Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration pour le protocole NTP (Network Time Protocol) version 4 dans IPv6 sur le commutateur de la gamme Cisco Catalyst 3560.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous de respecter ces conditions avant de tenter cette configuration :

- Connaissance de base de la configuration sur les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 3560

- Connaissance de base de NTP version 4

- Connaissance de base d'IPv6

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le commutateur de la gamme Cisco Catalyst 3560.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Le NTP est conçu pour synchroniser un réseau de périphériques. Le protocole NTP s'exécute sur le protocole UDP (User Datagram Protocol), qui s'exécute sur IP.

Un réseau NTP obtient généralement son heure à partir d’une source temporelle faisant autorité, telle qu’une horloge radio ou une horloge atomique connectée à un serveur temporel. NTP distribue ensuite cette fois sur le réseau. Cisco recommande que le service de temps de votre réseau soit dérivé des serveurs NTP publics disponibles sur l'Internet IP. Utilisez les fonctions de sécurité de NTP afin d'éviter le paramètre accidentel ou malveillant d'une heure incorrecte.

NTP version 4 (NTPv4) est une extension de NTP version 3. NTPv4 prend en charge IPv4 et IPv6 et est rétrocompatible avec NTPv3.

L'association entre les périphériques exécutant NTP est connue. Chaque périphérique reçoit l'adresse IP de tous les périphériques avec lesquels il doit former des associations. Il est possible d'effectuer une gestion du temps précise en échangeant des messages NTP entre chaque paire de périphériques avec une association.

Configuration

Dans cette section, vous trouverez les informations nécessaires à la configuration de NTPv4 dans IPv6 décrites dans ce document.

Remarque : utilisez l'outil de recherche de commandes (clients enregistrés uniquement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

Commutateur Catalyst 3560

Switch_3560#configure terminal

!--- Allow the software clock to be synchronized by an NTP time server.

Switch_3560(config)#ntp server 2001:DB8:0:0:8:800:200C:417A version 4

Switch_3560(config)#interface FastEthernet0/1

!--- Configure the device to send NTPv4 multicast packets on a specified !--- interface.

Switch_3560(config-if)#ntp multicast FF02::1:FF0E:8C6C

!--- Configure the device to receive NTP multicast packets on a specified !--- interface.

Switch_3560(config-if)#ntp multicast client FF02::1:FF0E:8C6C

!--- Configure NTPv4 authentication.

Switch_3560(config)#ntp authenticate

!--- Define an authentication key.

Switch_3560(config)#ntp authentication-key 30 md5 keyname

!--- Authenticate the identity of a system to which NTPv4 will synchronize.

Switch_3560(config)#ntp trusted-key 30

!--- Configure the source address in NTPv4 packet.

Switch_3560(config)#ntp source FastEthernet 0/1

!--- Periodically update the calendar from NTPv4 time source.

Switch_3560(config)#ntp update-calendar

!--- Save the configurations in the device.

Switch_3560(config)#copy running-config startup-config

Switch_3560(config)#exit

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

- Utilisez la commande show clock afin d'afficher l'heure et la date de l'horloge du logiciel système.

- Utilisez la commande show ntp associations afin d'afficher l'état des associations NTP.

- Utilisez la commande show ntp status afin d'afficher l'état de NTPv4.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Commutateurs Cisco Catalyst, série 3560

- Page de support NTP

- Support pour commutateurs

- Prise en charge de la technologie de commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems