Objectif

Les ordinateurs qui utilisent Mac OS connectés à des routeurs VPN RV0xx peuvent connaître un ralentissement significatif et rencontrer des problèmes de résolution DNS si leur fournisseur d'accès Internet (FAI) n'achemine pas les requêtes DNS IPv6. La solution consiste à désactiver IPv6 sur Mac OS lui-même, car les applications Safari et Apple n'ont pas de processus distinct pour désactiver IPv6.

Cet article explique comment désactiver IPv6 sur les Mac connectés aux routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082.

Périphériques pertinents

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Version du logiciel

•v 4.2.1.02

Désactiver IPv6 sur Mac

Avec l'interface graphique utilisateur (GUI) Mac

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Setup > Network. La page Network s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option IPv4 Only pour désactiver IPv6 sur le routeur.

Étape 3. Cliquez sur Save en bas de la page pour enregistrer les modifications.

Étape 4. Sur le Mac, choisissez Network Icon > Open Network Preferences dans la barre de menus située dans l'angle supérieur droit du bureau. La page Network s'ouvre :

Étape 5. Sur la page Ethernet, cliquez sur Advanced.

Étape 6. Dans la liste déroulante Configure IPv6, sélectionnez Off.

Étape 7. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.

Avec le terminal de commande

Parfois, en raison des paramètres de sécurité, Mac OS peut ne pas autoriser les utilisateurs à modifier les paramètres IPv6. L'option Off n'est pas disponible dans la liste déroulante Configure IPv6. Dans ce cas, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Étape 1. Sur le bureau Mac, choisissez Applications > Utilities > Terminal depuis la station d'accueil.

Étape 2. Dans le Terminal, entrez networksetup -listallnetworkservices.

Étape 3. Appuyez sur Tous les services réseau s'affichent.Entrée.

Étape 4. Entrez networksetup -setv6off Ethernet.

Étape 5. Appuyez sur Entrée pour désactiver IPv6.