Contenu

Introduction

Informations générales

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Configurations

Serveur RSA

Serveur de version 5.X ACS

Vérifier

Serveur de version 5.X ACS

Serveur RSA

Dépanner

Créez un enregistrement d'agent (sdconf.rec)

Remettez à l'état initial le secret de noeud (le securid)

Équilibrage de charge automatique de priorité

Intervenez manuellement pour retirer un serveur du bas RSA SecurID

Introduction

Ce document décrit comment intégrer une version 5.x du système de contrôle d'accès de Cisco (ACS) avec la technologie d'authentification de la RSA SecurID.

Informations générales

Le Cisco Secure ACS prend en charge le serveur RSA SecurID comme base de données externe.

L'authentification à deux facteurs RSA SecurID comprend le numéro d'identification personnel de l'utilisateur (PIN) et un jeton individuellement enregistré RSA SecurID qui génère les codes de symboles à utiliser une seule fois basés sur un algorithme de code de temps.

Un code de symboles différent est généré à intervalles fixes, habituellement toutes les 30 ou 60 secondes. Le serveur RSA SecurID valide ce code dynamique d'authentification. Chaque jeton RSA SecurID est seul, et il n'est pas possible de prévoir la valeur des jetons passés en fonction basés un futur par jeton.

Ainsi, quand un code de symboles correct est fourni ainsi qu'un PIN, il y a un degré élevé de certitude que la personne est un utilisateur valide. Par conséquent, les serveurs RSA SecurID fournissent un mécanisme d'authentification plus fiable que des mots de passe réutilisables conventionnels.

Vous pouvez intégrer Cisco ACS 5.x avec la technologie d'authentification RSA SecurID de ces manières :

- Agent RSA SecurID - Des utilisateurs sont authentifiés avec le nom d'utilisateur et le code de passage par le protocole indigène RSA.

- Protocole RADIUS - Des utilisateurs sont authentifiés avec le nom d'utilisateur et le code de passage par le protocole RADIUS.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Sécurité RSA

- Système de contrôle d'accès sécurisé Cisco (ACS)

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Version 5.x du Système de contrôle d'accès sécurisé Cisco (ACS)

- Serveur de jetons RSA SecurID

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurations

Serveur RSA

Cette procédure décrit comment l'administrateur du serveur RSA SecurID crée des agents d'authentification et un fichier de configuration. Un agent d'authentification est fondamentalement un nom de Domain Name Server (DN) et une adresse IP d'un périphérique, d'un logiciel, ou d'un service qui a des droits d'accéder à la base de données RSA. Le fichier de configuration décrit fondamentalement la topologie et la transmission RSA.

Dans cet exemple, l'administrateur RSA doit créer deux agents pour les deux exemples ACS.

1. Dans la console de RSA Security, naviguez pour accéder à > des agents d'authentification > ajoutent nouveau :

2. Dans la nouvelle fenêtre d'agent d'authentification d'ajouter, définissez une adresse Internet et une adresse IP pour chacun des deux agents :

Les DN expédient et les consultations d'inverse pour des agents ACS devraient fonctionner.

3. Définissez le type d'agent en tant qu'agent standard :

C'est un exemple des informations que vous voyez une fois que les agents sont ajoutés :

4. Dans la console de RSA Security, naviguez pour accéder à > des agents d'authentification > génèrent le fichier de configuration afin de générer le fichier de configuration sdconf.rec :

5. Utilisez les valeurs par défaut pour des relances maximum et le temps maximum entre chaque relance :

6. Téléchargez le fichier de configuration :

Le fichier .zip contient le fichier réel de la configuration sdconf.rec, dont l'administrateur ACS a besoin afin de se terminer des tâches de configuration.

Serveur de version 5.X ACS

Cette procédure décrit comment l'administrateur ACS récupère et soumet le fichier de configuration.

1. Dans la console de version 5.x de Cisco Secure ACS, naviguez vers des utilisateurs et l'identité enregistre > identité externe enregistre > des serveurs de jetons de la RSA SecurID, et le clic créent :

2. Écrivez le nom du serveur RSA, et parcourez au fichier sdconf.rec qui a été téléchargé du serveur RSA :

3. Sélectionnez le fichier, et cliquez sur Submit.

Note: La première fois que l'ACS contacte le serveur de jetons, un autre fichier, appelé le fichier secret de noeud, est créé pour l'agent ACS sur le gestionnaire d'authentification RSA et est téléchargé à l'ACS. Ce fichier est utilisé pour la transmission chiffrée.

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Serveur de version 5.X ACS

Afin de vérifier une procédure de connexion réussie, allez à la console ACS, et passez en revue le nombre de hits :

Vous pouvez également passer en revue les détails d'authentification des logs ACS :

Serveur RSA

Afin de vérifier l'authentification réussie, aller à la console RSA, et passer en revue les logs :

Dépanner

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Créez un enregistrement d'agent (sdconf.rec)

Afin de configurer un serveur de jetons de la RSA SecurID dans la version 5.3 ACS, l'administrateur ACS doit avoir le fichier sdconf.rec. Le fichier sdconf.rec est un fichier record de configuration qui spécifie comment l'agent RSA communique avec le royaume de serveur RSA SecurID.

Afin de créer le fichier sdconf.rec, l'administrateur RSA devrait ajouter l'hôte ACS comme hôte d'agent sur le serveur RSA SecurID et générer un fichier de configuration pour cet hôte d'agent.

Remettez à l'état initial le secret de noeud (le securid)

Après que l'agent communique au commencement avec le serveur RSA SecurID, le serveur fournit à l'agent un fichier secret de noeud appelé le securid. La transmission ultérieure entre le serveur et l'agent se fonde sur l'échange du secret de noeud afin de vérifier l'autre authenticité.

Parfois, les administrateurs pourraient devoir remettre à l'état initial le secret de noeud :

1. L'administrateur RSA doit décocher la case créée par secret de noeud sur l'enregistrement d'hôte d'agent dans le serveur RSA SecurID.

2. L'administrateur ACS doit retirer le fichier SecureID de l'ACS.

Équilibrage de charge automatique de priorité

L'agent RSA SecurID équilibre automatiquement les chargements demandés sur les serveurs RSA SecurID dans le royaume. Cependant, vous avez l'option d'équilibrer manuellement le chargement. Vous pouvez spécifier le serveur utilisé par chacun des hôtes d'agent. Vous pouvez assigner une priorité à chaque serveur de sorte que l'hôte d'agent dirige des demandes d'authentification vers quelques serveurs plus fréquemment que d'autres.

Vous devez spécifier les configurations de la priorité dans un fichier texte, les sauvegarder comme sdopts.rec, et les télécharger à l'ACS.

Intervenez manuellement pour retirer un serveur du bas RSA SecurID

Quand un serveur RSA SecurID est en panne, le mécanisme automatique d'exclusion ne fonctionne pas toujours rapidement. Retirez le fichier sdstatus.12 de l'ACS afin d'accélérer ce processus.