Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration et de vérification des fonctionnalités Cisco EnergyWise sur les commutateurs de la gamme Catalyst 3750. Plus précisément, ce document vous explique comment configurer les fonctionnalités Cisco EnergyWise sur un commutateur Catalyst 3750.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous de respecter ces conditions avant de tenter cette configuration :

- Connaissance de base de la configuration sur les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 3750

- Comprendre de base les fonctionnalités de Cisco EnergyWise

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 3750.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Cisco EnergyWise est une fonctionnalité de gestion de l'alimentation qui permet de surveiller et de contrôler l'alimentation sur l'ensemble de l'infrastructure informatique. Cisco EnergyWise fournit un cadre permettant d'utiliser le réseau lui-même pour ouvrir la gestion de l'alimentation à tous les types de périphériques.

Un domaine Cisco EnergyWise est un regroupement administratif de périphériques à des fins de surveillance et de contrôle de l'alimentation. Les terminaux Cisco EnergyWise qui prennent en charge le client SDK EnergyWise répondent aux requêtes EnergyWise initiées à partir d'applications de gestion ou d'autres membres du domaine à l'aide du protocole Cisco EnergyWise.

Configuration

Dans cette section, vous trouverez les informations nécessaires à la configuration des fonctionnalités Cisco EnergyWise décrites dans ce document.

Remarque : utilisez l'outil de recherche de commandes (clients enregistrés uniquement) afin d'obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

Commutateur Catalyst 3750

configure terminal

!--- Enable Cisco EnergyWise on supported platforms.

Switch(config)#energywise domain Cisco security shared-secret 0 cisco protocol

udp port 43440 ip 10.78.4.48

!--- Set the EnergyWise importance for the platform.

Switch(config)#energywise importance 80

!--- Set the EnergyWise keywords for the platform.

Switch(config)#energywise keywords lab1,lab2

Switch(config)#service password-encryption

!--- Enable communication between management applications which support EnergyWise protocol and domain.

Switch(config)#energywise management security shared-secret 7 070C285F4D06 port 60500

!--- Set the EnergyWise name for the platform.

Switch(config)#energywise name floor.lab

!--- Configure a static neighbor.

Switch(config)#energywise neighbor 2.2.4.31 43440

!--- Set the EnergyWise role for the platform.

Switch(config)#energywise role access4lab1

Switch(config)#energywise allow query save

!--- Configure Cisco EnergyWise on a port.

Switch(config)#time-range onlabfloor

Switch(config-time-range)#absolute start 00:00 01 January 2012 end 23:59 01 Jan 2012

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 7:00 to 19:00

Switch(config-time-range)#periodic weekend 10:00 to 17:00

Switch(config)#time-range offlabfloor

Switch(config-time-range)#absolute start 00:00 01 January 2012 end 23:59 01 Jan 2012

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 00:00 to 08:00

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 20:00 to 23:59

Switch(config-time-range)#periodic weekend 00:00 to 10:00

Switch(config-time-range)#periodic weekend 17:00 to 23:59

Switch(config)#interface fastEthernet 1/0/3

!--- Configure a recurring event on the interface.

Switch(config-if)#energywise level 10 recurrence importance 80 time-range onlabfloor

Switch(config-if)#energywise level 0 recurrence importance 80 time-range offlabfloor

Switch(config-if)#energywise name IP_phone

Switch(config-if)#energywise role manager

Switch(config-if)#end

!--- Save the configurations in the device.

switch(config)#copy running-config startup-config

Switch(config)#exit

Vérification

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Utilisez la commande show energywise afin d'afficher les paramètres et l'état d'EnergyWise.

Exemple :

Switch#show energywise

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

Utilisez la commande show energywise children afin d'afficher l'état du point d'extrémité connecté.

Exemple :

Switch#show energywise children

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

Fa1/0/3     IP Phone 7975     SEP0022905B90D4       12.0  (W)  10    1    PoE

Total Displayed: 2      Usage: 143.3

Utilisez la commande show energywise children provisioned afin d'afficher un résumé des informations EnergyWise pour le commutateur et les points d'extrémité connectés.

Exemple :

Switch#show energywise children provisioned

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

Fa1/0/1     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

Fa1/0/2     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

Fa1/0/3     IP Phone 7975     SEP0022905B90D4       12.0  (W)  10    1    PoE

Fa1/0/4     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

<output truncated>

Total Displayed: 24     Usage: 139.9

Utilisez la commande show energywise domain afin d'afficher les informations du domaine EnergyWise.

Exemple :

Switch#show energywise domain

Name      : Switch

Domain    : Cisco

Protocol  : udp

IP        : 10.78.4.48

Port      : 43440

Utilisez la commande show energywise usage children afin d'afficher l'alimentation réelle du membre de domaine et des points d'extrémité connectés.

Exemple :

Switch#show energywise usage children

Interface   Name                     Usage      Caliber

---------   ----                     _____      _____

Switch                   45.0  (W)   max

Fa1/0/1     Fa1.0.1                  0.0   (W)   presumed

Fa1/0/2     Fa1.0.2                  0.0   (W)   presumed

Fa1/0/3     SEP0022905B90D4          12.0  (W)   trusted

Fa1/0/2     Fa1.0.4                  0.0   (W)   presumed

<output truncated>

Total Displayed: 24     Usage: 139.9

Utilisez la commande show energywise neighbors afin d'afficher la table de voisinage du commutateur.

Exemple :

Switch#show energywise neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone, U - Unknown

Id   Neighbor Name                 Ip:Port                 Prot   Capability

--   -------------                 -------                 ----   ----------

1                                  10.78.4.49:43440        static U

2    IP_phone A                    10.78.4.50:43440        udp    U

3    3560e-37-222                  20.1.2.222:6767         cdp    S I

Utilisez la commande show energywise level current afin d'afficher les niveaux de puissance réels pour le membre de domaine. Lorsque vous utilisez la commande de configuration globale energywise level level recurrence importance time-range time-range time-range-name, la sortie de show energywise level current current current est illustrée dans l'exemple suivant.

Exemple :

Switch#show energywise level current

Interface   Name                     Level  Value

---------   ----                     -----  -----

Switch                   10     45.0  (W)

Utilisez la commande show energywise recurrences afin d'afficher les paramètres et l'état EnergyWise de l'événement périodique.

Exemple :

Switch#show energywise recurrences

Id     Addr       Class Action Lvl Cron/Time-range

--     ----       ----- ------ --- ---------------

1      Fa2/0/3    QUERY SET    10  onlabfloor

2      Fa2/0/3    QUERY SET     0  offlabfloor

Utilisez la commande show energywise statistics afin d'afficher les compteurs des événements et des erreurs.

Exemple :

Switch#show energywise statistics

Children:  2  Errors:  0  Drops:  31  Events:  102

Informations connexes

- Page d'assistance des commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 3750

- Support pour commutateurs

- Prise en charge de la technologie de commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems