Objectif

L'objectif de cet article est de vous montrer comment configurer la transition IPv6 sur les routeurs RV160x et RV260x à l'aide des routeurs 6in4 ou 6rd.

Introduction

Le protocole IP version 6 (IPv6) offre de nombreux avantages supplémentaires au protocole IP version 4 (IPv4). IPv6 offre un espace d'adressage plus important, une agrégation d'adresses plus facile et une sécurité intégrée. La transition IPv6 aide les hôtes qui appartiennent à des réseaux IPv6 à communiquer via une liaison réseau IPv4.

Pour migrer d'IPv4 vers IPv6, vous pouvez utiliser un mécanisme de transition Internet appelé 6in4. Le 6in4 utilise la transmission tunnel dans laquelle les paquets IPv6 sont encapsulés dans des en-têtes IPv4, le numéro de protocole IP étant défini sur 41. Le numéro de protocole est la valeur du champ ” de protocole “ dans un en-tête IPv4 ou le champ ” d'en-tête “ Next dans IPv6. Le protocole 41 est le protocole de routage qui intègre les paquets IPv6 dans les paquets IPv4. Les paquets sont ensuite envoyés via un réseau ou Internet IPv4. Le 6in4 est un mécanisme de transition couramment utilisé.

Le déploiement rapide IPv6 (6e) est un autre moyen de réaliser la transition IPv6. 6e est également un mécanisme de tunnellisation qui permet à un fournisseur d'accès Internet (FAI) de déployer rapidement IPv6 de manière légère et sécurisée sans nécessiter de mises à niveau de l'infrastructure réseau d'accès IPv4 existante. Dans cette méthode, chaque FAI utilise un préfixe IPv6 unique.

Périphériques pertinents

- RV160

- RV260

Version du logiciel

- 1.0.00.15

Configurer la transition IPv6

Pour configurer la transition IPv6 sur le routeur RV160x/RV260x, procédez comme suit.

Étape 1. Connectez-vous à la page de configuration Web de votre routeur.

Note: Dans cet article, nous allons utiliser le RV260W pour configurer la transition IPv6. La configuration peut varier en fonction du modèle que vous utilisez.

Étape 2. Sélectionnez WAN > IPv6 Transition.

Étape 3. Cochez Enable pour activer l'interface de tunnel.

Étape 4. Saisissez la description.

Étape 5. L'interface locale et l'adresse IPv4 locale affichent l'interface sélectionnée.

Étape 6. Cliquez sur Apply.

IPv6 dans le tunnel IPv4 (6in4)

Pour ajouter un tunnel IPv4 (6in4), saisissez les informations suivantes :

Étape 1. Sélectionnez la case d'option IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4).

Étape 2. Saisissez l'adresse IPv4 distante.

Étape 3. Entrez l'adresse IPv6 locale et sa longueur.

Étape 4. Entrez l'adresse et la longueur IPv6 distantes.

Étape 5. Cliquez sur Apply.

Étape 6.Vous devez copier votre configuration en cours dans la configuration de démarrage si vous voulez conserver votre configuration entre les redémarrages. Pour ce faire, cliquez sur l'icône Enregistrer en haut de la page.

Étape 7. Dans la Gestion de la configuration, faites défiler jusqu'à la section Copier/Enregistrer la configuration. Vérifiez que la source est Configuration en cours et que la destination est Configuration de démarrage. Cliquez sur Apply.

Déploiement rapide IPv6 (6e)

Dans IPv6 Rapid Deployment (6ème), chaque FAI utilise l'un de ses propres préfixes IPv6. Par conséquent, un fournisseur est garanti pour la disponibilité de ses 6e hôtes à partir de tous les hôtes IPv6 natifs qui peuvent atteindre leur réseau IPv6.

Étape 1. Sélectionnez la case d'option IPv6 Rapid Deployment (6e).

Étape 2. Dans la section Configuration Mode, cliquez sur Automatically from DHCP pour utiliser DHCP (option 212) pour obtenir un 6ème préfixe, une adresse IPv4 relais et une longueur de masque IPv4.

Étape 3. Si vous préférez, sélectionnez Manual et définissez les 6ème paramètres suivants.

- Entrez l'adresse IPv4 du relais.

- Entrez la longueur de préfixe commun IPv4.

- Entrez le préfixe/longueur IPv6. Le réseau IPv6 (sous-réseau) est identifié par le préfixe. Tous les hôtes du réseau ont les bits initiaux identiques pour leur adresse IPv6. Saisissez le nombre de bits initiaux courants dans les adresses réseau. Le défaut est 64.

Note: Les paramètres mentionnés ci-dessus doivent être définis par le FAI.

Étape 4. Cliquez sur Apply.

Note: N'oubliez pas de cliquer sur l'icône Enregistrer en haut de la page pour accéder à la section Gestion de la configuration pour copier votre fichier de configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

Vous devez maintenant avoir correctement configuré la transition IPv6 sur votre routeur RV160x/ RV260x.