Introduction

Le point d'accès double radio sans fil AC/N WAP581 avec réseau local (LAN) 2,5 GbE offre une connectivité sans fil sécurisée et fiable. Il vous permet d'améliorer votre couverture Wi-Fi et votre connectivité grâce à la technologie radio bibande simultanée. Doté d'interfaces LAN Gigabit Ethernet avec PoE (Power over Ethernet), le point d'accès bibande sans fil AC WAP581 hautes performances facilite l'installation flexible et réduit les coûts de câblage.

Pour fournir un accès hautement sécurisé aux invités et aux autres utilisateurs, le WAP581 dispose d'un portail captif avec plusieurs options d'authentification et la possibilité de configurer les droits, les rôles et la bande passante.

Cet article vous présente le point d'accès double radio sans fil AC/N WAP581 avec LAN 2,5 GbE

Caractéristiques du produit

- Multiutilisateur 4 x 4, entrées multiples, sorties multiples (MU-MIMO) sur 5 GHz

- Technologie MIMO 3x3 sur 2,4 GHz

- LAN Gigabit Ethernet double

- Ethernet écoénergétique

- Agrégation de liaisons

- Analyse spectrale sans fil intégrée

- Portail captif

- Configuration par point unique

- Prise en charge de FindIT Network Management

Vues du produit

Vue avant

Vue arrière

Vue inférieure

Contenu du package

a.)        b.)

c.)        d.)

a.) WAP581 Point d'accès bibande sans fil AC/N avec LAN 2,5 GbE

b.) Câble Ethernet

c.) Plaque de montage

d.) Vis de montage et ancrages

Exigences minimales

- Un ordinateur prenant en charge l'un des navigateurs suivants :

- Internet Explorer 9.0 ou version ultérieure

- Une version récente de Chrome, Firefox ou Safari

- Un ou plusieurs commutateurs réseau Ethernet avec PoE, injecteur PoE ou adaptateur secteur externe

- Outils d'installation du matériel

Paramètres par défaut

Paramètre

Valeur par défaut

Nom d’utilisateur

cisco

Mot de passe

cisco

Adresse IP LAN

Adresse DHCP attribuée par le serveur

Adresse IP du LAN de secours

192.168.1.245

Subnet Mask (Masque de sous-réseau)

255.255.255.0

Détails techniques

Voyants d'état

Étiquette

Activité

Description

Alimentation

Off (désactivé)

Le WAP581 est hors tension.

Solide (vert)

Le WAP581 est normal ; Aucun client sans fil n'est connecté.

Clignotant (vert)

Le périphérique démarre

Solide (bleu)

Le WAP581 est normal ; Au moins un client sans fil est connecté.

Clignotant (bleu)

Le WAP581 met à niveau le micrologiciel.

Solide (rouge)

Le WAP581 n'a pas pu démarrer avec les deux images du micrologiciel.

Cycle clignotant vert et bleu

Les nouvelles mises à jour du micrologiciel peuvent être téléchargées sur cisco.com.

Ethernet : Vert gauche

Off (désactivé)

Pas de liaison Ethernet.

Solide (vert)

La liaison Ethernet est active

Clignotant (vert)

Transmission ou réception de données.

Ethernet n° 0 : Vert droit

Off (désactivé)

La liaison Gigabit Ethernet est active

Vert fixe

Liaison 2.5 Gigabit Ethernet active

Ethernet no 1 : Vert droit

Off (désactivé)

La liaison Fast Ethernet est active

Solide (vert)

La liaison Gigabit Ethernet est active

Pour en savoir plus sur la spécification du produit du WAP581, cliquez Note:ici.

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco