Objectif

Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) est un protocole de couche de liaison sans fournisseur utilisé pour identifier les voisins sur un réseau local (LAN) IEEE 802, en particulier pour un réseau Ethernet câblé. Les périphériques réseau annoncent leur identité et leurs capacités à partir de chaque interface à un intervalle fixe.

L'objectif de cet article est de vous montrer comment activer LLDP sur le routeur de la gamme RV34x.

Périphériques pertinents

- Gamme RV34x

Version du logiciel

- 1.0.02.16

Activer LLDP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du routeur et sélectionnez Configuration système > LLDP.

Étape 2. Cochez la case Activer LLDP pour activer LLDP.

Étape 3. Dans la table des paramètres de port LLDP, cochez la case Activer LLDP pour chaque interface nécessaire ou applicable.

Note: Dans cet exemple, le protocole LLDP est activé sur toutes les interfaces.

Étape 4. Cliquez sur Apply.

- La table de voisinage LLDP affiche les champs suivants :

- Local Port : représente le numéro de la carte Ethernet par laquelle le voisin est connecté au périphérique.

- Sous-type ID de châssis : représente le type de l'ID de châssis du voisin (par exemple, l'adresse MAC (Media Access Control).

- ID de châssis : représente l'identificateur du châssis. Lorsque le sous-type d'ID de châssis est une adresse MAC, l'adresse MAC du périphérique s'affiche.

- Port ID Subtype : représente le type du port du voisin.

- Port ID : représente le port utilisé.

- System Name : représente le nom du périphérique voisin.

- Time to Live : représente la durée en secondes après laquelle l'annonce LLDP est mise à jour.

Étape 5. (Facultatif) Activez la case d'option en regard du voisin dans la table de voisinage LLDP et cliquez sur l'icône en forme d'oeil pour afficher les informations détaillées du voisin.

Étape 6. Ici vous pouvez voir les détails. Cliquez sur OK pour revenir à la page LLDP.

Vous devez maintenant avoir activé le protocole LLDP sur le routeur de la gamme RV34x.