Objectifs

La page Tableau de bord du RV110W contient de nombreuses informations concises sur de nombreuses fonctionnalités du périphérique.

Ce document explique comment afficher le tableau de bord sur le routeur RV110W.

Périphériques pertinents

· RV110W

Afficher le tableau de bord

Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration Web, sélectionnez Status > Dashboard.

Étape 2. Pour actualiser régulièrement le tableau de bord avec des informations mises à jour, choisissez une heure dans le menu déroulant Taux d'actualisation.

Étape 3. Le tableau de bord affiche les informations suivantes :

Informations sur le périphérique ·

- System Name : nom du périphérique.

- Firmware Version : version logicielle actuelle du périphérique.

- Serial Number : numéro de série du périphérique.

Utilisation · des ressources

- CPU : quantité de CPU utilisée par le périphérique.

- Mémoire : quantité de mémoire disponible ou non utilisée.

- Current Time : heure à laquelle le périphérique est actuellement défini.

- System Time Up : durée d'exécution du système.

Résumé Syslog ·

Indique si la journalisation est activée pour ces catégories d'événements :

- Urgence : le système est inutilisable. Ceci est normalement diffusé à tous les processus.

- Alerte : action immédiate requise.

- Critique : les conditions critiques, telles qu'une erreur de périphérique dur, sont consignées.

- Erreur : les conditions d'erreur sont consignées.

- Avertissement : les conditions d'avertissement sont consignées.

Interface LAN · (réseau local)

- MAC Address : adresse MAC du routeur.

- IPv4 Address : adresse IP locale du routeur.

- DHCP Server : état du serveur DHCP IPv4 du routeur (activé ou désactivé).

Informations sur · WAN (Internet)

- IPv4 Address : adresse IP du port WAN du routeur.

- State : état de la connexion Internet (haut ou bas).

Réseaux sans fil ·

Répertorie l'état des quatre SSID du réseau sans fil.

VPN ·

- Utilisateurs QuickVPN : nombre d'utilisateurs QuickVPN affectés sur le périphérique et en cours d'utilisation.

- PPTP Users : nombre d'utilisateurs du protocole de tunnellisation point à point qui sont affectés sur le périphérique et utilisés.