Objectif

La plupart des fournisseurs d’accès Internet (FAI) utilisent une authentification MAC (Media Access Control) pour établir des connexions Internet pour les utilisateurs finaux. Une adresse MAC se voit attribuer un entier unique de 48 bits (6 octets) qui est relié à une carte réseau Ethernet pour chaque ordinateur. Pour configurer votre routeur RV sur un FAI câblé, vous devez exécuter la procédure MAC Clone qui permet au routeur de copier l'adresse MAC de l'ordinateur enregistré auprès du FAI.

Cet article explique comment établir correctement une connexion Internet avec votre FAI sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082.

Périphériques pertinents

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Version du logiciel

•v 4.2.1.02

Configuration Internet par câble

Tout d'abord, une connexion WAN doit être établie. Les étapes suivantes vous guideront tout au long de la configuration de la connexion WAN.

Remarque : utilisez un ordinateur qui peut se mettre en ligne lorsqu'il est connecté au modem lorsque vous suivez les étapes ci-dessous.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du routeur et choisissez Setup > Network. La page Réseau s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur l'icône Edit de l'interface WAN qui est utilisée dans la zone WAN Setting. La page Edit WAN Connection s'ouvre :

Étape 3. Choisissez Obtain an IP automatically dans la liste déroulante WAN Connection. Le routeur utilise automatiquement l’adresse IP attribuée par le FAI.

Étape 4. (Facultatif) Si vous souhaitez saisir le serveur DNS souhaité, cochez la case Utiliser l'adresse suivante du serveur DNS.

Étape 5. Entrez l’adresse souhaitée pour le serveur DNS, dans le champ Serveur DNS.

Étape 6. Dans la liste déroulante MTU, choisissez la méthode de configuration de la taille MTU (Maximum Transmit Unit). MTU est la taille de la plus grande quantité de données pouvant être envoyée dans un seul paquet sur Internet. L'utilisateur peut vouloir modifier la MTU, car le FAI requiert une taille de MTU différente.

· Auto : choisissez cette option pour définir automatiquement la MTU à sa taille par défaut (recommandé).

Remarque : pour les types de connexion DHCP et IP statique, la taille MTU par défaut est de 1 500 octets, tandis que pour le type de connexion PPPoE, la taille MTU par défaut est de 1 492 octets.

· Manual : sélectionnez cette option si votre FAI nécessite une modification de la taille de votre MTU. Saisissez la taille du MTU en octets.

Étape 7. Cliquez sur Save.

Adresse MAC dupliquée

La dernière procédure de cette configuration est le clone MAC, qui assure la connectivité Internet. Les étapes suivantes expliquent comment cloner l'adresse MAC du PC enregistré auprès du FAI.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du routeur et choisissez Setup > Mac Address Clone. La page Mac Address Clone s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur l'icône Edit de l'interface WAN utilisée. La page Edit Mac Address Clone s'ouvre :

Étape 3. Cliquez sur MAC Address from this PC pour dupliquer l'adresse MAC connectée à Internet.

Étape 4. Cliquez sur Save.