Date d'identification

9 mai 2017

Date de résolution

S/O

Produits affectés

Modèle

Version du micrologiciel

RV130W

1.0.3.14, 1.0.3.16

Description du problème

Les modems AC340U et UML290 du RV130W ne fonctionnent plus lors de la connexion à la gestion à distance. Il se déconnecte et revient en ligne après quelques minutes. Ce problème se produit uniquement lorsqu'il est connecté au WAN via un modem USB et non avec une connexion câblée.

État actuel

Il est recommandé d'utiliser un VPN IPSec pour l'administration à distance au lieu d'utiliser un dongle 3G/4G. Le problème sera corrigé dans la prochaine version officielle du micrologiciel de RV130W.