Date d'identification

23 mai 2017

Date de résolution

S/O

Produit affecté

Modèle

Version du micrologiciel

SG350XG

2.2.0.x

Description du problème

Certaines des fonctions de l'utilitaire Web du commutateur ne fonctionnent pas lors de l'utilisation du navigateur Apple Safari. Ces fonctions de l'utilitaire qui ne répondent pas incluent les boutons Reboot et Logoutbutton, ainsi que le bouton Stop de la page Locate Device.

Solution de contournement

Utilisez d'autres navigateurs tels que Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge.