Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Plateformes Catalyst 2900

Plateformes Catalyst 4000

Informations connexes

Introduction

Ce document vise à éclaircir les conventions de noms parmi les divers commutateurs Catalyst 2900 et Catalyst 4000. Les tableaux précisent les noms de produits, la plateforme dont est issu le produit, tous les renseignements pertinents sur le produit, l’interface de ligne de commande (CLI) utilisée dans le produit, le nom de l’image et le document de dépannage et de configuration de logiciel qui peut servir pour une plateforme de commutation en particulier.

Reportez-vous au lien du produit pour obtenir plus de détails techniques sur un produit donné dans ces tableaux.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Plateformes Catalyst 2900

Plateformes 2900

Nom de la plateforme

Issue de :

Détails

Interface de ligne de commande utilisée

Image utilisée

Documents de configuration/de dépannage pris en charge

Catalyst 2900

- WS-C2901

- WS-C2902

Catalyst 5000

- Châssis 5002

- Moteur de supervision I avec liaisons ascendantes 2100BaseTX

- 12 ports de commutation 10/100BaseTX (2901) ou 100BaseFX fibre multimode (MMF) (2902)

Catalyst OS (CatOS)

Utilise l’image cat5000-sup

Tous les documents de configuration/dépannage de la gamme Catalyst 5000 peuvent être utilisés.

Catalyst 2926

- WS-C2926T

- WS-C2926F

Catalyst 5000

- Châssis 5002

- Moteur de supervision II avec 2 liaisons ascendantes 100BaseTX (2926T) ou 100BaseFX (MMF) (2926F)

- 24 ports de commutateur 10/100BaseTX

CatOS

Utilise l’image cat5000-sup

Tous les documents de configuration/dépannage de la gamme Catalyst 5000 peuvent être utilisés.

Catalyst 2926G

- WS-C2926GS

- WS-C2926GL

Catalyst 5000

- Châssis 5002

- Carte de fonctionnalité du moteur de supervision III/NetFlow (NFFC) avec 2 liaisons ascendantes fixes 1000BaseSX (2926GS) ou 1000BaseLX/LH (2926GL)

- 24 ports de commutateur 10/100BaseTX

CatOS

Utilise l’image cat5000-sup3

Tous les documents de configuration/dépannage de la gamme Catalyst 5000 peuvent être utilisés.

Catalyst 2948G

- WS-C2948G

Catalyst 4000

- Moteur de supervision I

- 48 ports de commutation 10/100BaseTX + 2 ports de commutation 1000BaseX GBIC (Gigabit Interface Converter)

CatOS

Utilise l’image cat4000

Tous les documents de configuration/dépannage de la gamme Catalyst 4000 peuvent être utilisés.

Catalyst 2980G

- WS-C2980G

Catalyst 4000

- Moteur de supervision I

- 80 ports de commutation 10/100BaseTX + 2 ports de commutation 1000BaseX GBIC

CatOS

Utilise l’image cat4000

Tous les documents de configuration/dépannage de la gamme Catalyst 4000 peuvent être utilisés.

Catalyst 2980G-A

- WS-C2980G-A

Catalyst 4000

- Moteur de supervision I (avec des circuits intégrés de réduction des coûts spécifiques à l’application [ASIC])

- 80 ports de commutation 10/100BaseTX + 2 ports de commutation 1000BaseX GBIC

CatOS

Utilise l’image cat4000

Tous les documents de configuration/dépannage de la gamme Catalyst 4000 peuvent être utilisés.

Catalyst 2948G-L3

- WS-C2948G-L3

- WS-C2948GL3-DC

Catalyst 8540

- 48 interfaces commutées 10/100BaseTX EPIF (interface de processeur Ethernet) + 2 1000BaseX GBIC (Gigabit Processor Interface) (XPIF) de couche 3

Logiciel Cisco IOSMD

Utilise l’image cat2948g-in-MZ

Tous les documents de configuration/dépannage des gammes 2948G-L3 et 4908G-L3 de Catalyst peuvent être utilisés.

Catalyst 2900 XL

- WS-C2912-XL

- WS-C2924C-XL

- WS-C2924-XL

- WS-C2912MF-XL

- WS-C2924M-XL

- WS-C2924M-XL-EM-DC

S/O

Commutateurs de configuration fixes avec différents types de supports disponibles (certains commutateurs prennent en charge des modules d’extension pour les ports supplémentaires).

Logiciel Cisco IOS (couche 2 uniquement)

Utilise l’image c2900XL

Tous les documents de configuration/dépannage de la gamme Catalyst 2900 XL/3500 XL peuvent être utilisés.

Catalyst 2900 LRE (Long-Reach Ethernet) XL

- WS-C2912-LRE-XL

- WS-C2924-LRE-XL

Catalyst 2900XL

- 4 ports fixes de détection automatique 10/100

- 12 ou 24 ports LRE

Logiciel Cisco IOS (couche 2 uniquement)

Utilise des images c2900XL spéciales

Tous les documents de configuration/dépannage de la gamme Catalyst 2900 XL/3500 XL peuvent être utilisés.

Catalyst 2940

- 2940-8TT-S

- 2940-8TF-S

S/O

- 8 commutateurs de configuration fixe 10/100 de port

- 1 port 10/100/1000 (TT-S) ou 1 port 100Base-FX et 1 port SFP (Small Form Factor Pluggable) (TF-S)

Logiciel Cisco IOS (couche 2 uniquement)

Utilise des images C2940

La documentation relative au Catalyst 2940, la plupart des documents sur Catalyst 2950 et la plupart des documents de configuration/dépannage de Catalyst 2900 XL/3500 XL peuvent être utilisés.

Catalyst 2950

- WS-C2950-12

- WS-C2950-24

- WS-C2950C-24

- WS-C2950T-24

- WS-C2950G-12-EI

- WS-C2950G-24-EI

- WS-C2950G-24-EI-DC

- WS-C2950G-48-EI

- WS-C2950SX-24

- WS-C2950SX-48-SI

- WS-C2950T-48-SI

Catalyst 2955

- WS-C2955T-12

- WS-C2955C-12

- WS-C2955S-12

S/O

Commutateurs de configuration fixe à 12, 24 ou 48 ports 10/100 avec divers ports multimédias disponibles, selon le modèle

Logiciel Cisco IOS (couche 2 uniquement)

Utilise l’image C2950 ou C2955, respectivement. Les commutateurs Catalyst 2950 reconnaissent l’image améliorée (ou Enhanced Image, EI) ou l’image standard (ou Standard Image, SI), selon le modèle. Les commutateurs Catalyst 2955 exécutent uniquement l’EI.

La documentation relative au Catalyst 2950 et la plupart des documents de configuration/dépannage de Catalyst 2900 XL/3500 XL peuvent être utilisés.

Catalyst 2950

- WS-C2950ST-8 LRE

- WS-C2950ST-24 LRE

- WS-C2950ST-24 LRE 997 (DC)

Catalyst 2950

- 8 ou 24 ports LRE

- 2 ports 10/100/1000 et 2 connecteurs de module SFP

Logiciel Cisco IOS (couche 2 uniquement)

Utilise l’image c2950lre

Les documents de configuration/dépannage de la gamme Catalyst 2950 peuvent être utilisés.

Catalyst 2970

- WS-C2970G-24T

- WS-C2970G-24TS

S/O

- 24 ports 10/100/1000 (24-T)

- 24 ports 10/100/1000 avec 4 SFP (24-TS)

Logiciel Cisco IOS (couche 2 uniquement)

Utilise l’image C2970

La documentation relative au Catalyst 2970, la plupart des documents sur Catalyst 2940/2950 et les documents de configuration/dépannage de Catalyst 2900 XL/3500 XL peuvent être utilisés.

Plateformes Catalyst 4000

Plateformes 4000

Nom de la plateforme

Issue de :

Détails

Interface de ligne de commande utilisée

Image utilisée

Documents de configuration/de dépannage pris en charge

Catalyst 4000

- Châssis Catalyst 4000 WS-C4003 à 3 logements

S/O

Prend en charge le moteur de supervision I (WS-X4012) uniquement

CatOS

Utilise l’image cat4000, l’image cat4000.x-y-z ou l’image cat4000-k8.x.y.z (utilise cat4000-CV pour l’image CiscoView)

Pratiquement tous les documents de configuration/dépannage de CatOS (Catalyst 4000/5000/6000) peuvent être utilisés.

Catalyst 4000

- Châssis Catalyst 4000 WS-C4006 à 6 logements

S/O

Prend en charge le moteur de supervision II (WS-X4013)

- CatOS uniquement sur le moteur de supervision II

Utilise des images CatOS : image cat4000.x-y-z ou cat4000-k8.x.y.z (utilise cat4000-cv pour l’image de CiscoView)

Pratiquement tous les documents de configuration/dépannage de CatOS (Catalyst 4000/5000/6000) peuvent être utilisés.

