Objectif

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer la traduction d'adresses de port (PAT) sur les routeurs VPN de la gamme RV32x.

Introduction

La PAT est une extension de la traduction d'adresses de réseau (NAT). NAT est le processus utilisé pour convertir des adresses IP privées en adresses IP publiques. Il permet de protéger les adresses IP privées contre toute attaque ou découverte malveillante, car les adresses IP privées sont masquées. Il permet à plusieurs périphériques LAN de partager la même adresse IP publique, mais des numéros de port différents. Cela protège les adresses IP privées et distingue chaque périphérique des autres.

Périphériques pertinents

- Routeur VPN double WAN RV320

- Routeur VPN double WAN Gigabit RV325

Version du logiciel

- v 1.1.0.09

Configuration PAT

Étape 1.Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web pour sélectionner Setup > Port Address Translation.

La page Port Address Translation s'ouvre :

Ajout de PAT

Étape 1. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un service. Ce service est le protocole utilisé pour mapper l'adresse IP privée avec l'adresse IP publique.

Une nouvelle ligne est ajoutée dans la table de traduction d'adresses de port :

Étape 2. Choisissez le service souhaité dans la liste déroulante Service. Il s'agit du service sur lequel PAT est exécuté pour convertir les adresses IP privées en adresses IP publiques.

Étape 3. Entrez l'adresse IP du périphérique ou un nom de domaine qui possède le service particulier dans le champ Nom ou adresse IP. Il s'agit de l'adresse IP source sur laquelle la PAT est exécutée.

Note: Pour ajouter un nouveau service, reportez-vous à la section Gestion des services.

Étape 4. Cochez la case Status pour activer le service. Si vous ne cochez pas Status (Etat), le service apparaît inactif.

Étape 5. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

Modifier PAT

Étape 1. Si vous souhaitez modifier les paramètres de traduction d'adresses de port, cochez la case en regard du service approprié pour la sélectionner.

Étape 2. Cliquez sur Modifier et modifiez le paramètre nécessaire.

Étape 3. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

Supprimer PAT

Étape 1. Si vous souhaitez supprimer une traduction d'adresse de port spécifique, cochez la case en regard du service approprié pour la sélectionner.

Étape 2. Cliquez sur Delete.

Étape 3. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

Gestion des services

Si vous n'obtenez aucun service spécifique dans la liste déroulante Service, vous devez ajouter le service souhaité. Vous pouvez même modifier la liste de services ou supprimer un service spécifique de la liste en fonction de vos besoins.

Étape 1. Cliquez sur Gestion des services. La fenêtre Table de gestion des services s'ouvre :

Ajouter un service

Étape 1. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un service. Vous pouvez ajouter jusqu'à 30 services.

Une nouvelle ligne est ajoutée :

Étape 2. Entrez le nom souhaité pour le service dans le champ Nom du service.

Étape 3. Sélectionnez le protocole souhaité dans la liste déroulante Protocole. Ce protocole est le protocole de couche transport qui aide à convertir les adresses IP privées en adresses IP publiques.

- TCP : le protocole TCP (Transmission Control Protocol) est un protocole Internet orienté connexion utilisé pour assurer un transfert de données fiable et ordonné.

- UDP : le protocole UDP (User Datagram Protocol) est un protocole Internet non orienté connexion utilisé pour assurer un transfert rapide des données, mais non fiable et désordonné.

- IPv6 : le protocole IP version 6 (IPv6) est la dernière version du protocole Internet qui peut être utilisée pour accueillir un grand nombre d'utilisateurs avec IP.

Étape 4. Entrez un numéro de port que vous voulez utiliser comme port externe dans le champ Port externe. Le numéro de port externe est utilisé pour établir la connexion entre le périphérique utilisateur final du réseau public externe et le périphérique PAT.

Étape 5. Entrez un numéro de port que vous voulez utiliser comme port interne dans le champ Port interne. Le port interne est utilisé pour établir une connexion entre le périphérique PAT et le périphérique réseau privé.

Étape 6. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

Modifier la gestion des services

Étape 1. Si vous souhaitez modifier un paramètre pour un service spécifique, cochez la case en regard du service approprié pour sélectionner le service approprié.

Vous ne pouvez modifier que le nouveau service. Vous ne pouvez pas modifier un service existant.Note:

Étape 2. Cliquez sur Modifier et modifiez le paramètre.

Étape 3. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

Supprimer la gestion des services

Étape 1. Si vous souhaitez supprimer un service spécifique, cochez la case en regard du service approprié pour sélectionner le service approprié.

Note: Vous pouvez supprimer le seul service nouvellement créé. Vous ne pouvez pas supprimer un service existant.

Étape 2. Cliquez sur Delete.

Étape 3. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

Conclusion

Vous avez maintenant correctement configuré la fonction PAT sur les routeurs VPN de la gamme RV32x.