Contenu

Question :

Environnement : Appliance de sécurité Web de Cisco (WSA), toutes les versions d'AsyncOS

Firefox n'envoie pas des qualifications d'authentification d'une manière transparente. L'Internet Explorer fonctionne correctement avec l'authentification transparente.

Remarque: Cet article de la base de connaissances met en référence le logiciel qui n'est pas mis à jour ou est pris en charge par Cisco. Les informations sont données comme courtoisie pour votre commodité. Pour davantage d'assistance, contactez s'il vous plaît le fournisseur de logiciels.

Quelques versions de Firefox ne font pas confiance automatiquement à tous les serveurs pour envoyer les qualifications transparentes à. Les plus nouvelles versions semblent avoir le problème.

Vous devrez ajouter manuellement l'adresse Internet transparente de redirection d'authentification d'appareils de sécurité Web dans l'URLs de confiance dans Firefox.  Cette valeur peut être trouvée dans l'interface gui sur le réseau --> page d'authentification.  Recherchez la configuration

« L'authentification transparente réorientent l'adresse Internet ».

1. Ouvrez Firefox et tapez environ : config dans la barre d'adresses (sans devis).

2. Dans le type de champ de filtre le network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris suivant.

3. Double-cliquer le nom de la préférence que nous avons juste recherchée.

4. Écrivez l'authentification transparente réorientent l'adresse Internet.

Pour la version 10 de Firefox - 12 s'exécutant sur le Windows 7, ont besoin également du suivant pour être changé à « faux ».

- network.auth.force-generic-ntlm = faux