Objectif

Une console Attendant est un module d'extension connecté au téléphone IP pour augmenter le nombre de postes pouvant être attribués au téléphone IP. Avec le SPA500S, 32 extensions supplémentaires peuvent être ajoutées. Les postes peuvent être configurés comme un poste normal, une ligne partagée, une ligne de surveillance, une montre, une superposition, un intercom ou un intercom à composer. La configuration de poste normale sur le SPA500S est identique à la configuration de poste normale pour un téléphone IP.

L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer une extension normale sur la console de réception SPA500S à l'aide de Cisco Configuration Assistant (CCA).

Note: Le SPA500DS ne fonctionne pas avec les périphériques de communication unifiée de la gamme UC500 et ne fonctionne qu'avec le périphérique de communication unifiée UC320.

Périphériques pertinents

Périphérique de la gamme · UC500

· SPA500S

Téléphone IP · gamme SPA500

Version du logiciel

· v8.6.0 [ UC540 ]

· v3.2(1) [ Cisco Configuration Assistant ]

· spa50x-30x-7-4-9c [ téléphone IP SPA509G ]

Configuration de la console de réception SPA500S avec CCA

Étape 1. Connectez-vous à Cisco Configuration Assistant (CCA) du périphérique de la gamme UC500 et choisissez Configure > Telephony > Users/Extension > Users and Phones. La fenêtre Utilisateurs et téléphones s'ouvre.

Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter un téléphone IP.

Note: Pour savoir comment ajouter un SPA500S, reportez-vous à l'article Ajouter une console de réception SPA500S connectée au téléphone IP de la gamme SPA500.

Étape 3. Dans le champ Prénom, saisissez le prénom de l'utilisateur du téléphone.

Étape 4. Dans le champ Nom, saisissez le nom de l'utilisateur du téléphone.

Étape 5. Dans le champ ID utilisateur, saisissez l'ID utilisateur de ce téléphone à utiliser lorsque vous vous connectez aux pages Web Options utilisateur de Cisco Unity Express.

Étape 6. Dans le champ Mot de passe, saisissez le mot de passe de ce téléphone.

Étape 7. Dans la zone Affectations de boutons, vous pouvez affecter des numéros et des numéros de poste aux boutons de ligne du téléphone IP. Cliquez sur le numéro de ligne que vous souhaitez configurer comme poste normal.

Étape 8. Choisissez Normal dans la liste déroulante Type de bouton pour configurer une extension normale sur la console de réception SPA500S.

Étape 9. Saisissez un numéro de poste à 3 chiffres dans le champ Poste.

Étape 10. Entrez le nom de l'étiquette du bouton dans le champ Étiquette du bouton.

Étape 11. Entrez la description du poste dans le champ Description.

Étape 12. Cliquez sur OK pour sauvegarder la configuration.