Objectif

Le DSCP (Differentiated Services Code Point) est utilisé pour classer le trafic réseau et attribuer différents niveaux de service aux paquets en les marquant avec des codes DSCP dans le champ d'en-tête IP. Les paramètres DSCP déterminent la façon dont les valeurs DSCP correspondent à la qualité de service (QoS), qui est une méthode de gestion des niveaux de priorité du trafic sur un réseau. Le réseau tente de fournir un type particulier de service en fonction de la qualité de service spécifiée par chaque paquet. DSCP est également utilisé pour plusieurs applications critiques et pour fournir une qualité de service de bout en bout. En général, les services différenciés conviennent aux flux agrégés car ils effectuent un niveau relativement grossier de classification du trafic. Grâce au DSCP, le routeur peut utiliser les bits de priorité de l'octet ToS (Type of Service) pour hiérarchiser le trafic par rapport à la QoS dans la couche 3.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres DSCP sur les routeurs RV130 et RV130W.

Périphériques pertinents

· RV130

· RV130W

Configuration des paramètres DSCP

Étape 1. Connectez-vous à l’utilitaire de configuration Web et choisissez QoS > DSCP Settings. La page DSCP Settings s'ouvre :

Pour que les modifications ultérieures soient effectives, le mode d'approbation doit être défini sur le mode DSCP pour le port auquel vous souhaitez appliquer les paramètres DSCP. Si vous n'avez pas défini le port en mode DSCP, cliquez sur laNote: page QoS Port-based Settings. Référez-vous à l'article, Paramètres basés sur les ports QoS sur les RV130 et RV130W pour plus de détails.

Étape 2. Cliquez sur le bouton radio Développer pour afficher toutes les valeurs DSCP pour répertorier toutes les valeurs DSCP au lieu de répertorier uniquement les valeurs RFC dans la table Paramètres DSCP.

Les valeurs RFC fournissent la relation recommandée entre les classes de service et l'affectation DSCP.Note:

Étape 3. Pour chaque valeur DSCP dans la table DSCP Settings, choisissez un niveau de priorité dans la liste déroulante Queue. Cette option mappe la valeur DSCP à la file d'attente QoS sélectionnée.

Trois valeurs sont disponibles pour indiquer le niveau de priorité. Les chiffres élevés indiquent des niveaux de priorité plus élevés.Note:

Étape 4. Cliquez sur Save afin d'appliquer les modifications.