Introduction

Le point d'accès WAP361 Wireless-AC/N à double plaque murale radio avec PoE utilise une radio bibande simultanée pour améliorer la couverture et la capacité des utilisateurs. Les interfaces LAN Gigabit Ethernet avec PoE (Power over Ethernet) facilitent l'installation flexible et réduisent les coûts de câblage et de câblage.

Pour fournir un accès invité hautement sécurisé aux visiteurs et aux autres utilisateurs, le WAP361 prend en charge un portail captif avec plusieurs options d'authentification et la possibilité de configurer les droits, les rôles et la bande passante. Configurez un cluster de WAP pour une itinérance transparente au sein d'un campus et gérez-les via une adresse IP unique.

Caractéristiques du produit

- Prise en charge simultanée de la radio bibande jusqu'à 1,2 Gbit/s sur les deux radios pour tirer le meilleur parti de la capacité et de la couverture

- La configuration par point unique, technologie sans contrôleur, simplifie le déploiement et la gestion de plusieurs points d'accès sans nécessiter de matériel supplémentaire

- Cinq interfaces LAN Gigabit Ethernet peuvent permettre une liaison ascendante haut débit vers le réseau câblé et la prise en charge de l'agrégation de liaisons pour augmenter la bande passante globale entre les deux ports

- Une prise en charge de portail captif facilite un accès invité personnalisé hautement sécurisé avec plusieurs droits et rôles

- Une installation simple via un Assistant de configuration et une configuration intuitive basée sur le Web facilitent un déploiement et une configuration rapides et simples en quelques minutes

- La prise en charge de la technologie PoE (Power over Ethernet) facilite l'installation sans frais supplémentaires de câblage

- Plusieurs antennes internes

- Conçu pour être monté sur un mur et des boîtiers de jonction dans une orientation verticale avec une vis de sécurité supplémentaire sur le dessus.

- La qualité de service (QoS) intelligente donne la priorité au trafic réseau afin de garantir le fonctionnement optimal des applications réseau critiques

- La prise en charge d'IPv6 vous permet de déployer des applications réseau et des systèmes d'exploitation futurs sans mise à niveau coûteuse.

Contenu du package

a)             b)

c)      d)

e)

a) Point d'accès WAP361 Wireless-AC/N double radio avec plaque murale PoE

b) Câble Ethernet

c) Guide de démarrage rapide

d) Support de montage mural

e) Kit de montage mural

Exigences minimales

- Commutateur ou routeur avec prise en charge PoE, injecteur PoE ou adaptateur secteur

- Navigateur Web Java pour la configuration Web

Paramètres par défaut

Paramètre

Valeur par défaut

Nom d’utilisateur

cisco

Mot de passe

cisco

Adresse IP LAN

192.168.1.1

IP LAN de secours

192.168.1.245

Masque de sous-réseau

255.255.255.0

Détails techniques

Schéma du produit

Vue du panneau avant et droit

Le panneau avant affiche le logo Cisco et le voyant multifonction, ainsi que le panneau latéral droit, le logement de verrouillage Kensington et le port de l'adaptateur 48 V CC.

Vue du panneau arrière

Sur le panneau arrière, vous pouvez voir l'autocollant qui présente certaines informations sur le périphérique, telles que le numéro de modèle exact avec la description du périphérique, les spécifications d'alimentation, le numéro de série, l'adresse MAC et d'autres informations vitales. Le bouton Reset (Réinitialisation) et un des cinq ports Gigabit Ethernet (GE) sont également situés à l'arrière.

Vue du panneau inférieur

Le panneau inférieur présente les quatre ports Ethernet, un port PoE et quatre des cinq ports Gigabit Ethernet.

LED multifonction

Ce voyant indique l'état du périphérique en fonction de son état.

Fonction

Nom de la DEL

Comportement des DEL

LED système multifonction

Alimentation

Off (désactivé)

Le WAP361 est hors tension

Bleu

Solide : au moins un client sans fil est connecté au WAP.

Clignotant : mise à niveau du micrologiciel en cours

Vert

Solide : aucun client sans fil n'est connecté

Clignotant : le WAP361 démarre

Rouge

Solide - Le WAP361 ne démarre pas avec les deux images du micrologiciel

DEL LINK/ACT

DEL LINK/ACT

Situé à gauche du port. La lumière s'allume en permanence lorsqu'une liaison entre le port correspondant et un autre périphérique est détectée. Le voyant clignote lorsque le port passe du trafic.

DEL PoE

DEL PoE

(orange) Situé à droite du port. La lumière s'allume en permanence lorsque le périphérique connecté au port correspondant est alimenté.

Note: Pour en savoir plus sur les caractéristiques du produit et du matériel du point d'accès WAP361 Wireless-AC/N Dual Radio Wall Plate Access Point avec PoE, cliquez ici.

Contenu connexe :

- Options de montage intérieur du WAP361

- Montage mural du point d'accès à plaque murale sans fil ACN double radio WAP361 avec PoE

- Configuration de l'affichage des voyants sur WAP150 et WAP361

- Configuration des paramètres radio de base sur WAP150 et WAP361

- Configuration des paramètres radio avancés sur WAP361

- Activer l'indicateur de bande sur un point d'accès sans fil

- Configuration des paramètres SNMP généraux sur les points d'accès WAP361 et WAP150