Introduction

Cet article vise à fournir « Qu'y a-t-il dans la boîte ? » document de style sur le routeur VPN double WAN RV345. Pour un examen plus approfondi, cliquez ici pour consulter la fiche technique consolidée de la gamme RV34X.

Le routeur VPN double WAN RV345, qui fait partie de la gamme RV34x, est facile à utiliser, flexible, hautes performances et durable, ce qui le rend parfaitement adapté aux petites entreprises. Désormais doté de plusieurs fonctions de sécurité supplémentaires telles que le filtrage Web, le contrôle des applications et la protection de la source IP, le nouveau routeur RV345 offre une connectivité filaire haut débit hautement sécurisée aux petits bureaux et aux employés distants. Ces nouvelles fonctions de sécurité facilitent également le réglage précis des activités autorisées sur le réseau.

Note: Pour consulter un article de style « back of the box » sur le routeur VPN double WAN RV345, cliquez ici.

Schéma du produit

Vue du panneau avant

Le panneau avant affiche le numéro de modèle, le bouton de réinitialisation, les voyants tels que Power (Alimentation), VPN, DMZ, Diagnostic, USB (1, 2), WAN (LINK/ACT, GIGABIT), LAN (LINK/ACT, GIGABIT, DMZ) et les ports USB 1, WAN (1-2) et LAN (1-16).

L'image ci-dessous est le RV345.

L'image ci-dessous est le RV345P. Sa vue avant est similaire à celle du RV345P, à ceci près que le RV345P dispose de voyants LAN PoE.

Vue du panneau arrière

Le panneau arrière indique le port de console, l'interrupteur On et Off et le port de l'adaptateur secteur 12VDC 2.5A.

Vue du panneau latéral droit

Le panneau droit indique le deuxième port USB et le logement de verrouillage Kensington.

Contenu du package

a)     b)

c)       d)

e)     f)

g)     h)

i)       j)

a) Routeur VPN Gigabit double WAN RV35 ou

b)Routeur VPN Gigabit double WAN RV35P avec PoE

c) Câble Ethernet

d) Guide de démarrage rapide

e) Adaptateur électrique

f) Câble de console

g) 2 supports de montage en rack

h) 8 vis de montage

i) Ancrages et vis

j) Plaques de mousse

Exigences minimales

- Commutateur ou routeur avec prise en charge PoE, injecteur PoE ou adaptateur secteur

- Navigateur Web Java pour la configuration Web

Paramètres par défaut

Paramètre

Valeur par défaut

Nom d’utilisateur

cisco

Mot de passe

cisco

Adresse IP LAN

192.168.1.1

IP LAN de secours

192.168.1.1

Masque de sous-réseau

255.255.255.0

Détails techniques

Voyants d'état

Ces voyants indiquent l'état du périphérique en fonction de son état.

Fonction

Nom de la DEL

Comportement des DEL

LIEN/ACT et vitesse

LED supérieure

LAN1-4

VERT

- ÉTEINT - Aucune liaison détectée

- Clignotement : liaison détectée, données Rx/TX

GIGABIT

Voyant inférieur

LAN1-4

VERT

- ÉTEINT - Une liaison 10 M/100 M est détectée ou aucune liaison n'est détectée

- Solide : liaison 1 000 M détectée

Power over Ethernet

PoE (RV345P uniquement)

Orange

- Périphérique stable avec PoE connecté au port et alimenté

Alimentation

PWR

VERT

- ÉTEINT - Le périphérique est hors tension

- Solide : sous tension et amorcé

- Clignotant - Démarrage

DMZ

DMZ

VERT

- ÉTEINT - Le périphérique est désactivé ou la zone démilitarisée est désactivée

- Solide - DMZ est activé

VPN

LED VPN

VERT

- ÉTEINT - Aucune alimentation ou aucun tunnel VPN n'a été défini ou tous les tunnels VPN ont été désactivés

- Solide : au moins un tunnel VPN est actif

- Clignotement - Données Rx/TX

Orange

- Solide : aucun VPN n'est activé.

Diagnostic

DIAG

ROUGE

- ÉTEINT - Pas d'alimentation ou sur le point de démarrer.

- Clignotement lent : mise à niveau du micrologiciel en cours.

- Clignotement rapide : la mise à niveau du micrologiciel échoue

- Solide : le système n'a pas pu démarrer avec les images du micrologiciel actives et inactives ou en mode de secours.

USB

USB 1 et USB 2

VERT

- ÉTEINT : aucune alimentation ou aucun port USB n'a été détecté, ou USB connecté mais n'a pas été reconnu.

- Solide : l'USB est connecté au FAI et l'USB est reconnu.

- Clignotement - Données Rx/Tx

Caractéristiques du produit

- Power over Ethernet (RV345P) pour alimenter les périphériques directement à partir du routeur.

- Contrôle des applications pour sécuriser votre réseau via des ensembles de politiques d'application.

- Filtrage Web pour se protéger des sites Web malveillants ou non liés au travail. Filtrage de plus de 27 milliards d'URL.

- Filtrage du contenu pour restreindre l'accès à certains sites Web.

- Client de télétravail pour le travailleur en déplacement.

- Le VPN site à site IP Security (IPsec) permet une connectivité sécurisée pour les employés distants et les bureaux multiples.

- Sécurité renforcée avec pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection) et cryptage matériel éprouvés.

- Deux ports WAN

- Deux ports USB pour la sauvegarde et la restauration, et pour le basculement de modem 3G/4G ou une connectivité principale alternative.

- Ports Gigabit Ethernet hautes performances permettant des transferts de fichiers volumineux et de multiples utilisateurs.

- Installation simple et utilitaire Web intuitif

- Prise en charge de la gestion du réseau FindIT

- Support de pointe

Contenu connexe

- Configuration des paramètres PoE (Power over Ethernet) sur le routeur RV345P

- Configuration du contrôle des applications sur le routeur de la gamme RV34x

- Configurer le filtre de contenu sur le routeur de la gamme RV34x

- Configurer la protection de la source IP sur le routeur de la gamme RV34x

- Configuration des paramètres du journal système sur le routeur de la gamme RV34x

- Gestion des planifications sur le routeur de la gamme RV34x

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco