Objectif

Le routeur VPN multifonction sans fil Cisco RV130W avec filtrage Web est un périphérique hautes performances, flexible et facile à utiliser, adapté aux petites entreprises. Désormais doté d'un filtrage Web, le nouveau routeur RV130W offre une connectivité haut débit et sans fil hautement sécurisée aux petits bureaux et aux employés distants. Il peut également être utilisé comme routeur, point d'accès, pont ou répéteur sans fil autonome pour des déploiements flexibles, offrant une protection des investissements à mesure que votre entreprise évolue.

Cet article vise à fournir les spécifications produit relatives au routeur VPN multifonction sans fil RV130W avec filtrage Web.

Note: Pour en savoir plus sur le routeur VPN multifonction sans fil RV130W avec filtrage Web, cliquez ici.

Spécifications du produit

Spécifications

Description

Normes

IEEE 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1X (authentification de sécurité), 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning Tree) ), 802.11i (sécurité WPA2), 802.11e (qualité de service sans fil), RIP v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 24) 60)

Système d'exploitation

Linux

Antennes

2 antennes externes flexibles

Type de câblage

Catégorie 5e ou supérieure

Interfaces physiques

Spécifications

Description

Ports

4 ports LAN Gigabit 10/100/1000 Mbits/s avec commutateur géré, WAN, USB, port adaptateur secteur 12 VCC

Boutons

Bouton Reset (Réinitialisation), bouton Power (Alimentation)

DEL

Alimentation, VPN, LAN (1-4), WAN, USB et WLAN

Emplacement de verrouillage

Emplacement de verrouillage Kensington

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques

(L x P x H)

149,86 x 29,9 x 150,11 mm (8,9 x 3,4 x 8,7 pouces)

Poids

0,72 kg

Fonctionnalités réseau

Spécifications

Description

Prise en charge VLAN

Oui

Protocoles réseau

Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Protocole de tunnellisation point à point (PPTP)

proxy DNS

Proxy IGMP (Internet Group Management Protocol) et transfert multidiffusion

Rapid Spanning-Tree Protocol (RSTP )

Dynamic Domain Name System (DynDNS), No Internet Protocol (NOIP)

Traduction d'adresses réseau (NAT), traduction d'adresses de port (PAT)

DMZ configurable par logiciel vers n'importe quelle adresse IP LAN

NAT un à un

Gestion des ports

Mise en miroir des ports

Bonjour

Nombre de VLAN

5 VLAN actifs (plage 3-4096)

WLAN

Point d'accès sans fil 802.11n haut débit intégré

demandeur 802.1X

Oui

Protocoles de routage

Routage statique

Routage dynamique

RIP v1 et v2

Routage inter-VLAN

Traduction d'adresses réseau (NAT)

PAT, protocole NAPT (Network Address Port Translation)

Périphérie du réseau (DMZ)

Configurable par logiciel avec n'importe quelle adresse IP LAN

Spanning Tree

Oui

Équilibrage de charge

Oui

Quality of Service (QoS)

Mise en file d'attente WAN

3 files d'attente

Prise en charge des points de code des services différenciés (DSCP)

Classe de service (CoS)

Gestion de la bande passante pour la hiérarchisation des services

IPv6

IPv4 et IPv6 à double pile

Transmission tunnel 6to4

Configuration automatique des adresses sans état

Serveur DHCPv6 pour clients IPv6 sur LAN

Client DHCP v6 pour la connectivité WAN

ICMP (Internet Control Message Protocol) v6

Routage IPv6 statique

Routage IPv6 dynamique avec RIPng

Prise en charge de l'hôte IPv6

RADIUS IPv6

NTP (Network Time Protocol)

Couche 2

VLAN 802.1Q, 32 VLAN actifs plus un VLAN de gestion

Accès sans fil

Spécifications

Description

Type de radio et de modulation

802.11b : DSSS, 802.11g : OFDM (orthogonal Frequency Division Multiplexing), 802.11n : DÉSACTIVÉ

WLAN

Point d'accès standard IEEE 802.11n 2,4 GHz avec compatibilité 802.11b/g

Canaux d'exploitation

11 Amérique du Nord, 13 régions d'Europe, sélection automatique des canaux

Isolation sans fil

Isolation sans fil entre les clients

Gain d'antenne en dBi

2 antennes externes flexibles

Puissance d'émission

802.11b : 16,5 dBm +/- 1,5 dBm ; 802.11g : 15 dBm +/- 1,5 dBm ; 802.11n : 12,5 dBm +/- 1,5 dBm

Sensibilité du récepteur

-87 dBm à 11 Mbits/s, -71 dBm à 54 Mbits/s, -68 dBm à mcs15, HT20, -66 dBm à mcs15, HT40

Radio Fréquence

Simple bande, fonctionne sur 2,4 GHz

Service de domaine sans fil (WDS)

Permet aux signaux sans fil d'être répétés par un maximum de 4 périphériques compatibles

Modes de fonctionnement

Routeur sans fil périphérique multifonction, mode point d'accès avec WDS, mode pont point à point avec WDS, mode pont point à point avec WDS, mode pont point à point avec WDS, mode répéteur avec WDS

Clients WLAN actifs

Prend en charge jusqu'à 64 clients simultanés en mode routeur sans fil et point d'accès sans fil

Plusieurs SSID

Prend en charge plusieurs SSID (Service Set Identifiers), jusqu'à 4 réseaux virtuels distincts

Sécurité WLAN

WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA, WPA2-PSK, WPA2-ENT, 802.11i

Multimédia Wi-Fi

WMM, économie d'énergie WMM (WMM-PS)

Sécurité

Spécifications

Description

Contrôle d'accès

Oui, liste de contrôle d'accès de gestion (ACL) plus ACL MAC

Gestion sécurisée

HTTPS, complexité du nom d'utilisateur/mot de passe

Pare-feu

Pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection), transfert et déclenchement de port, prévention des dénis de service (DoS), DMZ logicielle

Attaques DoS empêchées :

- Inondation SYN

- Tempête d'écho

- Inondation ICMP

- Inondation UDP

- Inondation TCP

Blocage de Java, cookies, active-X, proxy HTTP

Filtre Web

Filtre les sites malveillants et bloque les sites Web nuisibles

Protection de la source IP

Lier les adresses IP aux adresses MAC

VPN

VPN IPsec passerelle à passerelle

10 tunnels IPsec passerelle à passerelle

IPsec client-passerelle

10 tunnels IPsec client à passerelle utilisant le client VPN TheGreenBow et ShrewSoft

VPN PPTP

10 tunnels maximum

Relais VPN

Passthrough IPSec/PPTP/L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)

Débit VPN (IPsec)

50 Mbits/s

Configuration

Spécifications

Description

Utilitaire Web

Configuration simple basée sur navigateur (HTTP, HTTPS)

Protocoles de gestion

Navigateur Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour, UPnP (Universal Plug and Play)

Gestion à distance

Oui

Journalisation des événements

Syslog local, distant, alertes par e-mail

Diagnostics du réseau

Syslog local, distant, alertes par e-mail

Mise à niveau du micrologiciel Web

Mise à niveau du micrologiciel via un navigateur Web, fichier de configuration importé et exporté

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Hôte IPv6

Oui

Redirection HTTP

Oui

Heure système

Prise en charge de NTP, saisie manuelle de l'heure d'été

Langues

Prise en charge de l'interface graphique en anglais

Environnement

Spécifications

Description

Alimentation

12 V 2,5 A

Certifications

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Température de fonctionnement

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température de stockage

-20 à 70 °C (-4 à 158 °F)

Humidité en fonctionnement

10 à 85 % sans condensation