Objectif

Un groupe d'adresses IP (Internet Protocol) est une fonctionnalité du routeur de la gamme RV34x qui permet à un administrateur de regrouper des adresses IP en fonction de la version IP. Cela prend en charge d'autres fonctions sur le routeur, telles que le filtrage Web et le contrôle d'application. Grâce à cette fonctionnalité, un administrateur peut réguler davantage l'accès aux ressources sur Internet.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer un groupe d'adresses IP sur le routeur de la gamme RV34x.

Périphériques pertinents

- Gamme RV34x

Version du logiciel

- 1.0.01.16

Ajouter un groupe d'adresses IP

Groupe d'adresses IP basé sur IPv4

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du routeur et sélectionnez Configuration système > Groupe d'adresses IP.

Étape 2. Dans la table IP Address Group, cliquez sur Add pour créer une entrée.

Étape 3. Dans la fenêtre Add/Edit IP Address Group qui s'affiche, saisissez un nom permettant d'identifier facilement le groupe dans le champ Group Name. Le champ accepte uniquement les caractères alphanumériques et les traits de soulignement (_) pour les caractères spéciaux.

Dans cet exemple, Stoneroses_grp1 est utilisé.Note:

Étape 4. Dans la table IP Address Group, cliquez sur Add pour créer une entrée.

Étape 5. Dans le menu déroulant Protocole, sélectionnez Protocole Internet. Les options sont les suivantes :

- IPv4 : le protocole IP version 4 (IPv4) est une adresse 32 bits (4 octets). Si vous avez choisi cette option, passez à l'étape 6.

- IPv6 : successeur d'IPv4, se compose d'une adresse de 128 bits (8 octets). Si vous avez choisi cette option, passez à la zone de configuration IPv6-based IP Address Group.

Étape 6. Choisissez un type que l'IPv4 utilisera pour créer un pool d'adresses IP. Les options sont les suivantes :

- IP Address : le groupe d'adresses IP utilise une adresse IP unique. Si cette option est sélectionnée, passez à l'étape 7.

- IP Address Subnet : partie d'un réseau qui partage une adresse de sous-réseau particulière. Si cette option est sélectionnée, passez à l'étape 8.

- IP Address Range : saisissez une plage d'adresses IP d'hôte dans le même sous-réseau. Si cette option est sélectionnée, passez à l'étape 9.

Dans cet exemple, l'adresse IP est utilisée.Note:

Étape 7. Si vous avez choisi Adresse IP, entrez une adresse IP que vous voulez attribuer au groupe dans le champ IP.

Dans cet exemple, 192.168.2.100 est utilisé.Note:

Étape 8. Si vous avez choisi le sous-réseau Adresse IP, saisissez une adresse IP et un masque de sous-réseau dans leurs champs respectifs.

Dans cet exemple, 192.168.2.102 est utilisé comme adresse IP et 255.255.255.0 comme masque de sous-réseau.Note:

Étape 9. Si vous avez sélectionné Plage d'adresses IP à l'étape 6, entrez une plage d'adresses IP dans les champs Début et Fin respectifs.

Dans cet exemple, 192.168.1.124 est utilisé comme adresse IP de début et 192.168.1.152 comme adresse de fin.Note:

Étape 10. Cliquez sur Apply.

Vous serez redirigé vers la page principale du groupe d'adresses IP.

Étape 11. Cliquez sur Apply.

Vous devez maintenant avoir correctement configuré un groupe d'adresses IP basé sur IPv4 sur le routeur de la gamme RV34x.

Groupe d'adresses IP basé sur IPv6

Étape 1. Choisissez un type que IPv6 utilisera pour former un groupe d'adresses. Les options sont les suivantes :

- IP Address : le groupe d'adresses IP utilise une adresse IPv6 unique. Si cette option est sélectionnée, passez à l'étape 2.

- IP Address Subnet : partie d'un réseau qui partage une adresse de sous-réseau particulière. Si cette option est sélectionnée, passez à l'étape 3.

- IP Address Range : saisissez une plage d'adresses IPv6 d'hôte dans le même sous-réseau. Si cette option est sélectionnée, passez à l'étape 4.

Dans cet exemple, l'adresse IP est choisie.Note:

Étape 2. Si vous avez choisi Adresse IP, saisissez une adresse IPv6 que vous souhaitez attribuer au groupe dans le champ IP.

Dans cet exemple, 2001:db8:a0b:12f0::1 est utilisé comme adresse IP.Note:

Étape 3. Si vous avez choisi le sous-réseau Adresse IP, saisissez une adresse IPv6 et la longueur de préfixe dans leurs champs respectifs.

Dans cet exemple, l'adresse IPv6 est 2001:db8:a0b:12f0::1 et la longueur de préfixe est 96.Note:

Étape 4. Si vous avez sélectionné Plage d'adresses IP à l'étape 1, saisissez une plage d'adresses IPv6 d'hôte dans les champs Start et End respectifs.

Dans cet exemple, l'adresse de début est 2001:db8:a0b:12f0::1 et l'adresse de fin est 2001:db8:a0b:12f0::7.Note:

Étape 5. Cliquez sur Apply.

Vous revenez à la page principale du groupe d'adresses IP.

Étape 6. Cliquez sur Apply.

Vous devez maintenant avoir correctement configuré le groupe d'adresses IP basé sur IPv6 sur le routeur de la gamme RV34x.