Prend en charge le moteur de supervision II-Plus (WS-4013 +), le moteur de supervision III (WS-X4014), le moteur de supervision IV (WS-X4515) et le moteur de supervision V (WS-X4516)

- Logiciel Cisco IOS logiciel uniquement pour le moteur de supervision II-Plus, III, IV et V

Utilise des images Cisco IOS : CAT4000-is-MZ ou cat4000-I9s-MZ (jeu de fonctionnalités de base de L3) ou cat4000-I5S (jeu de fonctionnalités L3 amélioré), Cat4500, qui dépend de la version du logiciel et du moteur de supervision

Pratiquement tous les documents de configuration/dépannage de Cisco IOS (Catalyst 4000/6000) peuvent être utilisés.

Catalyst 4500

- WS-C4503, châssis Catalyst 4500 à 3 logements

S/O

Prend en charge le moteur de supervision II (WS-X4013)

- CatOS uniquement sur le moteur de supervision II

Utilise des images CatOS : image cat4000.x-y-z ou cat4000-k8.x.y.z (utilise cat4000-cv pour l’image de CiscoView)

Pratiquement tous les documents de configuration/dépannage de CatOS (Catalyst 4000/5000/6000) peuvent être utilisés.

Prend en charge le moteur de supervision II-Plus (WS-4013 +), le moteur de supervision II-Plus-10GE (WS-X4013 + 10GE), le moteur de supervision II-Plus-TS (WS-X4013+TS), le moteur de supervision III (WS-X4014), le moteur de supervision IV (WS-X4515), le moteur de supervision V (WS-X4516) et le moteur de supervision V-10GE (WS-X4516-10GE)

- Logiciel Cisco IOS logiciel uniquement pour le moteur de supervision II-Plus, II-Plus-10GE, II-Plus-TS, III, IV, V et V-10GE

Utilise des images Cisco IOS : CAT4000-is-MZ ou cat4000-I9s-MZ (jeu de fonctionnalités de base de L3) ou cat4000-I5S (jeu de fonctionnalités L3 amélioré), Cat4500, qui dépend de la version du logiciel et du moteur de supervision

Pratiquement tous les documents de configuration/dépannage de Cisco IOS (Catalyst 4000/6000) peuvent être utilisés.

Catalyst 4500

- Châssis Catalyst 4500 WS-C4506 à 6 logements

S/O

Prend en charge le moteur de supervision II (WS-X4013)

- CatOS uniquement sur le moteur de supervision II

Utilise des images CatOS : image cat4000.x-y-z ou cat4000-k8.x.y.z (utilise cat4000-cv pour l’image de CiscoView)

Pratiquement tous les documents de configuration/dépannage de CatOS (Catalyst 4000/5000/6000) peuvent être utilisés.

Prend en charge le moteur de supervision II-Plus (WS-4013 +), le moteur de supervision II-Plus-10GE (WS-X4013 + 10GE), le moteur de supervision III (WS-X4014), le moteur de supervision IV (WS-X4515), le moteur de supervision V (WS-X4516) et le moteur de supervision V-10GE (WS-X4516-10GE)

- Logiciel Cisco IOS logiciel uniquement pour le moteur de supervision II-Plus, II-Plus-10GE, III, IV, V et V-10GE

Utilise des images Cisco IOS : CAT4000-is-MZ ou cat4000-I9s-MZ (jeu de fonctionnalités de base de L3) ou cat4000-I5S (jeu de fonctionnalités L3 amélioré), Cat4500, qui dépend de la version du logiciel et du moteur de supervision

Pratiquement tous les documents de configuration/dépannage de Cisco IOS (Catalyst 4000/6000) peuvent être utilisés.

Catalyst 4500

- Châssis Catalyst 4500 WS-4507R à 7 logements

S/O

Prend en charge le moteur de supervision II-Plus (WS-4013 +), le moteur de supervision II-Plus-10GE (WS-X4013 + 10GE), le moteur de supervision IV (WS-X4515), le moteur de supervision V (WS-X4516) et le moteur de supervision V-10GE (WS-X4516-10GE) avec redondance de moteur de supervision

- Logiciel Cisco IOS logiciel uniquement pour le moteur de supervision II-Plus, II-Plus-10GE, IV, V et V-10GE

Utilise des images Cisco IOS : Image cat4000-is-mz, cat4000-i9s-mz (jeu de fonctionnalités de base de couche 3) ou cat4000-I5S (jeu de fonctionnalités amélioré de couche 3), cat4500, qui dépend de la version du logiciel et du moteur de supervision

Pratiquement tous les documents de configuration/dépannage de Cisco IOS (Catalyst 4000/6000) peuvent être utilisés.

Catalyst 4500

- Châssis Catalyst 4500 WS-4510R à 10 logements

S/O

Prend en charge le moteur de supervision V (WS-X4516) et le moteur de supervision V-10GE (WS-X4516-10GE) avec redondance du moteur de supervision

- Logiciel Cisco IOS logiciel uniquement pour le moteur de supervision V et V-10GE

Utilise des images Cisco IOS : Image cat4000-is-mz, cat4000-i9s-mz (jeu de fonctionnalités de base de couche 3) ou cat4000-I5S (jeu de fonctionnalités amélioré de couche 3), cat4500, qui dépend de la version du logiciel et du moteur de supervision

Pratiquement tous les documents de configuration/dépannage de Cisco IOS (Catalyst 4000/6000) peuvent être utilisés.

Catalyst 4912G

- WS-C4912G

Catalyst 4000

Moteur de supervision I + 12 ports de commutation GBIC 1000BaseX

CatOS

Utilise l’image cat4000

Pratiquement tous les documents de configuration/dépannage de CatOS (Catalyst 4000/5000/6000) peuvent être utilisés.

Catalyst 4908G-L3

- WS-C4908G-L3

Catalyst 8540

- 8 interfaces de commutation de couche 3 1000BaseX GBIC (XPIF)

Logiciel Cisco IOS

Utilise l’image cat2948g-in-MZ

Tous les documents de configuration/dépannage des gammes 2948G-L3 et 4908G-L3 de Catalyst peuvent être utilisés.

Catalyst 4840G

- WS-C4840G

Carte de commutation multicouche (MSFC) pour les gammes Catalyst 2948G-L3 + 6000

- 40 interfaces de commutation de couche 3 10/100BaseTX + 2 1000BaseX GBIC pour l’équilibrage de la charge du serveur

Logiciel Cisco IOS

Utilise l’image cat4840g-i-mz

Tous les documents de configuration/dépannage des gammes 2948G-L3 et 4908G-L3 de Catalyst peuvent être utilisés.

Catalyst 4900

- WS-C4948

- WS-C4948-10GE

Catalyst 4500

- 48 10/100/1000BASE-T avec 4 émetteurs-récepteurs à fibres optiques de rechange pour 1000BASE-X

- 48 10/100/1000BASE-T avec 2 10 Gigabit Ethernet (x2 fibres optiques).

Logiciel Cisco IOS

Utilise l’image cat4500

Pratiquement tous les documents de configuration/dépannage de Cisco IOS (Catalyst 4000/6000) peuvent être utilisés.

Module de services de couche 3 Catalyst 4000

- WS-X4232-L3

Catalyst 8540

- La trame de commutation est la même que pour 2948G-L3/4908G-L3

- 2 interfaces de commutation internes 1000BaseSX Gigabit Ethernet (XPIF) de couche 3 connectées à 2 ports de commutation internes de couche 2 1000BaseSX

- 2 interfaces de commutation externes de couche 3 1000BaseX GBIC (XPIF)

- 32 ports de commutation 10/100BaseTX

- Logiciel Cisco IOS (4 interfaces Gigabit)

- CatOS (2 ports internes 1000BaseX + 32 ports 10/100)

- Utilise l’image cat4232-in-mz

- Utilise l’image cat4000

La configuration est identique à celle de tous les autres modules de couche 3 et la marche à suivre pour la résolution des problèmes est identique à celle du commutateur Catalyst 2948G-L3.

Attention : Les Supervisor Engine I et II de la gamme Catalyst 4500 peuvent exécuter uniquement le logiciel Catalyst OS et ne peuvent pas être convertis pour être exécutés avec le logiciel Cisco IOS.

Attention : Les Supervisor Engine II+, II+10GE, II+TS, III, IV, V et V-10GE de la gamme Catalyst 4500 peuvent être exécutés uniquement avec le logiciel Cisco IOS et ne peuvent pas être convertis pour être exécutés avec le logiciel Catalyst OS.

Informations connexes

- Produits et services – commutateurs Cisco

- Pages de support pour les produits LAN

- Page de support sur la commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems