Objectif

Le protocole L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) est un protocole de tunnellisation utilisé par un fournisseur d'accès Internet (FAI) pour prendre en charge les réseaux privés virtuels (VPN).  Il s'appuie sur un protocole de chiffrement qu'il transmet dans le tunnel pour assurer la confidentialité.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres L2TP sur le RV110W.

Périphériques pertinents

- RV110W

Version du logiciel

- v 1.2.1.4

Procédure de configuration

Étape 1. Utilisez l'utilitaire de configuration Web pour sélectionner Network > WAN.  La page Internet Setup s'ouvre :

Étape 2. Dans la liste déroulante Type de connexion Internet, sélectionnez L2TP.

Étape 3. Dans le champ IP Address, saisissez l'adresse IP du port WAN.

Étape 4. Dans le champ Masque de sous-réseau, saisissez le masque de sous-réseau du sous-réseau.

Étape 5. Dans le champ Serveur L2TP, saisissez l'adresse IP du serveur L2TP.

Étape 6. Choisissez une version de serveur L2TP dans la liste déroulante Version.

Note: Si vous choisissez la version 2, passez à l'étape 13.

Étape 7. Dans la liste déroulante Longueur du cookie, sélectionnez la durée de conservation d'un cookie.

Étape 8. Dans le champ ID fournisseur, cliquez sur la case d'option Standard pour utiliser l'ID fournisseur standard ou sur la case d'option Cisco pour entrer un ID de circuit virtuel.

Note: Si vous choisissez Standard, passez à l'étape 10.

Étape 9. Dans le champ ID de circuit virtuel, saisissez l'ID de circuit virtuel à utiliser.

Étape 10. Dans le champ Authentification, cliquez sur la case d'option Activer pour demander un nom d'utilisateur et un mot de passe, ou cliquez sur la case d'option Désactiver pour désactiver l'authentification.

Note: Si vous choisissez Désactiver, passez à l'étape 16.

Étape 11. Dans le champ Username, saisissez le nom d'utilisateur du serveur L2TP.

Étape 12. Dans le champ Mot de passe, saisissez le mot de passe du serveur L2TP.

Étape 13. Cliquez sur la case d'option Connexion à la demande pour saisir le temps d'inactivité maximal autorisé (en minutes) dans le champ Temps d'inactivité maximal, ou cliquez sur la case d'option Maintenir la connexion pour saisir la fréquence (en secondes) de reconnexion dans le champ Période de rappel.

Étape 14. Dans la liste déroulante Type d'authentification, sélectionnez un type d'authentification.  Les options disponibles sont définies comme suit :

- Négociation automatique : le serveur L2TP envoie une demande d'informations de sécurité au routeur RV110W. Le RV110W envoie les informations de sécurité au serveur L2TP.

- PAP : cette option utilise le protocole PAP (Password Authentication Protocol) pour se connecter au fournisseur d'accès à Internet (FAI).

- CHAP Negotiation : cette option utilise le protocole CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) pour se connecter au FAI.

- MS-CHAP Negotiation — Cette option utilise l'authentification à échanges confirmés Microsoft (MS-CHAP) pour se connecter au FAI.

- MS-CHAPv2 Negotiation - Cette option utilise Microsoft Challenge Handshake Authentication version 2 (MS-CHAPv2) pour se connecter au FAI.

Étape 15. Dans le champ Nom du service, saisissez le nom du service.

Étape 16. Dans le champ Cryptage MPPE, cochez la case Activer pour activer le cryptage point à point Microsoft (MPPE) qui chiffre les données via le protocole point à point (PPP) et un réseau privé virtuel (VPN).

Étape 17. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications ou Annuler pour les ignorer.

Paramètres facultatifs

Cette procédure explique comment ajuster les paramètres facultatifs pour configurer davantage le RV110W.

Étape 1. Dans le champ Host Name, saisissez un nom d'hôte pour le routeur RV110W.

Étape 2. Dans le champ Nom de domaine, saisissez un nom de domaine pour votre réseau.

Étape 3. dans le champ MTU, cliquez sur la case d'option Auto pour définir l'unité de transmission maximale (MTU) sur les 1 500 octets par défaut, ou cliquez sur la case d'option Manual pour entrer manuellement la taille de MTU.

Étape 4. Si vous avez sélectionné Manual à l'étape précédente, saisissez la taille de MTU (en octets) dans le champ Size.

Étape 5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications ou Annuler pour les ignorer.