Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Conventions

Installer un client de SDI (ID sécurisé) sur un ordinateur de Cisco Secure UNIX

Test initial de l'ID et du CSUnix sécurisés

ID sécurisé et CSUnix : Profil TACACS+

Comment le profil fonctionne

Combinaisons de mot de passe de CSUnix TACACS+ qui ne fonctionnent pas

Exemples de profil de SDI de débogage CSUnix TACACS+

RAYON de CSUnix

Authentification de connexion avec CSUnix et RAYON

PPP et authentification PAP avec CSUnix et RAYON

Connexion PPP commutée de réseau et PAP

Debug et conseils de vérification

RAYON Cisco Secure, PPP, et PAP

ID sécurisé et CSUnix

Informations connexes

Introduction

Pour implémenter la configuration dans ce document, vous avez besoin de n'importe quelle version Cisco Secure qui prend en charge ID sécurisé s incorporé par dynamics de Sécurité (SDI) le '.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions de documents, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Installer un client de SDI (ID sécurisé) sur un ordinateur de Cisco Secure UNIX

Remarque: L'ID sécurisé est habituellement installé avant que Cisco Secure UNIX (CSUnix) ait été installé. Ces instructions décrivent comment installer le client de SDI après que CSUnix ait été installé.

1. Sur le serveur de SDI, exécutez le sdadmin. Dites le serveur de SDI que l'ordinateur de CSUnix est un client et le spécifiez que les utilisateurs de SDI en question sont lancés sur le client de CSUnix.

2. Utilisez le nslookup #.#.#.# ou la commande de <hostname> de nslookup de s'assurer que le client de CSUnix et le serveur de SDI peuvent faire la consultation en avant et inverse de l'un l'autre.

3. Copiez le fichier de /etc/sdace.txt du serveur de SDI sur le fichier de /etc/sdace.txt de client de CSUnix.

4. Copiez le fichier sdconf.rec du serveur de SDI sur le client de CSUnix ; ce fichier peut résider n'importe où sur le client de CSUnix. Cependant, s'il est placé dans la même structure de répertoire sur le client de CSUnix comme il était sur le serveur de SDI, sdace.txt ne doit pas être modifié.

5. /etc/sdace.txt ou VAR_ACE doit indiquer le chemin où le fichier sdconf.rec se trouve. Pour vérifier ceci, exécutez le cat /etc/sdace.txt, ou vérifiez la sortie de l'ENV pour être sûr que VAR_ACE est défini dans le profil de la racine comme débuts de racine.

6. Sauvegardez le CSU.cfg du client de CSUnix, puis modifiez la section de config_external_authen_symbols AUTHEN avec ces lignes :

7. Réutilisez CSUnix par l'exécution de K80CiscoSecure et de S80CiscoSecure.

8. Si $BASE/utils/psg prouve que le procédé Cisco Secure de processus de serveur d'AAA était en activité avant que le fichier CSU.cfg ait été modifié mais pas après, alors des erreurs ont été faites dans la révision du fichier CSU.cfg. Restaurez le fichier CSU.cfg et l'essai d'origine pour apporter les modifications tracées les grandes lignes dans l'étape 6 de nouveau.

Test initial de l'ID et du CSUnix sécurisés

Pour tester l'ID sécurisé et le CSUnix, exécutez ces étapes :

1. Assurez-vous qu'un utilisateur de non-SDI peut telnet au routeur et être authentifié avec CSUnix. Si ceci ne fonctionne pas, le SDI ne fonctionnera pas.

2. Testez l'authentification de base de SDI dans le routeur et exécutez cette commande :

aaa new-model

aaa authentication login default tacacs+ none

Remarque: Ceci suppose que les ordres de serveur TACACS sont déjà en activité dans le routeur.

3. Ajoutez un utilisateur de SDI de la ligne de commande de CSUnix pour sélectionner cette commande

$BASE/CLI/AddProfile -p 9900 -u sdi_user -pw sdi

4. Essayez d'authentifier en tant qu'utilisateur. Si cet utilisateur travaille, l'isoperational de SDI, et vous pouvez ajouter les informations complémentaires aux profils utilisateurs.

5. Des utilisateurs de SDI peuvent être examinés avec le profil d'unknown_user dans CSUnix. (Des utilisateurs ne doivent pas être explicitement répertoriés dans CSUnix s'ils que tous sont passés hors fonction au SDI et tous ont le même profil.) S'il y a un profil utilisateur inconnu déjà existez, supprimez-le avec l'aide de cette commande :

$BASE/CLI/DeleteProfile -p 9900 -u unknown_user

6. Utilisez cette commande d'ajouter un autre profil utilisateur inconnu :

$BASE/CLI/AddProfile -p 9900 -u unknown_user -pw sdi

Cette commande passe outre de tous les utilisateurs inconnus au SDI.

ID sécurisé et CSUnix : Profil TACACS+

1. Réalisez un premier essai sans SDI. Si ce profil utilisateur ne fonctionne pas sans mot de passe de SDI pour l'authentification de connexion, le protocole d'authentification CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol), et le Password Authentication Protocol (PAP), cela ne fonctionnera pas avec un mot de passe de SDI :

# ./ViewProfile -p 9900 -u cse

User Profile Information

user = cse{

password = chap "chappwd"

password = pap "pappwd"

password = clear,"clearpwd"

default service=permit

service=shell {

}

service=ppp {

protocol=lcp {

}

protocol=ip {

}

}

}

2. Une fois que le profil fonctionne, ajoutez le « SDI » au profil au lieu de « clair » suivant les indications de cet exemple :

# ./ViewProfile -p 9900 -u cse

User Profile Information

user = cse{

password = chap "chappwd"

password = pap "pappwd"

password = sdi

default service=permit

service=shell {

}

service=ppp {

protocol=lcp {

}

protocol=ip {

}

}

}

Comment le profil fonctionne

Ce profil permet à l'utilisateur pour ouvrir une session avec ces combinaisons :

- Telnet au routeur et au SDI d'utilisation. (Ceci suppose que la commande de l'aaa authentication login default tacacs+ a été exécutée sur le routeur.)

- Connexion PPP commutée de réseau et PAP. (Ceci suppose que les tacacs et le ppp si-nécessaires de par défaut d'aaa authentication ppp authen des commandes PAP ont été exécutés sur le routeur).

Remarque:  Sur le PC, dans le réseau commuté, assurez-vous que « recevoir n'importe quelle authentification comprenant le texte clair » est vérifié. Avant la composition, écrivez une de ces combinaisons de nom d'utilisateur/mot de passe dans le terminal window :

username: cse*code+card

password: pap (must agree with profile)

username: cse

password: code+card

- Connexion PPP et CHAP commutés de réseau. (Ceci suppose que les tacacs et le ppp si-nécessaires de par défaut d'aaa authentication ppp authen le CHAP que des commandes ont été exécutées sur le routeur).

Remarque: Sur le PC, dans le réseau commuté, ou « recevez n'importe quelle authentification comprenant le texte clair » ou « recevez seulement l'authentification chiffrée » doit être vérifié. Avant la composition, écrivez ce nom d'utilisateur et mot de passe dans le terminal window :

username: cse*code+card

password: chap (must agree with profile)

Combinaisons de mot de passe de CSUnix TACACS+ qui ne fonctionnent pas

Ces combinaisons produisent ce debug errors de CSUnix :

- GERCEZ et non mot de passe de « libellé » dans le domaine de mot de passe. L'utilisateur écrit code+card au lieu du mot de passe de « libellé ». RFC 1994 sur le CHAP exige la mémoire de mot de passe des textes clairs.

username: cse

password: code+card

CiscoSecure INFO - User cse, No tokencard password received

CiscoSecure NOTICE - Authentication - Incorrect password;

- CHAP et un mauvais mot de passe CHAP.

username: cse*code+card

password: wrong chap password

(L'utilisateur passe hors fonction au SDI, et le SDI passe l'utilisateur, mais CSUnix échoue l'utilisateur parce que le mot de passe CHAP est mauvais.)

CiscoSecure INFO - The character * was found in username:

username=cse,passcode=1234755962

CiscoSecure INFO - sdi_challenge: rtn 1, state=GET_PASSCODE, user=cse

CiscoSecure INFO - sdi_verify: cse authenticated by ACE Srvr

CiscoSecure INFO - sdi: cse free external_data memory,state=GET_PASSCODE

CiscoSecure INFO - sdi_verify: rtn 1

CiscoSecure NOTICE - Authentication - Incorrect password;

- PAP et un mauvais mot de passe PAP.

username: cse*code+card

password: wrong pap password

(L'utilisateur passe hors fonction au SDI, et le SDI passe l'utilisateur, mais CSUnix échoue l'utilisateur parce que le mot de passe CHAP est mauvais.)

CiscoSecure INFO - 52 User Profiles and 8 Group Profiles loaded into Cache.

CiscoSecure INFO - The character * was found in username:

username=cse,passcode=1234651500

CiscoSecure INFO - sdi_challenge: rtn 1, state=GET_PASSCODE, user=cse

CiscoSecure INFO - sdi_verify: cse authenticated by ACE Srvr

CiscoSecure INFO - sdi: cse free external_data memory,state=GET_PASSCODE

CiscoSecure INFO - sdi_verify: rtn 1

CiscoSecure NOTICE - Authentication - Incorrect password;

Exemples de profil de SDI de débogage CSUnix TACACS+

- Les besoins de l'utilisateur de faire le CHAP et l'authentification de connexion ; Le PAP échoue.

# ./ViewProfile -p 9900 -u cse

User Profile Information

user = cse{

password = chap "********"

password = sdi

default service=permit

service=shell {

}

service=ppp {

protocol=lcp {

}

protocol=ip {

}

}

- Les besoins de l'utilisateur de faire le PAP et l'authentification de connexion ; Le CHAP échoue.

# ./ViewProfile -p 9900 -u cse

User Profile Information

user = cse{

member = admin

password = pap "********"

password = sdi

default service=permit

service=shell {

}

service=ppp {

protocol=lcp {

}

protocol=ip {

}

}

}

RAYON de CSUnix

Ces sections contiennent des procédures de RAYON de CSUnix.

Authentification de connexion avec CSUnix et RAYON

Exécutez ces étapes au test d'authentification :

1. Réalisez un premier essai sans SDI. Si ce profil utilisateur ne fonctionne pas sans mot de passe de SDI pour l'authentification de connexion, cela ne fonctionnera pas avec un mot de passe de SDI :

# ./ViewProfile -p 9900 -u cse

User Profile Information

user = cse{

radius=Cisco {

check_items= {

2="whatever"

}

reply_attributes= {

6=6

}

}

}

2. Une fois que ce profil fonctionne, remplacez « quoi que » avec le « SDI » suivant les indications de cet exemple :

# ./ViewProfile -p 9900 -u cse

User Profile Information

user = cse{

radius=Cisco {

check_items= {

2=sdi

}

reply_attributes= {

6=6

}

}

}

PPP et authentification PAP avec CSUnix et RAYON

Exécutez ces étapes au test d'authentification :

Remarque: L'authentification de PPP CHAP avec CSUnix et RAYON n'est pas prise en charge.

1. Réalisez un premier essai sans SDI. Si ce profil utilisateur ne fonctionne pas sans mot de passe de SDI pour l'authentification et le « async mode dedicated PPP/PAP, » cela ne fonctionnera pas avec un mot de passe de SDI :

# ./ViewProfile -p 9900 -u cse

user = cse {

password = pap "pappass"

radius=Cisco {

check_items = {

}

reply_attributes= {

6=2

7=1

}

}

}

2. Une fois les travaux ci-dessus de profil, ajoutent le mot de passe = le SDI au profil et ajoutent l'attribut 200=1 suivant les indications de cet exemple (ceci place Cisco_Token_Immediate à l'oui.) :

# ./ViewProfile -p 9900 -u cse

user = cse {

password = pap "pappass"

password = sdi

radius=Cisco {

check_items = {

200=1

}

reply_attributes= {

6=2

7=1

}

}

}

3. Dans « a avancé le GUI, section Serveur, » s'assurent que « la mise en cache symbolique d'enable » est placée. Ceci peut être confirmé de l'interface de ligne de commande (CLI) avec :

$BASE/CLI/ViewProfile -p 9900 -u SERVER.#.#.#.#

!--- Where #.#.#.# is the IP address of the CSUnix server.

TokenCachingEnabled="yes"

Connexion PPP commutée de réseau et PAP

On le suppose que les tacacs si-nécessaires par défaut et le PPP d'aaa authentication ppp authen des commandes PAP ont été exécutés sur le routeur. Écrivez ce nom d'utilisateur et mot de passe dans le terminal window avant que vous composiez. :

username: cse

password: code+card

Remarque: Sur le PC, dans le réseau commuté, assurez-vous que « recevoir n'importe quelle authentification comprenant le texte clair » est vérifié.

Debug et conseils de vérification

Ces sections contiennent des conseils pour mettent au point et des conseils de vérification.

RAYON Cisco Secure, PPP, et PAP

C'est un exemple d'un bon mettent au point :

CiscoSecure DEBUG - RADIUS ; Outgoing Accept Packet id=133 (10.31.1.6)

User-Service-Type = Framed-User

Framed-Protocol = PPP

CiscoSecure DEBUG - RADIUS ; Request from host a1f0106 nas (10.31.1.6)

code=1 id=134 length=73

CiscoSecure DEBUG - RADIUS ; Incoming Packet id=134 (10.31.1.6)

Client-Id = 10.31.1.6

Client-Port-Id = 1

NAS-Port-Type = Async

User-Name = "cse"

Password = "?\235\306"

User-Service-Type = Framed-User

Framed-Protocol = PPP

CiscoSecure DEBUG - RADIUS ; Authenticate (10.31.1.6)

CiscoSecure DEBUG - RADIUS ; checkList: ASCEND_TOKEN_IMMEDIATE = 1

CiscoSecure DEBUG - RADIUS ; User PASSWORD type is Special

CiscoSecure DEBUG - RADIUS ; authPapPwd (10.31.1.6)

CiscoSecure INFO - sdi_challenge: rtn 1, state=GET_PASSCODE, user=cse

CiscoSecure DEBUG - profile_valid_tcaching FALSE ending.

CiscoSecure DEBUG - Token Caching.  IGNORE.

CiscoSecure INFO - sdi_verify: cse authenticated by ACE Srvr

CiscoSecure INFO - sdi: cse free external_data memory,state=GET_PASSCODE

CiscoSecure INFO - sdi_verify: rtn 1

CiscoSecure DEBUG - RADIUS ; Sending Ack of id 134 to a1f0106 (10.31.1.6)

ID sécurisé et CSUnix

Le débogage est enregistré dans le fichier spécifié dans /etc/syslog.conf pour local0.debug.

Aucun utilisateur ne peut authentifier - SDI ou autrement :

Après que vous ajoutiez l'ID sécurisé, assurez-vous qu'aucune erreur n'a été faite quand vous modifiez le fichier CSU.cfg. Réparez le fichier CSU.cfg ou retournez au fichier CSU.cfg de sauvegarde.

C'est un exemple d'un bon mettent au point :

Dec 13 11:24:22 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

INFO - sdi_challenge: rtn 1, state=GET_PASSCODE, user=cse

Dec 13 11:24:22 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

INFO - sdi_challenge: rtn 1, state=GET_PASSCODE, user=cse

Dec 13 11:24:31 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

INFO - sdi_verify: cse authenticated by ACE Srvr

Dec 13 11:24:31 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

INFO - sdi_verify: cse authenticated by ACE Srvr

Dec 13 11:24:31 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

INFO - sdi: cse free external_data memory,state=GET_PASSCODE

Dec 13 11:24:31 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

INFO - sdi: cse free external_data memory,state=GET_PASSCODE

Dec 13 11:24:31 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

INFO - sdi_verify: rtn 1

Dec 13 11:24:31 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

INFO - sdi_verify: rtn 1

C'est un exemple d'un mauvais mettent au point :

CSUnix trouve le profil utilisateur et l'envoie au serveur de SDI, mais le serveur de SDI échoue l'utilisateur parce que le code de passage est mauvais.

Dec 13 11:26:22 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

INFO - sdi_challenge: rtn 1, state=GET_PASSCODE, user=cse

Dec 13 11:26:22 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

INFO - sdi_challenge: rtn 1, state=GET_PASSCODE, user=cse

Dec 13 11:26:26 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

WARNING - sdi_verify: cse denied access by ACE Srvr

Dec 13 11:26:26 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

WARNING - sdi_verify: cse denied access by ACE Srvr

Dec 13 11:26:26 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

INFO - sdi: cse free external_data memory,state=GET_PASSCODE

Dec 13 11:26:26 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

INFO - sdi: cse free external_data memory,state=GET_PASSCODE

Dec 13 11:26:26 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

INFO - sdi_verify: rtn 0

Dec 13 11:26:26 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

INFO - sdi_verify: rtn 0

Dec 13 11:26:26 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

NOTICE - Authentication - Incorrect password;

Dec 13 11:26:26 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

NOTICE - Authentication - Incorrect password;

C'est une exposition d'exemple que le serveur d'Ace est en panne :

Écrivez l'arrêt de ./aceserver sur le serveur de SDI. L'utilisateur ne reçoit pas le message « écrivent CODE DE PASSAGE ».

Dec 13 11:33:42 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

ERROR - sdi_challenge error: sd_init failed cli/srvr comm init (cse)

Dec 13 11:33:42 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

ERROR - sdi_challenge error: sd_init failed cli/srvr comm init (cse)

Dec 13 11:33:42 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

INFO - sdi: cse free external_data memory,state=RESET

Dec 13 11:33:42 rtp-evergreen.rtp.cisco.com CiscoSecure:

INFO - sdi: cse free external_data memory,state=RESET

Informations connexes

- Cisco Secure ACS pour la page de support UNIX

- Notes de terrain pour le Cisco Secure ACS pour l'UNIX

- Support technique - Cisco Systems