Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Matrice de taille de mémoire/mémoire flash

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit une matrice de la mémoire minimum et maximum disponible sur les plateformes de commutateur Catalyst. Seuls les commutateurs qui prennent en charge des options de mémoire variables sont traités dans ce document. Les commutateurs à mémoire fixe ne sont pas examinés.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Matrice de taille de mémoire/mémoire flash

Ces périphériques mémoire sont inclus dans la matrice :

- DRAM/SDRAM : mémoire utilisée pour exécuter les images système CatOS ou IOS.

- NVRAM : mémoire utilisée pour stocker le fichier de configuration de démarrage (nvram:).

- OnBoard Flash : mémoire utilisée pour stocker les images système pour le démarrage (bootdisk: ou bootflash: ou flash:).

- Flash amovible : mémoire pouvant être retirée du système qui contient généralement des images système (slot0 : ou le disk0: ou disk1 : ).

Catalyst Switch

DRAM

NVRAM

Flash OnBoard

Flash amovible

Catalyst 8540

256 Mo

512 Ko

8/16 Mo

20/16/28/48 Mo

Catalyst 8510

64 Mo

128 Ko

8/16 Mo

16/20 Mo

Catalyst 6000/6500

Superviseur 1 1

64 Mo

512 Ko

16 Mo

16/24/64 Mo

Superviseur 1A 1

64/128 Mo

512 Ko

16 Mo

16/24/64 Mo

Superviseur 2 2

128/256/512 Mo

512 Ko

32 Mo

16/24/64 Mo

Superviseur 2T

2 Go par défaut, extensible à 4 Go

4 Mo

1 Go par défaut

Compact Flash de type II jusqu'à 8 Go

Superviseur 2U 2

256/512 Mo

512 Ko

32 Mo

16/24/64 Mo

Superviseur 720 4

512 Mo par défaut, extensible à 1 Go

2 Mo

64 Mo

Compact Flash de type II 64/128/256 Mo, support matériel 512 Mo et 1 Go

Superviseur 720-3B 4

512 Mo par défaut, extensible à 1 Go

2 Mo

64 Mo

Compact Flash de type II 64/128/256 Mo, support matériel 512 Mo et 1 Go

Supervisor 720-3BXL 4

1 Go par défaut

2 Mo

64 Mo

Compact Flash de type II 64/128/256 Mo, support matériel 512 Mo et 1 Go

Superviseur 32

256 Mo/512 Mo, extensible à 1 Go

2 Mo

256 Mo

Compact Flash de type II 64/128/256 Mo, support matériel 512 Mo et 1 Go

Supervisor 32 PISA

512 Mo / 1 Go

2 Mo

512 Mo, extensible à 1 Go

Compact Flash de type II 64/128/256/512 Mo et 1 Go

MSFC1

64/128 Mo

512 Ko

16 Mo

MSFC2

128/512 Mo

512 Ko

32 Mo

MSFC2A

1 Go

256 Mo

MSFC3

512/1 Go

2 Mo

64 Mo

Catalyst 5000/5500

Superviseur I

DRAM : 4/20 Mo

128 Ko

4/8 Mo

none

Superviseur II

DRAM : 16/32 Mo

256 Ko

8/16 Mo

none

Supervisor IIG (WS-X5540)

DRAM : 32 Mo

512 Ko

8 Mo

none

Superviseur III

DRAM : 32/64 Mo

512 Ko

8 Mo

8/16/20 Mo

Supervisor IIIG (WS-X5550)

DRAM : 32 Mo

512 Ko

8 Mo

none

Catalyst 4000/4500

Superviseur I

SDRAM : 32/64 Mo

512 Ko

12 Mo

none

Superviseur II

SDRAM : 64/128 Mo

512 Ko/1 Mo

12 Mo

none

Supervisor II Plus 5

SDRAM : 256 Mo

Non. Utilise le bootflash

32 Mo

Compact Flash (64/128 Mo)

Supervisor II Plus 10-GE 5

SDRAM : 256 Mo, extensible à 512 Mo

Non. Utilise le bootflash

64 Mo

Compact Flash (64/128 Mo)

Superviseur III

SDRAM : 256 Mo

512 Ko

64 Mo

Compact Flash (64/128 Mo)

Superviseur IV

SDRAM : 512 Mo

512 Ko

64 Mo

Compact Flash (64/128 Mo)

Superviseur V

SDRAM : 512 Mo

512 Ko

64 Mo

Compact Flash (64/128 Mo)

Superviseur V-10GE 5

SDRAM : 512 Mo

Non. Utilise le bootflash

64 Mo

Compact Flash (64/128 Mo)

Superviseur 6-E 5

SDRAM : 512 Mo, extensible à 1 Go

Non. Utilise le bootflash

128 Mo

Compact Flash (64/128 Mo)

Superviseur 7E/7LE

2 Go, extensible à 4 Go

1 Go

1 Go

Carte SD 2 Go (SD-X45-2GB-E)

Superviseur 8E

4 Go

2 Go

2 Go

Carte SD 2 Go (SD-X45-2GB-E)

1 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1 - Impossible de mettre à niveau la DRAM sur un Supervisor 1 pour le Catalyst 6500/6000. La mémoire DRAM d'un superviseur 1A du Catalyst 6500/6000 peut être mise à niveau de 64 à 128 Mo. Supervisor 1Comme expédié après juin 2004, la DRAM est de 128 Mo par défaut.

La mise à niveau de la DRAM sur un Supervisor 1A avec un MSFC1 (référence WS-X6K-SUP1A-MSFC) nécessite une mise à niveau préalable vers un MSFC2. Un kit de mise à niveau comprenant la carte MSFC2 (référence MEM-S1-128MB-UPG=) est disponible. Reportez-vous à la note d'installation de mise à niveau de la mémoire DRAM du Supervisor Engine 1A de la gamme Catalyst 6500.

2 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1 et 2—Les cartes Flash pour Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1, 1A et 2 ont minimum ROMMON, version logicielle et autres exigences. Reportez-vous à la note d'installation de la carte Flash de la gamme Catalyst 6000.

3 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 2 - Les modèles Supervisor Engine WS-X6K-S2-PFC2, WS-X6K-S2-MSFC2 et WS-X6K-S2U-MSFC2 prennent en charge la mémoire Compact Flash de 64 Mo.

4 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 720 - Seul le Supervisor Engine 720 dispose de deux logements de carte Flash amovible. Le logement étiqueté disk0: prend uniquement en charge une carte Compact Flash de type II. Le logement libellé disk1 : prend en charge une carte Compact Flash de type II ou un MicroDrive de 1 Go. Vous pouvez connecter différents types de cartes Compact Flash sur ces logements. Par exemple, vous pouvez connecter MEM-C6K-CPTFL128M sur disk0: et MEM-C6K-CPTFL512M sur le disque1 : .

5 Catalyst 4500/4000 Supervisor Engine II Plus, II Plus 10-GE, V-10GE, 6-E - Ces superviseurs utilisent la mémoire Flash intégrée pour stocker les fichiers de configuration et n'utilisent pas de périphérique NVRAM distinct.

Informations connexes

- Guide du moteur de supervision des commutateurs de la gamme Catalyst 6500

- Notes de version du logiciel ROMMON du Supervisor Engine 2 de la gamme Catalyst 6000

- Outils et ressources - Cisco Systems

- Support et documentation techniques - Cisco Systems