Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Versions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - New York

MGX 8220 FRSM - New York

BPX 8600 - New York

MC 3810 - New York

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - Jakarta

MGX 8220 FRSM - Jakarta

BPX 8600 - Jakarta

MC 3810 - Jakarta

Vérification

Dépannage

Commandes show

version

dsplns

dspln

dspdsx3lns

dspports

dspimagrp

dspimainfo

dspplpp

dspimagrpcn

dspimalncnt

dspimaln

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des informations de configuration pour connecter deux commutateurs BPX 8600 à des liaisons à bande étroite. Chaque commutateur BPX 8600 est équipé d'un concentrateur de périphérie MGX 8220 connecté en tant qu'étagère d'alimentation. L'équipement du site du client (CPE) est connecté à l'étagère d'alimentation. Un groupe de liaisons IMA (multiplexage inverse sur ATM) T1 est établi entre deux modules de services IMATM-8T3T1/B MGX 8220. Une liaison T3 est établie entre chaque module de service BPX 8600 BXM-T3 et le MGX8220 IMATM-8T3T1/B correspondant. Deux routeurs Cisco multicanaux (MC) 3810 avec interfaces Frame Relay sont connectés à chacun des modules de service Frame Relay (FRSM)-8T1 du MGX 8220. La connectivité IP entre deux routeurs Cisco MC 3810 est assurée par une connexion d'interconnexion de réseau (NIW). Les modules de service MGX 8220 FRSM-8T1 fournissent la conversion NIW. Les commutateurs BPX 8600 fournissent la fonction de commutation pour cette connexion.

Remarque : Ce document est conçu pour vous aider à configurer l'équipement Cisco. Ce n'est pas un substitut à une conception et à une planification réseau appropriées que vous pouvez réaliser avec votre ingénieur commercial Cisco, votre ingénieur système ou votre responsable de compte.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Commutateurs BPX 8600

- Concentrateurs de périphérie MGX 8220

- Routeurs MC 3810

- Cartes IMATM/B MGX 8220

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Versions

Les versions utilisées dans ce document sont basées sur des versions généralement disponibles et ne sont pas conçues comme des exigences strictes. Lisez les notes de version applicables afin de vérifier que les interfaces et les configurations requises sont prises en charge sur chacune des plates-formes.

- MC 3810

Logiciel : Logiciel Cisco IOS® Version 12.0(3) et 12.0(4)T

Matériel : Cisco MC 3810 avec interface de liaison multiflex T1 (MFT)

- MGX 8220

Les deux concentrateurs de périphérie Cisco MGX 8220 utilisent la même version de microprogramme et la même configuration matérielle Cisco.

Micrologiciel : version 5.0.14 de Cisco et versions appropriées du matériel et du micrologiciel du module de service sur les deux MGX 822.

Matériel : un module de service Cisco IMATM modèle B est utilisé pour les IMA conformes à la norme ATM Forum. Quatre liaisons T1 sont utilisées entre les deux modules de service IMATM 8T3T1/B sur chacun des concentrateurs Edge MGX 8220. Les modules de service IMATM/B utilisent des connecteurs RJ48 pour les lignes T1 et un connecteur coaxial pour la ligne T3. Le port T3 de chacun des modules de service IMATM 8T3T1/B est connecté au port BXM-T3 respectif des commutateurs BPX 8600. Le module de service FRSM-8T1 utilise des connecteurs RJ48 et se connecte à l'interface MFT MC 3810 correspondante.

- BPX 8600

Les deux commutateurs BPX 8600 utilisent la même version du logiciel de commutation Cisco.

Logiciel - Logiciel de commutateur Cisco version 9.1.18 et les versions appropriées du matériel et du micrologiciel de la carte, comme indiqué dans les Notes de version.

Matériel : le commutateur BPX 8600 est connecté au module d'alimentation MGX 8220 avec un ensemble de cartes BNI (Broadband Network Interface)-T3. Le jeu de cartes BXM-T3 se connecte au module de service IMATM/B MGX 8220. Le module de service BXM-T3 utilise des connecteurs SMB (Service Message Block). Le module de service BNI-T3 utilise des connecteurs coaxiaux.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : utilisez l'outil de recherche de commandes (clients enregistrés uniquement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

Remarque : établissez toutes les connexions physiques avant de créer des configurations.

