Question :

Comment configurer la redirection WCCP entre WSA et Cisco Catalyst 3550 ?

Environnement :

Appareil de sécurité Web Cisco (WSA)

Cisco Catalyst 3550

Cisco Catalyst 3500

WCCP

Pour obtenir des informations détaillées et des exemples sur la configuration du commutateur Cisco Catalyst 3550 pour WCCP, reportez-vous à l'article d'assistance Cisco suivant :

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/application-networking-services/500-series-content-engines/29461-wccp-3550-29461.html