Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Serveurs UCS série C

Serveurs UCS, série E

Versions minimales du micrologiciel

Cartes PCiE prises en charge

Versions d'hyperviseur prises en charge

Informations générales

Configuration

Déployer le superviseur Cisco IMC

Modifier le mot de passe par défaut

Informations de licence

Découvrir le serveur

Ajouter un groupe de racks

Ajouter un compte rack

Configuration de la messagerie

Mise à niveau du micrologiciel

Exporter les données d'assistance technique vers un serveur distant

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment configurer le superviseur IMC (Integrated Management Controller) de Cisco pour les serveurs de la gamme C et E.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Serveurs Cisco série C

- Serveurs de la gamme Cisco E

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Internet Explorer 8 ou supérieur

- Google Chrome 4.1 ou supérieur

- Firefox 3.5 ou supérieur

- Safari 4.0 ou supérieur (pour Apple MAC ou Microsoft Windows)

- Les navigateurs nécessitent le plug-in Adobe Flash Player version 11 ou ultérieure.

Serveurs UCS série C

- Cisco UCS C-220 M3

- Cisco UCS C-240 M3

- Cisco UCS C-220 M4

- Cisco UCS C-240 M4

- Cisco UCS C-22 M3

- Cisco UCS C-24 M3

- Cisco UCS C-420 M3

- Cisco UCS C-460 M4

Serveurs UCS, série E

- Cisco UCS E-140S M2

- Cisco UCS E-160D M2

- Cisco UCS EN120E M2

- Cisco UCS EN120S M2

- Cisco UCS E-180D M2

- Cisco UCS E-140S M1

- Cisco UCS E-140D M1

- Cisco UCS E-160D M1

- Cisco UCS E-140DP M1

- Cisco UCS E-160DP M1

Versions minimales du micrologiciel

Serveurs

Version minimale du micrologiciel

Serveurs UCS série C

1.5(4) et postérieures

Serveurs UCS, série E

2.3.1 et postérieures

Cartes PCiE prises en charge

- Carte d'interface virtuelle (VIC) Cisco UCS 1225

- Carte d'interface virtuelle Cisco UCS 1225T

Versions d'hyperviseur prises en charge

- ESXi 5.1

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

Cisco IMC Supervisor est un système de gestion qui vous permet de gérer des serveurs rack à grande échelle.

Vous pouvez utiliser Cisco IMC Supervisor afin d'effectuer ces tâches pour un serveur de montage en rack :

- Prise en charge du regroupement logique des serveurs et des vues récapitulatives par groupe

- Collecter l'inventaire des serveurs

- Fournir des fonctionnalités de surveillance pour les serveurs et les groupes

- Gestion des microprogrammes comprenant le téléchargement, la mise à niveau et l'activation des microprogrammes

- Gérer les actions de serveur autonome qui incluent le contrôle de l'alimentation, le contrôle des DEL, la collecte des journaux, le lancement de clavier/vidéo/souris (KVM), le lancement de l'interface utilisateur CIMC et les alertes par e-mail

- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) afin de restreindre l'accès et les fonctionnalités

Configuration

Déployer le superviseur Cisco IMC

1. Complétez ces étapes afin de déployer Cisco IMC Supervisor.

Étape 1. Afin de télécharger le fichier zip pour Cisco IMC Supervisor à partir de Cisco.com, accédez à Products > Servers-Unified Computing > Integrated Management Controller (IMC) Supervisor comme indiqué dans l'image.

Étape 2. Sélectionnez IMC Supervisor 1.0 comme indiqué dans l'image.

Étape 3. Cliquez sur Télécharger comme indiqué dans l'image.

Étape 4. Afin de déployer l'Open Virtual Appliance (OVA), naviguez jusqu'à Fichier > Déployer le modèle OVF comme indiqué dans l'image.

Étape 5. Poursuivez le processus étape par étape afin de déployer le modèle OVF (Open Virtualization Format) comme indiqué dans les images.

Dans le volet Format de disque, sélectionnez l'une des cases d'option et cliquez sur Suivant comme indiqué dans l'image.

- Provisionnement léger : afin d'allouer le stockage à la demande lorsque les données sont écrites sur le disque

- Lazy Zeroed (Provisionnement épais) : afin d'allouer le stockage immédiatement en format épais

- Épais Provisionnement Eager Zeroed - Afin d'allouer le stockage en format épais. La création de disques avec cette option peut prendre plus de temps

Étape 6. Sélectionnez le groupe de ports approprié pour le réseau de machines virtuelles (VM), comme indiqué dans l'image.

Étape 7. Cliquez sur Terminer comme indiqué dans l'image.

Étape 8. Ouvrez la console de la machine virtuelle et acceptez le contrat de licence comme indiqué dans l'image.

Étape 9. Une fois terminé, entrez y afin de configurer une adresse IP statique comme indiqué dans l'image.

Étape 10. Si vous voulez utiliser DHCP, entrez n afin de vous assurer que les adresses IP sont attribuées automatiquement.

Étape 11. Si vous souhaitez utiliser une adresse IP statique, saisissez y, puis vous êtes invité à sélectionner IPv4 ou IPv6. Entrez V4 afin de configurer IPV4, puis entrez les informations comme indiqué dans les images :

- Adresse IP

- Masque de réseau

- Passerelle

Note: Actuellement, seul IPv4 est pris en charge afin de configurer des adresses IP statiques.

Étape 12. Après le démarrage de l'appliance, transférez l'adresse IP du superviseur Cisco IMC dans un navigateur Web pris en charge afin d'accéder à la page de connexion.

Sur la page Connexion, entrez admin comme nom d'utilisateur et admin comme mot de passe.

Note: Vous pouvez modifier votre mot de passe admin après cette première connexion.

L'interface utilisateur du superviseur IMC de Cisco est représentée sur l'image.

Modifier le mot de passe par défaut

2. Complétez ces étapes afin de modifier le mot de passe par défaut.

Étape 1. Accédez à Administration > Users.

Étape 2. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs de connexion.

Étape 3. Dans la liste des utilisateurs, sélectionnez le rôle d'utilisateur pour lequel vous souhaitez modifier le mot de passe comme indiqué dans l'image.

Étape 4. Après avoir spécifié le nouveau mot de passe, cliquez sur Enregistrer et cliquez sur OK sur le résultat d'envoi comme indiqué dans l'image.

Informations de licence

3. Le superviseur IMC de Cisco nécessite que vous ayez ces licences valides :

- Licence de base du superviseur Cisco IMC.

- Licence d'activation de point de terminaison en bloc Cisco IMC Supervisor que vous installez après la licence de base Cisco IMC Supervisor, comme illustré sur l'image.

Note: À moins d'avoir ces licences, les tâches telles que le regroupement de serveurs dans un compte rack, etc., ne peuvent pas être effectuées.

Découvrir le serveur

4. Effectuez ces actions afin de détecter les serveurs.

Étape 1. Accédez à Système > Comptes physiques > Périphériques découverts comme indiqué dans l'image.

Étape 2. Cliquez sur Configure.

Étape 3. Dans la boîte de dialogue Critères de configuration de découverte, vous pouvez créer un nouveau profil ou modifier un profil existant.

Étape 4. La création d'un nouveau profil est illustrée dans l'image.

Étape 5. Dans les critères de recherche, vous pouvez choisir la méthode appropriée afin de découvrir les serveurs.

Étape 6. Choisissez IP Address List, pour cet exemple.

Étape 7. Saisissez l'adresse IP du serveur que vous souhaitez détecter.

Étape 8. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au serveur (informations d'identification CIMC), comme indiqué dans l'image.

Étape 9. Une fois le profil créé, cliquez sur Découvrir et sélectionner un profil dans la liste déroulante, comme illustré dans l'image.

Étape 10. Après avoir sélectionné le profil approprié, cliquez sur Soumettre et cliquez sur OK sur Envoyer le résultat comme indiqué dans l'image.

Étape 11. Si le ou les périphériques de votre profil ne correspondent pas aux critères minimaux pris en charge, la raison pour laquelle le périphérique n'a pas été découvert est indiquée dans la section État comme indiqué dans l'image.

Ajouter un groupe de racks

5. Procédez comme suit lorsque vous souhaitez ajouter un nouveau groupe de racks dans le superviseur IMC de Cisco.

Étape 1. Accédez à Systèmes > Comptes physiques > Groupes de racks.

Étape 2. Click Create.

Étape 3. Spécifiez un nom de groupe et une description dans la zone Créer un groupe de rack.

Étape 4. Cliquez sur Créer comme indiqué dans l'image.

Étape 5. Une fois créé, le nom du groupe doit s'afficher comme indiqué dans l'image.

Ajouter un compte rack

6. Procédez comme suit lorsque vous souhaitez ajouter un nouveau groupe de racks dans le superviseur IMC de Cisco.

Étape 1.

Dans la barre de menus, sélectionnez Système.

Étape 2.

Cliquez sur l'onglet.

Étape 3.

Cliquez sur.

Étape 4.

Dans la boîte de dialogue Créer un compte, renseignez les champs suivants :

Champ

Description

champ

Nom descriptif du compte rack

champ

Adresse IP du serveur de montage en rack

Champ Description

(Facultatif) Description du compte rack

case à cocher

(Facultatif) Si vous avez déjà créé des stratégies d'informations d'identification, cochez cette case afin de sélectionner la stratégie dans la liste déroulante.

Si vous cochez la case

liste déroulante

Choisissez une stratégie dans la liste déroulante

Si vous décochez la case

champ

ID de connexion du serveur de montage en rack

Champ Mot de passe

Mot de passe de l'ID de connexion du serveur de montage en rack

Liste déroulante Protocole

Choisissez https ou http dans la liste

Champ Port

Numéro de port associé au protocole sélectionné

Liste déroulante Groupe de racks

Sélectionnez un groupe de racks dans la liste.

Champ Contact

(Facultatif) Adresse e-mail du contact pour le compte

Champ Emplacement

(Facultatif) Emplacement du compte

Étape 1. Dans la liste déroulante du groupe de racks, vous pouvez choisir le groupe par défaut ou le groupe défini précédemment, comme indiqué dans l'image.

Étape 2. Une fois cette action terminée, les serveurs spécifiés doivent se trouver sous le groupe de racks que vous sélectionnez.

Configuration de la messagerie

7. Suivez cette procédure afin de configurer votre message de configuration.

Étape 1. Accédez à Administration > Mail Setup.

Étape 2. Saisissez les détails demandés.

Étape 3. Vous pouvez cocher la case Envoyer un e-mail de test et vérifier si vous avez reçu le message de test sur l'adresse e-mail que vous avez fournie, comme indiqué dans l'image.

Étape 4. Vous devez ensuite recevoir le message de test comme indiqué dans l'image.

Étape 5. Dans la même section, accédez à Paramètres des règles d'alerte par e-mail et cochez la case Activer l'alerte comme indiqué dans l'image.

Note: À ce stade (avec la version 1.0 de Cisco IMC Supervisor), les notifications pour les pannes critiques et de niveau supérieur sont prises en charge.

Étape 6. Si votre système rencontre une erreur critique, vous devez recevoir un message comme indiqué dans l'image, à condition que la configuration de votre courrier fonctionne correctement.

Mise à niveau du micrologiciel

8. Procédez comme suit lorsque vous souhaitez mettre à niveau le micrologiciel.

Étape 1. Accédez à Systèmes > Comptes physiques.

Étape 2. Cliquez sur l'onglet.

Étape 3. Cliquez sur Configurer le profil.

Étape 4. Dans la boîte de dialogue Télécharger le micrologiciel, vous pouvez créer un nouveau profil ou modifier un profil existant.

Champ

Description

liste déroulante

Sélectionnez Nouveau dans la liste déroulante.

Champ

Nom descriptif du profil.

liste déroulante

Choisissez l'une des options suivantes :

- Serveur HTTP local : l'image .iso est stockée dans le superviseur IMC local de Cisco.

- Chemin d'accès au réseau : l'image .iso est stockée dans le réseau.

champ

Saisissez votre nom d'utilisateur de connexion Cisco.

champ

Saisissez votre mot de passe de connexion Cisco.

case à cocher

(Facultatif) Cochez cette case afin d'activer la configuration du proxy et renseignez les champs suivants :

- Champ Nom d'hôte : saisissez un nom d'hôte pour la configuration du proxy.

- Champ Port : saisissez le port pour la configuration du proxy.

Case à cocher Activer l'authentification proxy

(Facultatif) Cochez cette case afin d'activer l'authentification proxy et renseignez les champs suivants :

- Champ Nom d'utilisateur du proxy : saisissez un nom d'utilisateur proxy pour l'authentification du proxy.

- Champ Proxy Password (Mot de passe du proxy) : saisissez le mot de passe du nom d'utilisateur du proxy.

Liste déroulante Plate-forme

Sélectionnez une plate-forme dans la liste déroulante.

liste déroulante

Sélectionnez l'image .iso dans la liste déroulante.

Étape 5. Configurez un nouveau profil comme indiqué dans l'image.

Étape 6. Choisissez Chemin d'accès réseau comme option de téléchargement pour cet exemple. (Vous avez CIFS et NFS comme options)

Étape 7. Cliquez sur Soumettre comme indiqué dans l'image.

Étape 8. Cliquez sur Mettre à niveau l'image.

Étape 9. Cliquez sur Sélectionner... afin de sélectionner les serveurs que vous voulez mettre à niveau comme indiqué dans l'image.

Étape 10. Un seul serveur est sélectionné pour cet exemple.

Étape 11. Cliquez sur Sélectionner comme indiqué dans l'image.

Étape 12. Le serveur sélectionné s'affiche.

Étape 13. Cliquez sur Soumettre comme indiqué dans l'image.

Note: Si vous mettez à niveau Cisco IMC version 2.0(x), vous devez modifier le mot de passe Cisco IMC par défaut.

Étape 14. Afin de vérifier l'état de la mise à niveau, accédez à System > Inventory and Fault Status comme indiqué dans l'image.

Étape 15. Développez Groupes de racks, choisissez le groupe approprié dans lequel les serveurs ont été renseignés plus tôt.

Étape 16. Cliquez sur Serveurs rack et choisissez le serveur approprié.

Étape 17. Une fois cette opération effectuée, une ligne supplémentaire avec des options distantes doit apparaître.

Étape 18. Cliquez sur Console KVM à partir de cette ligne et vous pouvez voir la mise à niveau en action comme l'illustre l'image.

Exporter les données d'assistance technique vers un serveur distant

9. Effectuez ces actions afin d'extraire les données d'assistance technique.

Étape 1. Accédez à Systèmes > Inventaire et état des pannes pour le groupe par défaut.

Étape 2. Développez Groupes de racks et sélectionnez le groupe de racks qui contient le ou les serveurs.

Étape 3. Sélectionnez l'onglet Serveurs rack comme indiqué dans l'image.

Étape 4. Double-cliquez sur le serveur dans la liste afin d'afficher les détails ou cliquez sur le serveur dans la liste, puis dans la flèche vers le bas à droite, cliquez sur Afficher les détails comme indiqué dans l'image.

Étape 5. Cliquez sur l'onglet Support technique.

Étape 6. Choisissez le type de réseau approprié afin de télécharger les fichiers comme indiqué dans l'image.

Étape 7. Choisissez TFTP pour cet exemple.

Étape 8. Cliquez sur Soumettre comme indiqué dans l'image.

Étape 9. La capture d'écran montre que les journaux ont été téléchargés avec succès à l'emplacement spécifié.

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.