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - New York

- MGX 8220 FRSM - New York

- BPX 8600 - New York

- MC 3810 - New York

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B—Jakarta

- MGX 8220 FRSM—Jakarta

- BPX 8600 - Jakarta

- MC 3810 - Jakarta

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - New York

Ajoutez les lignes de la carte IMATM-8T3T1/B à inclure dans le groupe IMA (multiplexage inverse sur ATM).

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 1

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 2

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 3

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 4

Vérifiez toutes les lignes et effacez les alarmes avant d'ajouter des lignes au groupe IMA. Il est recommandé d'utiliser des lignes contiguës dans un groupe IMA. Cependant, il n'est pas nécessaire. Un groupe IMA peut être composé des lignes 1, 3, 4 et 5.

Remarque : le tramage de ligne et le codage de ligne des T1 entre les deux modules de service IMATM/B doivent correspondre.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

8.1   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.2   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.3   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.4   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspalms -ds1

Line  AlarmState   StatisticalAlarmState

----  -----------  ---------------------

8.1  No Alarms    No Statistical Alarms

8.2  No Alarms    No Statistical Alarms

8.3  No Alarms    No Statistical Alarms

8.4  No Alarms    No Statistical Alarms

Ajoutez le groupe IMA et incluez toutes les lignes ajoutées dans le groupe.

mgx8220a1.1.8.IMATMB.a > addimagrp 1 2 1.2.3.4 1

where:

1

Numéro de groupe IMA : la valeur est comprise entre 1 et 8

2

Type de port : 1- UNI, 2- NNI, 3- STI, 4- Unités de liaison virtuelles (STI dans UNI)

1.2.3.4

Liste des liens : liste des liens séparés par des points

1

nombre minimum de liens : nombre minimum de liens pour la formation de groupe ; valeur comprise entre 1 et 8. Ce nombre doit être identique à chaque extrémité du groupe IMA.

Ajoutez une route de canal pour le groupe IMA avec la commande addchrte. Cette commande crée une liste de mappage VPI (Virtual Path Identifier) sur l'IMATM et définit les cellules qui sont routées vers quel groupe IMA. Si un seul groupe IMA est défini et que la plage VPI envoyée à partir de l'équipement connecté (ici, le BPX 8600) n'est pas connue, spécifiez la plage VPI entière.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addchrte 1 1 0 4095

where:

1

Numéro de plage : plage de valeurs comprise entre 1 et 128

1

Numéro de liaison IMA : la valeur est comprise entre 1 et 8.

0

Minute. Valeur VPI : 0-255 (UNI/VpTrkUNI), 0-1023(STI), 0-4095(NNI)

4095

Maximum. Valeur VPI : 0-255 (UNI/VpTrkUNI), 0-1023(STI), 0-4095(NNI). Dans ce cas, le type de port est NNI, donc le maximum. La valeur 4095 est utilisée.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspaimgrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)   : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4 --> verify all configured links are present.

ImaGroupRxImaId                   : 0x2

ImaGroupTxImaId                  : 0x2

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

Type <CR> to continue, Q<CR> to stop:

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 3

Vérifiez que la configuration du brouillage de charge utile du port IMATM-8T3T1/B est identique aux deux extrémités de la liaison IMA. Le brouillage de charge utile a été développé afin de s'assurer que la charge utile des cellules ATM ne ressemble pas à un en-tête de cellule. Elle n'est significative que localement. Plus précisément, chaque côté d’une interface ATM doit avoir la même valeur de brouillage de charge utile, mais toutes les interfaces ATM du réseau ne nécessitent pas la même configuration.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured   Lines present   Tol Diff  Port e

rate   rate                                     Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------   --------------- --------- ------

8.1   NNI     14364    3591  1.2.3.4           1.2.3.4           275       Active

NextPortNumAvailable:  8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

MGX 8220 FRSM - New York

Vérifiez les lignes existantes.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

9.1   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.2   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.3   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.4   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

Activez la ligne connectée au routeur MC 3810.

Remarque : le tramage de ligne et le codage de ligne pour le T1 entre le module de service Frame Relay (FRSM) et le MC 3810 doivent correspondre.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addln 1

Enable the logical port and configure for Frame Relay service.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addport 1 1 2 1 24 1

where:

1

numéro de port : les valeurs comprises entre 1 et 192 sont acceptées pour T1 et 1 à 2481.

1

numéro de ligne : la valeur est comprise entre 1 et 8.

2

Vitesse DS0—1 pour 56 K, 2 pour 64 K

1

emplacement de début : emplacement de début dans 1 base

24

nombre de logements : nombre de logements de temps DS0 attribués à

1

type de port : valeurs 1-3, 1=frame relay, 2=FUNI mode-1a, 3=frForward

Configurez le port logique pour utiliser la signalisation LMI (Local Management Interface). Cet exemple utilise StrataLMI avec des mises à jour asynchrones activées et une LMI améliorée désactivée.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > cnfport 1 S 2 n

1

numéro de port : les valeurs comprises entre 1 et 192 sont acceptées pour T1 et 1 à 2481.

S

Signalisation LMI— (N)one (S)trataLMI au-AnnexAUNI du-AnnexDUNI an-AnnexANNI dn-AnnexDNNI. Doit correspondre à LMI sur MC3810.

2

Ass UPD/UFS—(UPD = État de la mise à jour, UFS = État complet non sollicité) (n ou 1) = les deux dis, (y ou 2) = UPD en, 3 = UFS en, 4 = les deux en

n

LMI amélioré : (N ou n) désactiver (Y ou y) activer

Affichez et vérifiez la configuration du port logique.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dspports

Port   Ena/Speed EQServ  SignalType   T391 T392 N391 N392 N393   Type   AlarI

Ratio

-------- --- ----- ------ ------------ ---- ---- ---- ----  ---- -------- -----

9.1.1    Mod/1536k   1     StrataLMI      10   15     6    3    4 frameRel  No f

Number of ports:               1

PortDs0UsedLine1:              0x00ffffff

PortDs0UsedLine2:              0x00000000

PortDs0UsedLine3:              0x00000000

PortDs0UsedLine4:              0x00000000

PortDs0UsedLine5:              0x00000000

PortDs0UsedLine6:              0x00000000

PortDs0UsedLine7:              0x00000000

PortDs0UsedLine8:              0x00000000

PortNumNextAvailable:          154

Syntax : dspports

Maintenant, ajoutez la connexion et activez la fonction d’interconnexion de réseaux.

Remarque : les valeurs de connexion ne sont pas optimisées et ne sont utilisées que par exemple.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addchan 100 1 100 1536000 1

where:

1

numéro de canal : la valeur est comprise entre 16 et 1015.

100

numéro de port : les valeurs comprises entre 1 et 192 sont acceptées pour T1 et 1 à 2481.

1

Numéro DLCI : la valeur est comprise entre 0 et 1 023. Doit correspondre à DLCI sur MC3810.

1536000

débit garanti : 0-1536000 bits/s pour T1 ; 0-2048000 bits/s pour E1

1

chan type : valeurs 1-5, 1=NIW 2=SIW-transparent 3=SIW-xlation 4=FUNI 5=frForward

BPX 8600 - New York

Ajoutez le MGX 8220 en tant que module d'alimentation au commutateur BPX 8600 à l'aide de la commande addShelter. Avant d'ajouter l'étagère au commutateur, activez la liaison T3 à l'aide de la commande uptrk.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:28 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

2.1    T3       Clear - OK                              -

Last Command: uptrk 2.1

Next Command:

Vérifiez le trunk et effacez toutes les alarmes avant d'émettre la commande addShelter.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18    Sept. 28 2000  08:31 PST

BPX 8600 Interface Shelf Information

Trunk    Name      Type          Part Id   Ctrl Id   Alarm

2.1     mgx8220a  AXIS             -         -      MIN

Last Command: addshelf 2.1 A

Shelf has been added

Next Command:

Activez maintenant la liaison T3 sur le BXM-T3 vers le MGX 8220 IMATM/B à l'aide de la commande uptrk.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:31 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

1.4    T3       Major - AIS (BLU)                       -

2.1    T3       Clear - OK

mgx8220a(AXIS)

Last Command: uptrk 1.4

Next Command:

Le débit de transmission par défaut pour une liaison T3 sur le commutateur BPX est de 96 000 cellules par seconde (cps). Réduisez la valeur du débit de transmission pour cette liaison afin de faire correspondre la valeur à celle de quatre T1 par avec la commande cnftrk. La valeur est arrondie par le commutateur.

bpx8600a             TN    StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:39 PST

TRK  1.4 Config    T3    [9962 cps]     BXM slot:     1

Transmit Rate:        10000               VPC Conns disabled:    No

Subrate data rate:     --                  Line framing:          PLCP

Line DS-0 map:         --                       coding:           --

Statistical Reserve:   1000    cps              recv impedance:   --

Idle code:             7F hex                   cable type:       --

Max Channels/Port:     256                            length:     0-225 ft.

Connection Channels:   256                 Pass sync:             Yes

Traffic:   V,TS,NTS,FR,FST,CBR,VBR,ABR     Loop clock:            No

SVC Vpi Min:           0                   HCS Masking:           Yes

SVC Channels:          0                   Payload Scramble:      No

SVC Bandwidth:         0      cps          Frame Scramble:        --

Restrict CC traffic:   No                  Virtual Trunk Type:    --

Link type:             Terrestrial         Virtual Trunk VPI:     --

Routing Cost:          10                  Deroute delay time:    0 seconds

Last Command: cnftrk 1.4 10000

Next Command:

Remarque : La ligne principale 1.4 est en état d'alarme car le côté distant de la ligne principale n'est pas activé. L’agrégation passe de Alarm à Clear Ok uniquement lorsque les deux côtés de l’agrégation ont été activés.

MC 3810 - New York

r3810a#conf t

r3810a(config)#cont t1 0

r3810a(config-controller)#framing esf

r3810a(config-controller)#linecode b8zs

r3810a(config-controller)#channel-group 0 timeslots 1-24 speed  64

r3810a(config-controller)#no shut

r3810a(config-controller)#int s0:0

r3810a(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

r3810a(config-if)#encapsulation frame-relay

r3810a(config-if)#frame-relay map ip 2.2.2.1 100 broadcast

-> associate the DLCI to the IP address

r3810a(config-if)#no shut

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - Jakarta

La configuration du module de service IMATM/B MGX 8220 est identique à celle du module IMATM/B MGX 8220 pour New York. Répétez les étapes répertoriées pour cette configuration afin de configurer l'IMATM/B.

MGX 8220 FRSM - Jakarta

La configuration du module de service FRSM MGX 8220 est identique à celle du module FRSM MGX 8220 pour New York. Répétez les étapes répertoriées dans cette configuration afin de configurer le FRSM.

BPX 8600 - Jakarta

Ajoutez le MGX 8220 en tant que module d'alimentation au commutateur BPX 8600. Activez la liaison BXM-T3, comme indiqué dans ce document, pour le BPX 8600 à New York. En outre, configurez le débit de transmission pour une liaison BXM-T3 afin de correspondre à l'autre extrémité de la liaison.

Ajoutez l'agrégation entre les noeuds à l'aide de la commande addtrk. Cette commande est exécutée sur l’un des noeuds qui termine l’agrégation. Une agrégation doit être exempte d'alarmes majeures avant de pouvoir l'ajouter.

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

TRK       Type     Current Line Alarm Status               Other End

2.1      T3       Clear - OK                              mgx8220b(AXIS)

13.1      T3       Clear - OK                              bpx8600a/1.4

Last Command: addtrk 13.1

Next Command:

Maintenant, ajoutez la connexion sur le commutateur BPX 8600 avec la commande addcon.

addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * *

Add these connections (y/n)?y

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

Local           Remote      Remote                             Route

Channel         NodeName    Channel         State  Type        Avoid COS O

2.1.9.300       bpx8600a    2.1.9.100       Ok     atfr                0  L

Last Command: addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * * Y

Vérifiez la connexion ajoutée :

bpx8600b       TN   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sep. 28 2000 09:47 PST

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)    % Util    CDVT(0+1)    FBTC       SCR           MBS     PLC

3000/3000   100/100  250000/250000   y      3000/3000     1000/1000    3

Owner: LOCAL  Restriction: NONE  COS: 0

Path:   bpx8600b13.1-- 1.4bpx8600a

Pref:   Not Configured

bpx8600b      BNI-T3    : OK           bpx8600a  BNI-T3    : OK

Line  2.1 : OK                     Line  2.1 : OK

OAM Cell RX: Clear                 NNI       : OK

NNI       : OK

This Command: dspcon 2.1.9.300

Continue?y

--------------------------------------------------------------------------------

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)        % Util       CDVT(0+1)            SCR               MBS

3000/3000        100/100     250000/250000      3000/3000         1000/1000

Policing    VC Qdepth     EFCI         IBS

3      1280/1280     35/35        1/1

Last Command: dspcon 2.1.9.300

Next Command:

MC 3810 - Jakarta

La configuration du MC 3810 est également identique à celle du MC 3810 pour New York. Répétez les étapes répertoriées pour cette configuration afin de configurer l'IMATM/B.

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Remarque : Consulter les renseignements importants sur les commandes de débogage avant d’utiliser les commandes de débogage.

Commandes show

Résumé des commandes :

- version

- dsplns

- dspln

- dspdsx3lns

- dspports

- dspimagrp

- dspimainfo

- dspplpp

- dspimalncnt

- dspimaln

version

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > version

***** Cisco Systems, Inc. AXIS IMATM Card *****

Firmware Version    = 5.0.12

Backup Boot version =  IMA_BT_1.0.02

IMATM Xilinx file = imatm_b_xilinx.h

VxWorks (for Cisco Systems, Inc.) version 5.1.1-R3000.

Kernel: WIND version 2.4.

Made on Thu Jun 22 11:22:38 PDT 2000.

Boot line:

dsplns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type     Status/Coding      Length     XmtClock Alarm Stats

Type                                             Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

8.1  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.2  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.3  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.4  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.5  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

dspln

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspln 1

LineNum:                   1

LineConnectorType:         RJ-48

LineType:                  dsx1ESF

LineEnable:                Enabled

LineCoding:                dsx1B8ZS

LineLength:                0-131 ft

LineXmtClockSource:        LocalTiming

LineLoopbackCommand:       NoLoop

LineSendCode:              NoCode

LineUsedTimeslotsBitMap:   0xffffffff

LineLoopbackCodeDetection: codeDetectDisabled

LineBERTEnable:            Disable

LineNumOfValidEntries: 8

dspdsx3lns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspdsx3lns

Line       Type        Coding      Length       Criteria   AIScBitsCheck

----  --------------  --------  -------------  ----------- -------------

8.1   dsx3CbitParity  dsx3B3ZS  LessThan225ft  3 out of 8  Ignore C-bits

LineNumOfValidEntries: 1

Syntax : dspdsx3lns

dspports

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured  Lines    present   Tol Diff  Port

rate   rate                                       Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------  ---------------    --------- -----

8.1    NNI     14364  14364     1.2.3.4          1.2.3.4             275      Active

NextPortNumAvailable:  4

Syntax : dspimagrps (or dspaimgrps)

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimagrp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)    : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4  -->  all the configured links are present

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 1

ImaGroupTxImaId                   : 0x0

ExpectedGroupRxImaId              : 0x1

dspimainfo

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimainfo

Link  Group    NeTx         NeRx      FeTx          FeRx    TxLID  RxID

State       State      State        State

------------------------------------------------------------------

1   1   Active        Active       Active        Active       0   0

2   1   Active        Active       Active        Active       1   1

3   1   Active        Active       Active        Active       2   2

4   1   Active        Active       Active        Active       3   3

dspplpp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

dspimagrpcn

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrpcnt 1

IMA Group number:                            1

Ne Number of failures                    :   0

dspimalncnt

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimalncnt 1 1

IMA group number                 : 1

Line number                      : 1

Icp Cells Received               : 2564790

Icp Errored Cells Recvd          : 0

Ima Violations Count             : 0

Ima OIF anomalies                : 1

Ima Ne Severely Errored Seconds : 10

Ima Fe Severely Errored Seconds : 1

Ima Ne Unavailable Seconds       : 36

Ima Fe Unavailable Seconds       : 0

Ima NeTx Unusable Seconds        : 1

Ima NeRx Unusable Seconds        : 37

Ima FeTx Unusable Seconds        : 1

Ima FeRx Unusable Seconds        : 1

Ima FeTx Num. Failues            : 1

Ima FeRx Num. Failures           : 1

# HEC errored cells              : 0

# HEC errored seconds            : 0

# Severely HEC errored seconds  : 0

Syntax : dspimalncnt (or dspaimlncnt) imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimaln

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimaln 1 1

IMA Group number                  : 1

Link number                       : 1

ImaLink TxLId                     : 0x0

ImaLink RxLId                     : 0x0

LinkNeRxState                     : Active

LinkNeTxState                     : Active

LinkNeRxFailureStatus             : No Failure

LinkFeRxState                     : Active

LinkFeTxState                     : Active

LinkFeRxFailureStatus             : No Failure

LinkRelDelay                      : 0

LinkRxTestPattern                 : 255

Ne Link Tx Num Failures           : 1

Ne Link Rx Num Failures           : 1

Syntax : dspimaln imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

Informations connexes

- Exemple de configuration IMA AUSM-8T1/B-to-3620

- Guide aux nouveaux noms et couleurs pour les produits de commutation de réseau WAN