Objectif

Ce document vous guide tout au long de la configuration et des paramètres de l'option 82 sur la gamme de routeurs VPN RV32x.

L'option 82 est une option d'informations de relais DHCP. Le relais DHCP est une fonctionnalité utilisée pour permettre la communication DHCP entre les hôtes et les serveurs DHCP distants qui ne sont pas sur le même réseau. Elle permet à un agent de relais DHCP d'inclure des informations sur lui-même lorsqu'il envoie des paquets DHCP à des clients et à partir de ces derniers vers un serveur DHCP. Il ajoute plus de sécurité au processus DHCP en identifiant de manière approfondie la connexion.

Périphérique applicable

Routeur VPN double WAN · RV320

Routeur VPN double WAN Gigabit · RV325

Version du logiciel

•v 1.1.0.09

Option 82

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez DHCP > Option 82. La page Option 82 s'ouvre :

Le tableau Option 82 affiche les champs suivants :

· ID de circuit : chaîne ASCII définie par l'utilisateur qui identifie l'interface de circuit sur laquelle la demande DHCP a été envoyée.

· Description : un utilisateur a entré la description de l'ID de circuit.

· DHCP Subnet : adresse IP et masque de sous-réseau DHCP attribués automatiquement par routeur en fonction de la disponibilité. Pour le modifier manuellement, référez-vous à Modifier le sous-réseau DHCP une fois qu'un ID de circuit a été ajouté.

Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter un nouvel ID de circuit. Les champs sous ID de circuit et description deviennent modifiables.

Étape 3. Saisissez l'ID de circuit souhaité dans le champ ID de circuit.

Étape 4. Saisissez la description souhaitée pour l'ID de circuit dans le champ Description.

Étape 5. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter les champs ID de circuit et Description entrés au tableau Option 82.

Modifier l'ID de circuit

Étape 1. Pour modifier le nom et la description d'un ID de circuit, cochez la case en regard de celui-ci. L'entrée est mise en surbrillance.

L'option Sous-réseau DHCP n'est pas modifiable dans le tableau des options 82. Référez-vous à Note:Modifier le sous-réseau DHCP pour le modifier.

Étape 2. Cliquez sur Modifier pour modifier l'ID de circuit sélectionné ou Supprimer pour le supprimer.

Étape 3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications et terminer la configuration des paramètres Option 82.

Modifier le sous-réseau DHCP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du routeur et choisissez DHCP > DHCP Setup. La page DHCP Setup s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur l'onglet IPv4.

Étape 3. Cliquez sur la case d'option Option 82 pour afficher les options Option 82.

Étape 4. Dans la liste déroulante ID de circuit, sélectionnez l'ID de circuit, qui a été créé, que vous souhaitez modifier.

Étape 5. Saisissez l'adresse IP de sous-réseau pour laquelle l'ID de circuit a été créé dans l'adresse IP du périphérique.

Étape 6. Choisissez le masque de sous-réseau correspondant dans la liste déroulante Masque de sous-réseau pour déterminer la plage de l'adresse IP de sous-réseau.

Étape 7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées à l'ID de circuit.

La table Option 82 sous DHCP > Option 82 affiche maintenant les informations mises à jour.