Objectif

L'empilage vous permet d'étendre la capacité de votre réseau sans avoir à gérer plusieurs périphériques. Les commutateurs empilables peuvent être ajoutés ou supprimés d'une pile selon les besoins, sans affecter les performances globales de la pile. Selon sa topologie, une pile peut continuer à transférer des données même en cas de défaillance d'une liaison ou d'une unité au sein de la pile. L'empilage constitue ainsi une solution efficace, flexible et évolutive pour étendre la capacité du réseau.

Par défaut, un commutateur est toujours empilable, mais aucun port n'est configuré en tant que port de pile. Tous les ports des périphériques sont configurés en tant que ports réseau par défaut. Un périphérique sans port de pile peut être considéré comme le périphérique actif dans une pile de lui-même ou comme un périphérique autonome. Pour empiler deux commutateurs ou plus, vous pouvez reconfigurer les ports réseau souhaités en tant que ports de pile dans les commutateurs et les connecter aux ports de pile résultants dans une topologie en anneau ou en chaîne.

Les unités ou les commutateurs d'une pile sont connectés via des ports de pile. Les commutateurs empilés sont ensuite gérés collectivement comme un seul périphérique logique. Dans certains cas, les ports de pile peuvent devenir membres d'une pile de groupes d'agrégation de liens (LAG), ce qui augmente la bande passante des interfaces de pile.

Certains de ces termes d'empilage peuvent vous être inconnus. Pour plus d'explications, consultez Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes.

Une pile offre les avantages suivants :

- La capacité du réseau peut être étendue ou réduite de manière dynamique. En ajoutant une unité, l'administrateur peut augmenter dynamiquement le nombre de ports dans la pile tout en conservant un point de gestion unique. De même, les unités peuvent être retirées pour réduire la capacité du réseau.

- Le système empilé prend en charge la redondance de la manière suivante :

- L'unité en veille devient l'unité active de la pile si l'unité active d'origine échoue.

- Le système de pile prend en charge deux types de topologies : en chaîne et en anneau. La topologie en anneau est plus fiable qu'une topologie en chaîne. La défaillance d'un maillon d'un anneau n'affecte pas le fonctionnement de la pile, tandis que la défaillance d'un maillon d'une connexion en chaîne peut entraîner la division de la pile.

Cet article fournit des instructions sur la configuration des paramètres de pile via l'interface de ligne de commande (CLI) de votre commutateur.

Pour savoir comment configurer les paramètres de pile de votre commutateur SG350X via l'utilitaire Web, cliquez ici pour obtenir des instructions. Pour les commutateurs Sx500, cliquez ici. Pour les commutateurs SG350XG ou SG550XG, cliquez ici.

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- Sx350 | 2.2.8.4 (Télécharger la dernière version)

- SG350X | 2.2.8.4 (Télécharger la dernière version)

- Sx500 | 1.4.7.05 (Télécharger la dernière version)

- Sx550X | 2.2.8.4 (Télécharger la dernière version)

Configuration des paramètres de pile sur un commutateur

Connexion des commutateurs

Étape 1. Déterminez le mode de pile que vous souhaitez configurer. Les options sont les suivantes :

- Chaîne : chaque unité est connectée à l'unité voisine, mais il n'existe aucune connexion par câble entre la première et la dernière unité. Il s'agit du mode de pile par défaut. L'image ci-dessous illustre une topologie en chaîne d'une pile de quatre unités :

- Sonnerie : chaque unité est connectée à l'unité voisine. La dernière unité est connectée à la première unité. L'image ci-dessous illustre une topologie en anneau d'une pile de quatre unités :

Étape 2. Connectez une extrémité du câble SFP (Small Form-Factor Pluggable) fourni avec votre périphérique au port SFP+, XG3 ou XG4 de votre commutateur.

Remarque : dans cet exemple, le câble est connecté au port XG3 du commutateur.

Étape 3. Connectez l'autre extrémité du câble SFP+ au port SFP+, XG3 ou XG4 de votre commutateur.

Dans cet exemple, le câble est connecté au port XG3 du commutateur.

Étape 4. Répétez les étapes 2 à 3 pour les commutateurs restants.

Dans ce scénario, deux commutateurs sont en cours de configuration pour l'empilage et les câbles SFP sont connectés aux ports 3 et 4 sur les deux commutateurs.

Vous devez maintenant avoir connecté vos commutateurs selon la topologie souhaitée.

Configuration des paramètres de pile sur le commutateur actif

Processus de sélection de commutateur actif

L'unité active est sélectionnée parmi les unités activées par l'activité (1 ou 2). Les facteurs de sélection de l'unité active sont pris en compte dans la priorité suivante :

- Temps de disponibilité du système : les unités activées échangent le temps de disponibilité, qui est mesuré en segments de 10 minutes. L'unité comportant le plus grand nombre de segments est sélectionnée. Si les deux unités ont le même nombre de segments temporels et que l'ID d'une des unités a été défini manuellement alors que l'ID de l'autre a été défini automatiquement, l'unité avec l'ID d'unité défini manuellement est sélectionnée ; sinon, l'unité avec l'ID d'unité le plus bas est sélectionnée. Si les ID des deux unités sont identiques, c'est l'unité dont l'adresse MAC (Media Access Control) est la plus faible qui est sélectionnée.

Le temps de fonctionnement de l'unité en veille est conservé lorsqu'elle est sélectionnée comme étant active dans le processus de basculement du commutateur.

- ID d'unité - Si les deux unités ont le même nombre de segments de temps, l'unité ayant l'ID d'unité le plus bas est sélectionnée.

- MAC Address (Adresse MAC) : si les ID des deux unités sont identiques, l'unité dont l'adresse MAC est la plus faible est sélectionnée.

Pour qu'une pile fonctionne, elle doit avoir une unité active. Une unité active est définie comme l'unité active qui assume le rôle actif. La pile doit contenir une unité 1 et/ou une unité 2 après le processus de sélection actif. Dans le cas contraire, la pile et toutes ses unités sont partiellement arrêtées, non pas comme une mise hors tension complète, mais avec des capacités de passage du trafic interrompues.

Procédez comme suit pour configurer les paramètres de pile sur le commutateur actif :

Étape 1. Connectez-vous à la console du premier commutateur. Le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco/cisco. Si vous avez configuré un nouveau nom d’utilisateur ou mot de passe, saisissez plutôt ces identifiants.

Les commandes disponibles peuvent varier en fonction du modèle exact de votre appareil. Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé.Le nom d'hôte du commutateur de secours est SG350X-2.

Étape 2. Passez en mode de configuration globale du commutateur en saisissant la commande suivante :

SG350X-1#configure

Étape 3. Pour entrer le contexte de l'unité de pile spécifiée ou de toutes les unités de pile, entrez la commande stack unit en mode de configuration globale en saisissant ce qui suit :

SG350X-1(config)#stack unit [unit-id | all]

Dans cet exemple, l'unité de pile 1 est utilisée.

Étape 4. Entrez la commande de configuration de pile pour configurer les ports de pile et l'ID d'unité après le redémarrage en entrant ce qui suit :

SG350X-1(unit)#stack configuration {[links ports-list] [unit-id | auto]}

Les options sont les suivantes :

- ports-list : liste d'un ou plusieurs ports de pile séparés par des virgules, ou plage de ports séquentiels marqués par un tiret.

- links : sélectionnez la liste de ports à utiliser comme liaisons de pile après le rechargement.

- unit-id : sélectionnez l'ID d'unité à utiliser après le rechargement. La vitesse est comprise entre 1 et 4. Vous pouvez utiliser auto pour activer la fonction de numérotation automatique de la pile.

Dans cet exemple, la commande stack configuration links unit-id 1 est entrée.

Étape 5. (Facultatif) Pour supprimer les paramètres de configuration de pile sur le commutateur, utilisez la commande no stack configuration en saisissant ce qui suit :

SG350X-1(unit)#no stack configuration

Étape 6. Utilisez la commande end pour revenir au mode d’exécution privilégié du commutateur.

SG350X-1(unit)#end

Étape 7. (Facultatif) Pour afficher les paramètres de configuration de la pile, saisissez les informations suivantes :

SG350X-1#show stack configuration

Dans cet exemple, le commutateur actif (unité 1) utilise désormais te3-4 comme liaisons de pile. Ces paramètres prendront effet après le redémarrage du commutateur.

Étape 8. (Facultatif) Dans le mode d’exécution privilégié du commutateur, exécutez la commande suivante pour enregistrer les paramètres configurés dans le fichier de configuration de démarrage :

SG350X-1#copy running-config startup-config

Étape 9. (Facultatif) Appuyez sur Y pour Yes (oui) ou sur N pour No (non) sur le clavier lorsque l’invite « Overwrite file [startup-config]… » s’affiche.

Dans cet exemple, l’utilisateur a appuyé sur Y.

Étape 10. Rechargez le commutateur pour appliquer les paramètres de pile configurés en saisissant ce qui suit :

SG350X-1#reload

Important : lorsqu’un commutateur est rechargé, le fichier de configuration en cours est supprimé. Avant de poursuivre les instructions de rechargement, assurez-vous d’enregistrer tous les paramètres de configuration en cours d’exécution pour éviter la perte de données.

Étape 11. Appuyez sur Y pour Yes (Oui) ou sur N pour No (Non) sur votre clavier lorsque l'invite Do you want to continue (Voulez-vous continuer) apparaît.

Dans cet exemple, l’utilisateur a appuyé sur Y.

L'unité active va redémarrer. Vous devez maintenant avoir configuré les paramètres de pile de votre unité active.

Configuration des paramètres de la pile sur le commutateur de secours ou membre

Étape 1. Connectez-vous à la console du deuxième commutateur. Le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco/cisco. Si vous avez configuré un nouveau nom d’utilisateur ou mot de passe, saisissez plutôt ces identifiants.

Les commandes disponibles peuvent varier en fonction du modèle exact de votre appareil. Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé.Le nom d'hôte du commutateur de secours est SG350X-2.

Étape 2. Passez en mode de configuration globale du commutateur en saisissant la commande suivante :

SG350X-2#configure

Étape 3. Pour entrer le contexte de l'unité de pile spécifiée ou de toutes les unités de pile, entrez la commande stack unit en mode de configuration globale en saisissant ce qui suit :

SG350X-2(config)#stack unit [unit-id | all]

Dans cet exemple, l'unité de pile 1 est utilisée.

Étape 4. Entrez la commande de configuration de pile pour configurer les ports de pile et l'ID d'unité après le redémarrage en entrant ce qui suit :

SG350X-2(unit)#stack configuration {[links ports-list] [unit-id | auto]}

Les options sont les suivantes :

- ports-list : liste d'un ou plusieurs ports de pile séparés par des virgules, ou plage de ports séquentiels marqués par un tiret.

- Liens : sélectionnez la liste de ports à utiliser comme liens de pile après le rechargement.

- unit-id : sélectionnez l'ID d'unité à utiliser après le rechargement. La vitesse est comprise entre 1 et 4. Vous pouvez utiliser auto pour activer la fonction de numérotation automatique de la pile.

Dans cet exemple, la commande stack configuration links unit-id 2 est entrée.

Étape 5. (Facultatif) Pour supprimer les paramètres de configuration de pile sur le commutateur, utilisez la commande no stack configuration en saisissant ce qui suit :

SG350X-2(unit)#no stack configuration

Étape 6. Utilisez la commande end pour revenir au mode d’exécution privilégié du commutateur.

SG350X-2(unit)#end

Étape 7. (Facultatif) Pour afficher les paramètres de configuration de la pile, saisissez les informations suivantes :

SG350X-2#show stack configuration

Dans cet exemple, le commutateur de l'unité 2 utilise désormais les unités 3 et 4 comme liaisons de pile. Ces paramètres prendront effet après le redémarrage du commutateur.

Étape 8. (Facultatif) Dans le mode d’exécution privilégié du commutateur, exécutez la commande suivante pour enregistrer les paramètres configurés dans le fichier de configuration de démarrage :

SG350X-2#copy running-config startup-config

Étape 9. (Facultatif) Appuyez sur Y pour Yes (oui) ou sur N pour No (non) sur le clavier lorsque l’invite « Overwrite file [startup-config]… » s’affiche.

Dans cet exemple, l’utilisateur a appuyé sur Y.

Étape 10. Rechargez le commutateur pour appliquer les paramètres de pile configurés en saisissant ce qui suit :

SG350X-2#reload

Important : lorsqu’un commutateur est rechargé, le fichier de configuration en cours est supprimé. Avant de poursuivre les instructions de rechargement, assurez-vous d’enregistrer tous les paramètres de configuration en cours d’exécution pour éviter la perte de données.

Étape 11. Appuyez sur Y pour Yes (Oui) ou sur N pour No (Non) sur votre clavier lorsque l'invite Do you want to continue (Voulez-vous continuer) apparaît.

Une fois le commutateur redémarré, le commutateur de secours n'est plus un périphérique autonome et n'est accessible que par le biais du commutateur actif.

Étape 12. Répétez les étapes 1 à 11 pour la configuration du ou des commutateurs membres.

Vous devez maintenant avoir configuré les paramètres de la pile sur vos commutateurs en veille et/ou membres.

Afficher les paramètres de configuration de la pile sur le commutateur

Étape 1. Reconnectez-vous à la console de l'unité active.

Conseil rapide : accédez à l'unité active tout en configurant les commutateurs de secours et/ou de membre pour surveiller la progression. Une fois que le commutateur de secours ou de membre redémarre, le commutateur actif reçoit une notification avec les activités d'empilage.

Étape 2. En mode d’exécution privilégié du commutateur, utilisez la commande show stack pour afficher les paramètres de pile sur le commutateur en saisissant :

SG350X-1#show stack

Dans cet exemple, l'unité configurée 2 est maintenant appelée commutateur de secours de la pile.

Étape 3. Entrez la commande show stack links pour afficher les liaisons de la pile sur le commutateur en saisissant ce qui suit :

SG350X-1#show stack links [details]

Les options sont les suivantes :

- Stack Links : affiche les informations relatives aux liaisons de la pile pour une pile entière.

- stack links details : affiche les informations de liens de pile pour une pile entière avec des détails.

Étape 4. (Facultatif) Pour accéder au commutateur de secours, entrez l’ID d’unité de pile du commutateur dans le contexte de configuration globale en saisissant ce qui suit :

Dans cet exemple, le commutateur de secours configuré est désormais accessible en tant qu'unité 2.

Vous devez maintenant avoir configuré les paramètres de la pile sur vos commutateurs.

Visionner une vidéo connexe à cet article...

Cliquez ici pour consulter les autres discussions techniques (Tech Talks) de Cisco