBIC et le MMF. Référez-vous à Utilisation des câbles de conditionnement en mode dans les transmissions Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet à laser pour plus d'informations.

Connecteurs Catalyst 5500/5000 et câbles

Identifiez le numéro de référence du module de commutation. Utilisez ce tableau afin de faire correspondre le numéro de référence au type du connecteur et au câble utilisés.

Remarque : Ce guide ne couvre pas les câbles FDDI (Fiber Distributed Data Interface) et CDDI (Copper Distributed Data Interface) Catalyst 5000, les câbles ATM Catalyst 5000 ou les câbles Token Ring Catalyst 5000.

Numéro de référence du module de commutation

Type de connecteur

Description du câble

WS-X5013 WS-X5014 24 ou 48 ports Ethernet 10 Base-T WS-X5113 WS-X5223 12 ou 24 ports Ethernet 100Base-TX WS-X5203 12 ports Ethernet 10/100 WS-X5224 WS-X5225R WS-X5225R WS-X5234-RJ45J45 24 ports Ethernet 10/100

RJ-45

Câble UTP de catégorie 3 ou 5 1

WS-X5012 WS-X5012A WS-X5020 48 ports Ethernet 10Base-T WS-X5239-RJ21 48 ports Ethernet 10/100

RJ-21 Telco

Câble UTP de catégorie 3 ou 5 1

WS-X5015-MT 24 ports 10Base-FL WS-X5236-FX-MT WS-X5237-FX-MT 24 ports 100Base-FX

Fibre optique MT-RJ

Fibre optique SMF/MMF

Ports WS-X5114 WS-X5201 WS-X5201R 12 100Base-FX

Fibre optique SC (pour 100Base-FX)

Fibre optique SMF/MMF

WS-X5403 3 ports logements de modules GBIC WS-X5410 9 logements de module GBIC

Fibre optique SC (pour 1000BaseSX/LX/ZX GBICs)

Fibre optique SMF/MMF 2

1 Les câbles UTP de catégorie 3 peuvent transmettre des données à des vitesses pouvant atteindre 10 Mbits/s et ne sont donc utilisés que pour les périphériques réseau de 10 Mbits/s. Les modules de commutation telco Catalyst 5000 10Base-T peuvent utiliser le câble de la catégorie 3, mais un câble de la catégorie 5 est requis pour tous les autres modules de commutation 10/100 Base-TX.

2 Les GBIC LX/LH nécessitent un câble de conditionnement multimode entre le GBIC et le MMF. Référez-vous à Utilisation des câbles de conditionnement en mode dans les transmissions Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet à laser pour plus d'informations.

Connecteurs de commutateurs Catalyst 4500/4000 et câbles

Reportez-vous à Vue d'ensemble du module pour obtenir les spécifications détaillées des modules de commutation Catalyst 4500.

Référez-vous à Modules de commutation Catalyst 4000 pour la spécification détaillée des modules de commutation Catalyst 4000.

Connecteurs Catalyst 3750 et câbles

Identifiez le numéro de référence du châssis du commutateur. Utilisez ce tableau afin de faire correspondre le numéro de référence au type du connecteur et au câble utilisés.

Remarque : Le commutateur Catalyst 3750 est livré avec un câble StackWise de 0,5 mètre que vous pouvez utiliser pour connecter les ports StackWise sur le panneau arrière. Vous pouvez également commander ces câbles StackWise à votre représentant Cisco :

- CAB-STACK-50CM= (câble de 0,5 mètre)

- CAB-STACK-1M= (câble de 1 mètre)

- CAB-STACK-3M= (câble de 3 mètres)

Numéro de référence

Type de connecteur

Type de câble

Caractéristiques de câble/connecteur

Ports Ethernet WS-C3750-24TS WS-C3750-48TS 24 ou 48 10/100 et 2 ou 4 emplacements de module SFP

RJ-45 (pour ports 10/100)

Câble UTP de catégorie 5, 5e ou 6

Guide de matériel Catalyst 3750

SFP : Fibre optique LC (pour 1000Base-SX/LX) ou RJ-45 (pour 1000Base-T)

SFP : Fibre optique SMF/MMF, ou Cat5, 5e, ou 6

WS-C3750G-24TS 24 10/100/1000 et 4 emplacements de module SFP

RJ-45 (pour ports 10/100/1000)

Câble UTP de catégorie 5, 5e ou 6

SFP : Fibre optique LC (pour 1000Base-SX/LX) ou RJ-45 (pour 1000Base-T)

SFP : Fibre optique SMF/MMF, ou Cat5, 5e, ou 6

Ports Ethernet WS-C3750G-24T 24 10/100/1000

RJ-45

Câble UTP de catégorie 5, 5e ou 6

Emplacements de module SFP WS-C3750G-12S 12

SFP : Fibre optique LC (pour 1000Base-SX/LX) ou RJ-45 (pour 1000Base-T)

SFP : Fibre optique SMF/MMF, ou Cat5, 5e, ou 6

Connecteurs Catalyst 3560/3560E et câbles

Identifiez le numéro de référence du châssis du commutateur. Utilisez ce tableau afin de faire correspondre le numéro de référence au type du connecteur et au câble utilisés.

Numéro de référence

Type de connecteur

Type de câble

Caractéristiques de câble/connecteur

WS-C3560-8PC

RJ-45 (10/100)

UTP de catégorie 5, 5e ou 6 à deux paires

Guide de matériel Catalyst 3560

Référez-vous également à Maintenance et dépannage des émetteurs-récepteurs SFP Cisco.

RJ-45 (10/100/1000)

UTP de catégorie 5, 5e ou 6 à quatre paires

SFP (100Base-FX/LX/BX)

Fibre optique LC SMF/MMF

WS-C3560-24TS, WS-C3560-48TS, WS-C3560-24PS, WS-C3560-48PS

SFP RJ-45 (10/100) (1000Base-T)

UTP de catégorie 5, 5e ou 6 à deux paires

SFP (1000Base-LH/SX/ZX)

Fibre optique LC SMF/MMF

WS-C3560G-24TS, WS-C3560G-48TS, WS-C3560G-24PS, WS-C3560G-48PS

SFP RJ-45 (10/100/1000) (1000Base-T)

UTP de catégorie 5, 5e ou 6 à quatre paires

SFP (1000Base-LH/SX/ZX)

Fibre optique LC SMF/MMF

WS-C3560E-24TD, WS-C3560E-24PD, WS-C3560E-48TD, WS-C3560E-48PD, WS-C3560E-48PD-F

SFP RJ-45 (10/100/1000) (1000Base-T)

UTP de catégorie 5, 5e ou 6 à quatre paires

SFP (100Base-FX, 1000Base-LH/SX/ZX)

Fibre optique LC SMF/MMF

Base X2 (10GBASE-SR/LR/ER)

Fibre optique SC SMF/MMF

Câble de raccordement de module SFP

Le commutateur Catalyst 3560 prend en charge le câble de raccordement de module SFP, un câble passif en cuivre de 0,5 mètre avec les connecteurs de module SFP à chaque extrémité. Le câble de raccordement peut connecter deux commutateurs Catalyst 3560 dans une configuration en cascade.

Numéro de référence

Description

CAB-SFP-50CM=

Câble d'interconnexion Cisco Catalyst 3560 SFP (50 dcm)

Connecteurs Catalyst 3550 et câbles

Identifiez le numéro de référence du châssis du commutateur. Utilisez ce tableau afin de faire correspondre le numéro de référence au type du connecteur et au câble utilisés.

Remarque : certains commutateurs Catalyst 3550 prennent en charge le GigaStack GBIC, qui nécessite un câble propriétaire Cisco de CAB-GS-50CM (câble de 0,5 mètre) ou CAB-GS-1M (câble de 1 mètre).

Numéro de référence

Type de connecteur

Type de câble

Ports Ethernet WS-C3550-12T 10 10/100/1000 et 2 logements de module GBIC WS-C3550-12G 2 ports Ethernet 10/100/1000 et logements de module 10 GBIC WS-C3550-24-SMI, WS-C3550-24-DC-SMI WS-C3550-48-SMI WS-C3550-24-EMI WS-C3550-48-EMI 24 ou 8 ports Ethernet 10/100 et 2 logements de module GBIC WS-C3550-24PWR-SMI WS-C3550-24PWR-EMI 2410/100 ports Ethernet d'alimentation en ligne et 2 logements de module GBIC

RJ-45 (pour ports à alimentation 10/100 ou 10/100, ou 10/100/1000)

UTP de catégorie 5, 5e, 6

GBIC : RJ-45 pour 1000Base-T GBIC ou Fibre optique SC (pour 1000Base-SX/LX/ZX et CWDM GBICs) ou Gigastack GBIC

