Objectif

Un système de distribution sans fil (WDS) est un système qui permet l'interconnexion sans fil des points d'accès (AP) d'un réseau. WDS permet d'étendre un réseau sans fil à l'aide de plusieurs points d'accès sans avoir besoin d'un réseau fédérateur câblé pour les relier. Pour établir une liaison WDS, le périphérique et les autres homologues WDS distants doivent être configurés dans le même mode de réseau sans fil, le même canal sans fil, la même sélection de bande sans fil et les mêmes types de cryptage (Aucun ou WEP). Pour plus d'informations, référez-vous à Configuration des paramètres sans fil de base sur le routeur RV130W.

Dans un environnement typique de petite entreprise, vous pouvez configurer WDS en mode Pont ou Répéteur. Le mode Pont est utile si vous voulez que les autres points d'accès étendent le signal réseau de votre périphérique, qui agit comme la liaison commune. Le mode répéteur est utile si vous voulez que votre périphérique agisse comme un répéteur de signaux réseau pour d'autres points d'accès en utilisant une connexion sans fil.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer un système de distribution sans fil sur le routeur RV130W.

Périphériques pertinents

· RV130W

Version du logiciel

•v 1.0.1.3

Configuration du système de distribution sans fil

Configuration de WDS en mode pont

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Wireless > WDS. La page WDS s'ouvre :

Étape 2. Pour activer WDS, cochez la case dans le champ WDS.

Étape 3. Dans le champ Mode, cliquez sur la case d'option WDS Bridge. Lorsque le WDS du routeur est configuré en mode Bridge, le WDS désigne le point d'accès configuré comme la liaison commune entre plusieurs points d'accès.

Étape 4. Dans la section Adresse MAC du pont sans fil distant, saisissez l'adresse MAC d'un point d'accès à utiliser comme pont dans le champ MAC 1. Vous pouvez également configurer des points d'accès supplémentaires à utiliser comme ponts dans les champs MAC 2, MAC 3 et MAC 4.

Étape 5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Configuration de WDS en mode répéteur sans fil

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Wireless > WDS. La page WDS s'ouvre.

Étape 2. Pour activer WDS, cochez la case dans le champ WDS.

Étape 3. Dans le champ Mode, cliquez sur le bouton radio Répéteur WDS. Lorsque le WDS du routeur est configuré en mode Répéteur, le WDS désigne le point d'accès configuré pour se connecter à plusieurs points d'accès sans connexion câblée au LAN en répétant des signaux à l'aide d'une connexion sans fil.

Étape 4. Sélectionnez l'option souhaitée pour le mode Répéteur WDS. Les options disponibles sont définies comme suit :

· Autoriser la répétition du signal sans fil par un répéteur : les points d'accès désignés sont utilisés pour répéter le signal sans fil du périphérique.

· Répéter le signal sans fil d'un point d'accès distant : le périphérique est utilisé pour répéter le signal sans fil d'un autre point d'accès sans fil. Si vous sélectionnez cette option, passez à l'étape 6.

Étape 5. Si vous choisissez Autoriser la répétition du signal sans fil par un répéteur à l'étape 4, entrez l'adresse MAC d'un point d'accès à utiliser comme répéteur dans le champ MAC 1. Vous pouvez configurer des points d'accès supplémentaires à utiliser comme répéteurs dans les champs MAC 2, MAC 3 et MAC 4. Passez à l'étape 9.

Étape 6. Si vous choisissez Répéter le signal sans fil d'un point d'accès distant à l'étape 4, cliquez sur Afficher les réseaux disponibles pour rechercher les points d'accès sans fil disponibles auxquels se connecter.

La table Réseaux disponibles apparaît :

Étape 7. Cochez la case souhaitée du nom du réseau pour désigner le point d'accès sans fil pour lequel le périphérique doit répéter le signal.

Étape 8. Cliquez sur le bouton Connect pour ajouter l'adresse MAC du point d'accès sélectionné au champ MAC.

Le champ MAC sera mis à jour avec l'adresse MAC du réseau sélectionné.

Étape 9. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.