Objectif

> Le point d'accès double radio sans fil AC/N Cisco WAP150 avec PoE (Power over Ethernet) offre un moyen simple et économique d'étendre un réseau mobile hautes performances plus sécurisé à vos employés et invités afin qu'ils puissent rester connectés n'importe où au bureau. Cette solution flexible vous permet de connecter des dizaines d'employés et peut être adaptée à des utilisateurs supplémentaires et à des besoins métier en constante évolution.

Cet article explique les spécifications et les exigences du point d'accès WAP150 avec PoE.

Périphériques pertinents

- WAP150

Version du logiciel

- 1.0.0.13

Spécifications du WAP150

Spécification

Description

Normes

IEEE 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (authentification de sécurité), 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning Tree) Arborescence), 802.11i (sécurité WPA2), 802.11e (qualité de service sans fil), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Ports

Détection automatique Gigabit Ethernet LAN

Type de câblage

Catégorie 5e ou supérieure

Antennes

Antennes internes optimisées pour une installation sur un mur ou un plafond

Voyants LED

1 voyant multifonction

Système d'exploitation

Linux

Interfaces physiques

Ports

Ethernet 10/100/1000, avec prise en charge de 802.3af /at PoE, port d'alimentation pour adaptateur CA (inclus)

Boutons

Bouton de réinitialisation, bouton de mise sous tension/hors tension

Emplacement de verrouillage

Emplacement de verrouillage Kensington

DEL

1 voyant

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques

(L x P x H)

5,31 x 5,31 x 1,5 pouces (135 x 135 x 38 mm)

Poids

0,77 lb ou 350 g

Fonctionnalités réseau

Prise en charge VLAN

Oui

Nombre de VLAN

1 VLAN de gestion plus 8 VLAN pour SSID

demandeur 802.1X

Oui

Mappage SSID-VLAN

Oui

Sélection de canal automatique

Oui

Spanning Tree

Oui

Équilibrage de charge

Oui

IPv6

Oui

- Prise en charge de l'hôte IPv6

- RADIUS IPv6, syslog, NTP (Network Time Protocol)

Couche 2

VLAN 802.1Q, 8 VLAN actifs plus 1 VLAN de gestion

Sécurité

WPA, WPA2

Oui, y compris Enterprise

Contrôle d'accès

Oui, liste de contrôle d'accès de gestion (ACL) plus ACL MAC

Gestion sécurisée

HTTPS

Diffusion SSID

Oui

Détection des points d'accès indésirables

Oui

Montage et sécurité physique

Options de montage multiples

Bureau ou mur

Verrouillage de sécurité physique

Emplacement de verrouillage Kensington

Qualité de service

QoS

Spécification du trafic et du multimédia Wi-Fi (WMM TSPEC), QoS client

Performances

Débit sans fil

Débit de données pouvant atteindre 1,2 Gbit/s (le débit réel varie)

Assistance utilisateur recommandée

Jusqu'à 64 utilisateurs connectés, 10 utilisateurs actifs par radio

Gestion de points d'accès multiples

Configuration par point unique

Oui

Nombre de points d'accès par cluster

4

Clients actifs par cluster

120

Configuration

Interface utilisateur Web

Interface utilisateur Web intégrée pour une configuration facile basée sur navigateur (HTTP, HTTPS)

Gestion

Protocoles de gestion

Navigateur Web, protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gestion à distance

Oui

Journalisation des événements

Syslog local, distant, alertes par e-mail

Diagnostics du réseau

Journalisation et capture de paquets

Mise à niveau du micrologiciel Web

Mise à niveau du micrologiciel via un navigateur Web, fichier de configuration importé ou exporté

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Hôte IPv6

Oui

Redirection HTTP

Oui

Accès sans fil

Fréquence

Deux radios simultanées (2,4 et 5 GHz)

Type de radio et de modulation

Double radio, multiplexage par répartition orthogonale des fréquences (OFDM)

Réseau local sans fil (WLAN)

802.11n/ac

2 MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) avec 2 flux spatiaux à 5 GHz

MIMO 2x2 avec 2 faisceaux spatiaux à 2,4 GHz

Canaux 20, 40 et 80 MHz pour 802.11ac

20 et 40 MHz pour 802.11n

Débit de données PHY jusqu'à 1,2 Gbit/s

802.11 Sélection dynamique de la fréquence (DFS)

Débits de données pris en charge

802.11a/b/g :

- 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

- 802.11n : 6,5 à 300 Mbits/s

- Bande passante de 20 MHz : MCS 0-15 pour les débits de données pris en charge

- Bande passante de 40 MHz : MCS 0-15 pour les débits de données pris en charge

- 802.11ac : 6,5 à 867 Mbits/s

- Bande passante de 20 MHz : MCS 0-9 pour les débits de données pris en charge

- Bande passante de 40 MHz : MCS 0-9 pour les débits de données pris en charge

- Bande passante de 80 MHz : MCS 0-9 pour les débits de données pris en charge

Bande de fréquences et canaux d'exploitation

Domaine réglementaire A/B

- 2,412 à 2,462 GHz ; 11 canaux

- 5,180 à 5,240 GHz ; 4 canaux

- 5,260 à 5,320 GHz ; 4 canaux

- 5,500 à 5,700 GHz ; 8 canaux

- 5,745 à 5,825 GHz ; 5 canaux

Domaine réglementaire E :

- 2,412 à 2,472 GHz ; 13 canaux

- 5,180 à 5,240 GHz ; 4 canaux

- 5,260 à 5,320 GHz ; 4 canaux

- 5,500 à 5,700 GHz ; 8 canaux

Domaine réglementaire C :

- 2,412 à 2,462 GHz ; 11 canaux

- 5,180 à 5,240 GHz ; 4 canaux

- 5,260 à 5,320 GHz ; 4 canaux

- 5,745 à 5,825 GHz ; 5 canaux

Domaine réglementaire K :

- 2,412 à 2,472 GHz ; 13 canaux

- 5,180 à 5,240 GHz ; 4 canaux

- 5,260 à 5,320 GHz ; 4 canaux

- 5,500 à 5,620 GHz ; 7 canaux

- 5,745 à 5,805 GHz ; 4 canaux

Canaux sans chevauchement

2,4 GHz

- 802.11b/g

- 20 MHz : 3

- 802.11n

- 20 MHz : 3

5 GHz

- 802.11a

- 20 MHz : 21

- 802.11n

- 20 MHz : 21

- 40 MHz : 9

- 802.11ac

- 20 MHz : 21

- 40 MHz : 9

- 80 MHz : 4

Isolement sans fil

Isolation sans fil entre les clients

Antennes externes

Aucune

Antennes internes

Antenne PIFA (Fixed Planar Inverted-F) interne

Gain de l'antenne en dBi

Gain maximal d'antenne de 3,61 dBi sur 2,4 GHz Gain maximal d'antenne de 3,85 dBi sur 5 GHz

Système de distribution sans fil (WDS)

Oui

Itinérance rapide

Oui

Plusieurs SSID

8

Carte VLAN sans fil

Oui

Sécurité WLAN

Oui

WMM (Wi-Fi Multimedia)

Oui, avec économie d'énergie automatique non planifiée

Modes de fonctionnement

Point d'accès

Mode point d'accès, pontage WDS, mode pont de groupe de travail

Environnement

Options d'alimentation

Commutateur Ethernet IEEE 802.3af

Injecteur de puissance Cisco - SB-PWR-INJ2-xx

Adaptateur CA - SB-PWR-12 V/1.5 Un adaptateur secteur dans un boîtier

Alimentation POE

Puissance maximale : 9,5 W

Conformité

Sécurité :

- UL 60950-1

- CAN/CSA-C22.2 No 60950-1

- CE 60950-1

- EN 60950-1

Homologations radio :

- FCC Part 15.247, 15.407

- RSS-210 (Canada)

- EN 300.328, EN 301.893 (Europe)

- AS/NZS 4268.2003 (Australie et Nouvelle-Zélande)

EMI et sensibilité (classe B) :

- FCC parties 15.107 et 15.109

- ICES-003 (Canada)

- EN 301.489-1 et -17 (Europe)

Température de fonctionnement

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température de stockage

-20 à 70 °C (-4 à 158 °F)

Humidité en fonctionnement

10 à 85 %, sans condensation

Humidité de stockage

5 à 90 %, sans condensation

Mémoire système

256 Mo de RAM

Flash : 128 Mo

Contenu du package

- WAP150 Point d'accès bibande sans fil AC/N

- Adaptateur secteur 12 V1,5 A

- Guide de démarrage rapide

- Câble réseau Ethernet

Exigences minimales

- Commutateur ou routeur avec prise en charge PoE, injecteur PoE ou adaptateur secteur

- Configuration Web : Navigateur Web Java

Garantie

Point d'accès

Durée de vie limitée

Conclusion

Vous connaissez maintenant les bases du WAP150. Si vous souhaitez voir plus de documentation, y compris plusieurs articles sur le WAP150, consultez la page produit ici.

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco