Objectif

La fonction Reboot du périphérique réseau est utile lorsque certaines modifications des paramètres nécessitent un redémarrage pour appliquer complètement les paramètres de configuration, ou si le périphérique ne fonctionne pas comme prévu. Les paramètres de configuration du périphérique réseau sont reflétés après le redémarrage du périphérique.

La fonction Reset (Réinitialisation) permet de supprimer les paramètres de configuration en cours ou en cours sur le périphérique réseau et de rétablir les paramètres par défaut d'origine. La réinitialisation manuelle est recommandée lorsque l'ensemble du périphérique doit être reconfiguré, ou si vous oubliez le mot de passe et que vous ne pouvez pas récupérer par quelque moyen que ce soit, par exemple en accédant à la console à l'aide de Telnet ou de l'interface de ligne de commande (CLI).

Cet article explique comment redémarrer ou réinitialiser manuellement votre commutateur. Si vous souhaitez utiliser l'interface de ligne de commande pour la réinitialisation, cliquez ici pour accéder à la version de l'interface de ligne de commande.

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- Gamme Sx250 | 2.2.5.68 (Télécharger la dernière version)

- Série Sx300 | 1.4.7.05 (Télécharger la dernière version)

- Gamme Sx350 | 2.2.5.68 (Télécharger la dernière version)

- Gamme SG350X | 2.2.5.68 (Télécharger la dernière version)

- Gamme Sx550X | 2.2.5.68 (Télécharger la dernière version)

Redémarrer manuellement le commutateur

Important : Lorsqu'un commutateur est redémarré, le fichier de configuration en cours est supprimé. Avant de poursuivre les instructions de redémarrage, veillez à enregistrer tous les paramètres de configuration en cours pour éviter la perte de données. Si vous souhaitez obtenir de l'aide sur le redémarrage, consultez l'article Télécharger ou sauvegarder des fichiers de configuration sur un commutateur.

Étape 1

Connectez-vous à l'utilitaire Web du commutateur et sélectionnez Administration > Reboot.

Étape 2

Dans la zone Reboot, cliquez sur la case d'option correspondant à l'heure de redémarrage du commutateur.

Les options sont les suivantes :

- Immédiat - Le commutateur redémarre immédiatement après avoir cliqué sur Reboot.

- Date : le commutateur redémarre à la date et à l'heure configurées. Choisissez le mois et la date de redémarrage du commutateur, ainsi que l'heure spécifique de redémarrage du commutateur ce jour-là.

- In - Le commutateur redémarre après l'expiration de l'heure configurée. Choisissez le nombre de jours et d'heures que le commutateur attend pour redémarrer. Une fois cette durée fixe écoulée, le commutateur redémarre.

Étape 3

(Facultatif) Cochez la case Restaurer les paramètres d'usine pour redémarrer le commutateur vers la configuration d'usine par défaut.

Étape 4

(Facultatif) Cochez la case Effacer le fichier de configuration de démarrage pour effacer la configuration sur le commutateur après le redémarrage.

Étape 5

Cliquez sur Reboot pour redémarrer le commutateur.

Note: Dans cet exemple, Immediate est sélectionné et Restore to Factory Defaults est coché.

Note: La configuration automatique DHCP est activée par défaut dans les paramètres d'usine. Afin de redémarrer correctement le commutateur vers les paramètres d'usine par défaut, vous devez désactiver la configuration automatique DHCP pour que le commutateur ne télécharge pas automatiquement une configuration à partir d'un serveur local. Pour en savoir plus sur cette fonction, cliquez ici pour obtenir des instructions.

Vous avez redémarré votre commutateur.

Réinitialiser manuellement le commutateur

Étape 1

Déconnectez tous les câbles Ethernet du commutateur.

Étape 2

À l'aide d'une broche, appuyez sur le bouton Reset (Réinitialiser) du commutateur et maintenez-le enfoncé pendant 15 à 20 secondes.

Note: Dans cet exemple, le commutateur administrable empilable Gigabit SG350X-24 24 ports est utilisé.

Étape 3

Lorsque tous les voyants du port s'allument, relâchez le bouton Reset (Réinitialiser).

Étape 4

Connectez votre ordinateur directement au commutateur à l'aide d'un câble Ethernet.

Étape 5

Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et saisissez l'adresse IP du commutateur dans la barre d'adresses. L’adresse IP par défaut du commutateur est 192.168.1.254.

Note: Afin de vous connecter correctement, assurez-vous que votre ordinateur a une adresse IP dans le même sous-réseau que le commutateur. Dans cet exemple, l'adresse IP de l'ordinateur est 192.168.1.100 et le masque de sous-réseau est 255.255.255.0.

Étape 6

Une fois connecté, le commutateur demande un nom d’utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont les suivants : cisco/cisco.

Note: Vous devrez configurer un nouveau mot de passe pour mieux protéger votre réseau.

Étape 7

Entrez cisco dans le champ Ancien mot de passe.

Étape 8

Entrez le nouveau mot de passe dans les champs Nouveau mot de passe et Confirmer le mot de passe.

Étape 9

Cochez la case Désactiver la mise en application de la complexité du mot de passe pour contourner les exigences de résistance du mot de passe.

Note: Pour savoir comment configurer la fonction de sécurité Password Strength du commutateur, cliquez ici pour obtenir des instructions.

Étape 10

Cliquez sur Apply pour appliquer la configuration.

Étape 11

Lorsque le message contextuel ci-dessous vous y invite, cliquez sur OK.

Étape 12

(Facultatif) Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration initiale.

Vous avez maintenant réinitialisé le commutateur manuellement.