GBIC : Câble UTP de catégorie 5, 5e ou 6 ou Fibre optique MMF/SMF ou GigaStack

Ports WS-C3550-24-FX-SMI 24 100Base-FX et 2 emplacements de module GBIC

Fibre optique MT-RJ (pour ports 100Base-FX)

Fibre optique MMF

GBIC : RJ-45 pour 1000Base-T GBIC ou Fibre optique SC (pour 1000Base-SX/LX/ZX et CWDM GBICs) ou Gigastack GBIC

GBIC : Câble UTP de catégorie 5, 5e ou 6 ou Fibre optique MMF/SMF ou GigaStack

Connecteurs Catalyst 2970 et câbles

Numéro de référence

Type de connecteur

Type de câble

Ethernet WS-C2970G-24T 24 10/100/1000

RJ-45

UTP de catégorie 5, 5e ou 6

WS-C2970G-24TS 24 10/100/1000 et 4 emplacements de module SFP

RJ-45 (pour ports 10/100/1000)

UTP de catégorie 5, 5e ou 6

SFP : RJ-45 (pour 1000Base-T) ou Fibre optique LC (pour 1000Base-SX/LX/ZX)

SFP : UTP de catégorie 5, 5e ou 6 ou Fibre optique SMF/MMF

Connecteurs Catalyst 2950/2955 et câbles

Identifiez le numéro de référence du châssis du commutateur. Utilisez ce tableau afin de faire correspondre le numéro de référence au type du connecteur et au câble utilisés.

Remarque : Ce guide ne couvre pas les commutateurs Ethernet longue portée (LRE) Catalyst 2950.

Remarque : certains commutateurs Catalyst 2950 prennent en charge le GigaStack GBIC, qui nécessite un câble propriétaire Cisco de CAB-GS-50CM (câble de 0,5 mètre) ou CAB-GS-1M (câble de 1 mètre).

Numéro de référence

Type de connecteur

Type de câble

Ports Ethernet WS-C2950-12 et WS-C2950-24 12 ou 24 10/100

RJ-45

Câble UTP de catégorie 5, 5e ou 6

WS-C2955C-12 et WS-C2950C-24 12 ou 24 ports Ethernet 10/100 et 2 ports 100BASE-FX

RJ-45 (pour ports 10/100)

Câble UTP de catégorie 5, 5e ou 6

Fibre optique MT-RJ

Fibre optique MMF

Ports Ethernet WS-C2950G-12-EI, WS-C2950G-24-EI, WS-C2950G-24-EI-DC et WS-C2950G-48-EI 12, 24 ou 48 10/100 et 2 emplacements de module GBIC

RJ-45 (pour ports 10/100)

UTP de catégorie 5, 5e ou 6

GBIC : RJ-45 pour 1000Base-T GBIC ou Fibre optique SC (pour 1000Base-SX/LX/ZX et CWDM GBICs) ou Gigastack GBIC

GBIC : Câble UTP de catégorie 5, 5e ou 6 ou Fibre optique MMF/SMF ou GigaStack

Ports Ethernet WS-C2950SX-24 et WS-C2950SX-48-SI 24 ou 48 10/100 et 2 ports 1000BASE-SX

RJ-45 (pour ports 10/100)

UTP de catégorie 5, 5e ou 6

Fibre optique MT-RJ (pour ports 1000BASE-SX)

Fibre optique MMF/SMF

Ports Ethernet WS-C2955T-12 WS-C2950T-24 WS-C2950T-48-SI 12, 24 ou 48 10/100 et 2 ports Ethernet 10/100/1000

RJ-45

Câble UTP de catégorie 5, 5e ou 6

Ports Ethernet WS-C2955S-12 12 10/100 et 2 ports 100Base-LX

RJ-45 (pour ports 10/100)

UTP de catégorie 5, 5e ou 6

Fibre optique MT-RJ

Fibre optique SMF

Connecteurs Catalyst 2940 et câbles

Identifiez le numéro de référence du châssis du commutateur. Utilisez ce tableau afin de faire correspondre le numéro de référence au type du connecteur et au câble utilisés.

Numéro de référence

Type de connecteur

Type de câble

Ports Ethernet WS-C2940-8TT-S 8 10/100 et 1 port 10/100/1000

RJ-45

UTP de catégorie 5, 5e ou 6

WS-C2940-8TF-S 8 ports Ethernet 10/100, 1 port 100BASE-FX et 1 logement de module SFP

RJ-45

UTP de catégorie 5, 5e ou 6

Fibre optique MT-RJ

Fibre optique MMF

SFP : RJ-45 (pour 1000Base-T) ou Fibre optique LC (pour 1000Base-X)

SFP : UTP de catégorie 5, 5e ou 6 ou Fibre optique SMF/MMF

Connecteurs Catalyst 2900/3500 XL et câbles

Identifiez le numéro de référence du module d'extension ou du châssis du commutateur. Utilisez ce tableau afin de faire correspondre le numéro de référence au type du connecteur et au câble utilisés.

Remarque : ce guide ne couvre pas les commutateurs WS-C2912-LRE-XL ou WS-C2912-LRE-XL.

Remarque : certains commutateurs Catalyst 3500XL prennent en charge le GigaStack GBIC, qui nécessite un câble propriétaire Cisco de CAB-GS-50CM ou CAB-GS-1M.

Commutateurs Catalyst 2900/3500XL

Numéro de référence du châssis du commutateur

Type de connecteur

Description du câble

Emplacements de module WS-C3508G-XL 8 GBIC

Fibre optique SC (pour 1000Base-SX/LX/ZX GBICs) ou Gigastack GBIC

Fibre optique MMF/SMF

Ports Ethernet à alimentation WS-C3512-XL WS-C3524-XL WS-C3524-PWR-XL WS-C3548-XL 12, 24 ou 48 10/100 ou 10/100 et 2 emplacements de module GBIC

RJ-45 (pour ports 10/100)

UTP de catégorie 5

GBIC : Fibre optique SC (pour 1000Base-SX/LX/ZX GBICs) ou Gigastack GBIC

GBIC : Fibre optique MMF/SMF ou câble GigaStack

Ports Ethernet WS-C2912-XL WS-C2924-XL 12 ou 24 10/100

RJ-45

UTP de catégorie 5

Ports Ethernet WS-C2924C-XL 22 10/100 et 2 ports 100Base-FX

Fibre optique SC (pour ports 100Base-FX)

Fibre optique MMF

Commutateurs Catalyst 2900XL avec emplacements d'extension

Numéro de référence du châssis du commutateur

Type de connecteur

Description du câble

Ports Ethernet WS-C2924M-XL 24 10/100 et 2 emplacements d'extension

RJ-45

UTP de catégorie 5

Ports WS-C2912MF-XL 12 100Base-FX et 2 emplacements d'extension

Fibre optique SC (pour ports 100Base-FX)

Fibre optique MMF

Modules d'extension Catalyst 2900XL

Numéro de référence du châssis du commutateur

Type de connecteur

Description du câble

WS-X2914-XL WS-X2914-XL-V 4 ports Ethernet 10/100 WS-X2922-XL 2 ports Ethernet 10/100

RJ-45

UTP de catégorie 5

WS-X2922-XL-V 2 ports 100Base-FX WS-X2924-XL-V 4 ports 100Base-FX

Fibre optique SC (pour 100 Base-FX)

Fibre optique MMF

Emplacement de module WS-X2931-XL 1 GBIC

Fibre optique SC (pour SX/LX GBICs)

Fibre optique MMF

Emplacement de module WS-X2932-XL 1 GBIC

RJ-45 (pour 1000Base-T GBIC)

WS-X2951-XL 1 ATM-OC-3

RJ-45 (pour ATM-OC-3)

UTP de catégorie 5

WS-X2961-XL 1 ATM-OC-3

Fibre optique SC (pour ATM-OC-3)

Fibre optique MMF

WS-X2971-XL WS-X2972-XL 1 ATM-OC-3

Fibre optique SC (pour ATM-OC-3)

Fibre optique SMF

Blocs d'alimentation CA, connecteurs et cordons pour commutateurs Catalyst

Dans cette section, vous voyez le résumé des blocs d'alimentation CA, connecteurs d'alimentation et cordons pour les commutateurs des gammes Catalyst 6500/6000, 5500/5000 et 4500/4000, et Catalyst 3750, 2950, 2940, et 2900/3500XL. Référez-vous aux instructions d'installation de l'alimentation dans les tableaux qui correspondent dans la section suivante pour les spécifications internationales en matière d'alimentation, spécifications d'alimentation CC et autres spécifications techniques.

Les différents modules exigent une quantité d'énergie différente. Les modules d'alimentation incorporée fournissent la puissance aux téléphones IP. Cisco a un module d'alimentation incorporée pour actionner les téléphones IP. Vous devez choisir le bloc d'alimentation approprié afin de prendre en charge les divers cartes de ligne, modules et Supervisor Engines sur le commutateur. Cisco offre un outil appelé calculatrice de puissance Cisco qui peut être utilisé afin de choisir le bloc d'alimentation approprié pour votre commutateur. Lancez la calculatrice de puissance Cisco et complétez la famille de produits, le Supervisor Engine, la tension d'entrée, les cartes de ligne et le nombre de périphériques PoE. Les téléphones IP sont un exemple pour des périphériques PoE et la plupart des téléphones IP appartiennent aux périphériques IEEE 802.3af - classe 2 (7W). La calculatrice de puissance donne ensuite les résultats de différents choix de blocs d'alimentation. Vous pouvez alors choisir l'alimentation requise. Les blocs d'alimentation fonctionnent avec succès à leur capacité optimale si la tension d'entrée est entre 200 et 240 volts CA.

Blocs d'alimentation et câbles de commutateurs de la gamme Catalyst 6500/6000

Ce tableau est une référence rapide pour les blocs d'alimentation et câbles disponibles dans la norme nord-américaine. Référez-vous à Spécifications pour les blocs d'alimentation Catalyst 6500 pour les caractéristiques détaillées. Il est important de connaître ces quelques points :

- 950W (PWR-950-AC), 950W DC (PWR-950-DC) et 1400W AC (PWR-1400-AC) sont utilisés uniquement avec les commutateurs Catalyst 6503 et Catalyst 6503-E.

- Les blocs d'alimentation 1000W et 1300W peuvent être utilisés seulement avec les commutateurs Catalyst 6506, 6509 et 6509-NEB-A. Les Supervisor Engines SUP32 et SUP720 sont incompatibles quand les blocs d'alimentation 1000W et 1300W sont utilisés.

- Avec un commutateur Catalyst 6513 entièrement rempli, deux blocs d'alimentation 2500 W ne sont pas entièrement redondants.

- Si vous actionnez le bloc d'alimentation 2500 W avec une entrée de basse portée (100 à 120 VAC), il n'est pas redondant dans un commutateur Catalyst 6509, Catalyst 6509-E, Catalyst 6509-NEB ou Catalyst 6509-NEB-A entièrement rempli.

- Les blocs d'alimentation 2500W, 2700W et 3000W peuvent fonctionner à deux niveaux de tension différents (110Vac et 220Vac). La sortie du bloc d'alimentation dépend de l'alimentation CA fournie d'entrée. Ce tableau montre la sortie d'alimentation :

Alimentation

Sortie d'alimentation à 110Vac, 16A

Sortie d'alimentation à 220Vac, 16A

2 500 W

1 300 W

2 500 W

2 700 W

1 350 W

2 700 W

3 000 W

1 400 W

3 000 W

- Les cordons d'alimentation CA sont câblés aux blocs d'alimentation 4000W (WS-CAC-4000W-US=). Seul NEMA L6-30 est pris en charge.

- Le bloc d'alimentation 6000W ne peut pas être installé dans le châssis du commutateur Catalyst 6503, Catalyst 6503-E ni Catalyst 6504-E.

- Quand le bloc d'alimentation 6000W est utilisé avec le châssis Catalyst 6506, 6509, 6509-NEB et 6509-NEB-A, il fonctionne à une sortie 4000W maximale. Il fonctionne à une sortie 6000W maximale quand il est utilisé avec Catalyst 6506-E, 6509-E et 6513.

- Le bloc d'alimentation 6000W a deux entrées d'alimentation CA. Ce sont les diverses combinaisons des entrées CA. et de la sortie de puissance nette correspondante :

Options de puissance du bloc d'alimentation 6000W

Entrée CA 1

Entrée CA 2

Sortie de puissance nette

110Vac, 16A

Non connectée

Aucune sortie de puissance

Non connectée

110Vac, 16A

Aucune sortie de puissance

110Vac, 16A

110Vac, 16A

2 900 W

220Vac, 16A

Non connectée

2 900 W

Non connectée

220Vac, 16A

2 900 W

110Vac, 16A

220Vac, 16A

2 900 W

220Vac, 16A

110Vac, 16A

2 900 W

220Vac, 16A

220Vac, 16A

6 000 W

Remarque : si vous disposez d'entrées d'alimentation 110 V CA, vous devez connecter les deux entrées CA du module d'alimentation 6 000 W afin de mettre le commutateur sous tension.

- Les commutateurs de la gamme Catalyst 6500 vous permettent de combiner les alimentations des entrées CA et CC dans le même châssis.

Les modules ont différentes spécifications d'alimentation et quelques configurations exigent plus de puissance que ne peut en fournir un seul bloc d'alimentation. La fonctionnalité de gestion de l'alimentation vous permet d'actionner tous les modules installés avec deux blocs d'alimentation. Toutefois, la redondance n'est pas prise en charge dans cette configuration parce que toute la puissance issue des deux blocs d'alimentation n'est à aucun moment plus grande que la capacité d'un bloc. Reportez-vous au chapitre Gestion de l'alimentation et surveillance de l'environnement du Guide de configuration du logiciel Catalyst 6500 pour obtenir des explications détaillées sur la redondance de l'alimentation.

Remarque : Ce document ne traite pas de l'alimentation totale disponible avec les modules d'alimentation actuellement livrés pour les commutateurs de la gamme Catalyst 6500/6000, ni de la quantité provenant de chaque carte de ligne de la gamme Catalyst 6500/6000. Référez-vous au document Gestion de l'alimentation pour les commutateurs de la gamme Catalyst 6000 pour obtenir ces informations.

Catalyst 6500/6000

Numéro de référence du bloc d'alimentation

Numéro de référence de cordon d'alimentation

Type de connecteur

Instructions d'installation de l'alimentation

Module d'alimentation 950 W PWR-950-AC WS-CAC-1000W 1000W

Cordon d'alimentation CA CAB-7KAC-15 Amérique du Nord, 15A

Catalyst 6500/6000

Bloc d'alimentation WS-CAC-1300W 1300W

Cordon d'alimentation CA CAB-7513AC Amérique du Nord (110Vac, 20A)

Bloc d'alimentation PWR-1400-AC 1400W

Cordon d'alimentation CA CAB-7513AC= Amérique du Nord (110Vac, 20A)

CAB-AC-2500W-US1= 250Vac 16A, prise NEMA 6-20 à lame droite

CAB-AC-C6K-TWLK= 250Vac 16A, prise NEMA L6-20 de verrou à torsion

Bloc d'alimentation WS-CAC-2500W 2500W CA

Cordon d'alimentation CA CAB-7513AC Amérique du Nord (110Vac, 20A)

CAB-AC-2500W-US1 250Vac 16A, prise NEMA 6-20 à lame droite

CAB-AC-C6K-TWLK 250Vac 16A, prise NEMA L6-20 de verrou à torsion

Bloc d'alimentation PWR-2700-AC/4 2700W CA

Cordon d'alimentation CA CAB-7513AC Amérique du Nord (110Vac, 20A)

CAB-AC-2500W-US1 250Vac 16A, prise NEMA 6-20 à lame droite

CAB-AC-C6K-TWLK 250Vac 16A, prise NEMA L6-20 de verrou à torsion

Bloc d'alimentation WS-CAC-3000W 3000 W d'entrée CA

CAB-7513AC= 110Vac 20A, prise NEMA 5-20

CAB-AC-2500W-US1= 250Vac 16A, prise NEMA 6-20 à lame droite

CAB-AC-C6K-TWLK= 250Vac 16A, prise NEMA L6-20 de verrou à torsion

Bloc d'alimentation WS-CAC-4000W-US 4000W CA

Câble attaché au bloc d'alimentation 250Vac 30A

Bloc d'alimentation WS-CAC-6000W 6000W CA

CAB-7513AC= 110Vac 20A, prise NEMA 5-20

CAB-AC-2500W-US1= 250Vac 16A, prise NEMA 6-20 à lame droite

CAB-AC-C6K-TWLK= 250Vac 16A, prise NEMA L6-20 de verrou à torsion

Blocs d'alimentation et câbles de commutateurs de la gamme Catalyst 5500/5000

Ce tableau contient une référence rapide pour les blocs d'alimentation disponibles et le numéro de référence de cordon d'alimentation.

Catalyst 5002, 5505, 5500 et 5509

Numéro de référence du bloc d'alimentation

Numéro de référence de cordon d'alimentation

Type de connecteur

WS-C5008B (Catalyst 5002 et 5505)

CAB-7KAC

WS-C5508 (Catalyst 5500)

CAB-7513AC

WS-C5518 (Catalyst 5509)

CAB-7KAC

CAB-7513AC

Blocs d'alimentation et câbles de commutateurs de la gamme Catalyst 4500/4000

Référez-vous à la section Directives de branchement d'alimentation pour les systèmes avec alimentation CA dans le Guide d'installation de matériel de la gamme Catalyst 4500 - Préparation de l'installation pour obtenir la liste des blocs d'alimentation, les câbles et les numéros de référence correspondants.

Blocs d'alimentation et câbles de commutateurs des gammes Catalyst 2900/3500XL, 2940, 2950, 3550 et 3750

Les commutateurs Catalyst 2900/3500, 2940, 2950, 3550 et 3750 exigent une alimentation d'entrée CA 110V, 15 ampères standard.

Catalyst 2900/3500XL, 2940, 2950, 3550 et 3750

Numéro de référence du bloc d'alimentation

Numéro de référence de cordon d'alimentation

Type de connecteur

Instructions d'installation de l'alimentation

Bloc d'alimentation CA non-remplaçable interne

CAB-AC=

S/O

Modèle de broches RJ-21 à RJ-45

Tous les modules de commutation telco 10/100TX de la famille Catalyst incorporent les connecteurs RJ-21 industriellement compatibles et exigent des systèmes de câblage compatibles de la catégorie 5 afin de réaliser des débits de données de 100 Mbits/s.

Les câbles telco de la catégorie 5 peuvent être commandés directement à Cisco. Référez-vous à Cisco.com pour obtenir les informations de commande. Voici les informations qui figurent sur les numéros de référence Cisco.

Numéro de modèle

Description

CAB-5-M180M120-10= CAB-5-M180M120-5=

10 pieds, mâle 180 degrés à mâle 120 degrés, câble telco de catégorie 5 pieds, mâle 180 degrés à mâle 120 degrés, câble telco de catégorie 5

CAB-5-M120M120-10= CAB-5-M120M120-5=

10 pieds, mâle 120 degrés à mâle 120 degrés, câble telco de catégorie 5 pieds, mâle 120 degrés à mâle 120 degrés, câble telco de catégorie 5

CAB-5-M120HYD-10= CAB-5-M120HYD-5=

10 pieds, mâle 120 degrés à (12) RJ-45, câble téléphonique de catégorie 5 pieds, mâle 120 degrés à (12) RJ-45, câble téléphonique de catégorie 5

Ce tableau illustre le modèle de broches utilisé sur les modules de commutation Catalyst 10/100TX (et 10BaseT) RJ-21.

Numéro de broche RJ-21

Couleur de fil

Numéro de broche RJ-45

Port number (numéro de port)

26

Blanc/bleu

1

1

1

Bleu/blanc

2

27

Blanc/orange

3

2

Orange/blanc

6

28

Blanc/vert

1

2

3

Vert/blanc

2

29

Blanc/marron

3

4

Marron/blanc

6

30

Blanc/ardoise

1

3

5

Ardoise/blanc

2

31

Rouge/bleu

3

6

Bleu/rouge

6

32

Rouge/orange

1

4

7

Orange/rouge

2

33

Rouge/vert

3

8

Vert/rouge

6

34

Rouge/marron

1

5

9

Marron/rouge

2

35

Rouge/ardoise

3

10

Ardoise/rouge

6

36

Noir/bleu

1

6

11

Bleu/noir

2

37

Noir/orange

3

12

Orange/noir

6

38

Noir/vert

1

7

13

Vert/noir

2

39

Noir/marron

3

14

Marron/noir

6

40

Noir/ardoise

1

8

15

Ardoise/noir

2

41

Jaune/bleu

3

16

Bleu/jaune

6

42

Jaune/orange

1

9

17

Orange/jaune

2

43

Jaune/vert

3

18

Vert/jaune

6

44

Jaune/marron

1

10

19

Marron/jaune

2

45

Jaune/ardoise

3

20

Ardoise/jaune

6

46

Violet/bleu

1

11

21

Bleu/violet

2

47

Violet/orange

3

22

Orange/violet

6

48

Violet/vert

1

12

23

Vert/violet

2

49

Violet/marron

3

24

Marron/violet

6

50

Violet/ardoise

S. O.

S. O.

25

Ardoise/violet

S. O.

S. O.

Informations connexes

- Page Commutateurs

- Page de support sur la commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems